Copyright: Copyright © 2005 Autodesk, Inc. ACADctxt ACADctxt.HLP   Friday, May 13, 2005 14:33:36


Toto je soubor místní nápovědy .. není určen k prohlížení.


  Udává, že při vložení bloku nebudou hodnoty atributů zobrazeny ani vykresleny.  ATTDISP  přepíše Neviditelný režim.


  Při vložení bloku přidělí atributu pevnou hodnotu.


  Vyzve vás, abyste při vykládání bloku ověřili, že je hodnota atributu správná.


  Při vložení bloku, který obsahuje přednastavený atribut, nastaví tento atribut na jeho implicitní hodnotu.


   Identifikuje každý výskyt atributu ve výkresu. Zadejte štítek atributu pomocí libovolné kombinace znaků vyjma mezer. změní malá písmena na velká.


   Udává výzvu atributu, která se zobrazí při vložení bloku obsahujícího definici atributu. Pokud nezadáte výzvu, použije se jako výzva štítek atributu. Pokud vyberete režim Konstantní, nebude pole Výzva dostupné.


   Určuje implicitní hodnotu atributu.


  Zobrazí dialog   Pole. Pole můžete vložit jako celou hodnotu nebo část hodnoty atributu.


  Po uzavření dialogu zobrazí výzvu Počáteční bod. Pomocí ukazovacího zařízení zadejte umístění atributu vzhledem k objektům, se kterými bude asociován.


   Určuje souřadnici  X  bodu vložení atributu.


   Určuje souřadnici  Y  bodu vložení atributu.


   Určuje souřadnici  Z  bodu vložení atributu.


   Udává zarovnání textu atributu. Popis voleb zarovnání je uveden v popisu příkazu  TEXT.


   Udává předdefinovaný styl písma textu atributu. Zobrazí se aktuálně načtené styly textu. Načtení nebo vytvoření stylu textu je popsáno v části  STYL.


   Udává výšku textu atributu. Zadejte hodnotu nebo stiskněte tlačítko Výška a určete výšku pomocí ukazovacího zařízení. Výška se měří z počátku do vámi určeného bodu. Pokud vyberete styl textu, který má pevnou výšku (větší než 0), nebo pokud vyberete položku Zarovná ze seznamu Zarovnání, nebude pole Výška dostupné.


   Určuje úhel natočení textu atributu. Zadejte hodnotu nebo stiskněte tlačítko Natočení a určete úhel natočení pomocí ukazovacího zařízení. Úhel natočení se měří z počátku do vámi určeného bodu. Pokud vyberete ze seznamu Zarovnání Zarovnat nebo Mezi, nebude pole Natočení dostupné.


  Umístí štítek atributu pod dříve definovaný atribut. Pokud jste dříve nevytvořili definici atributu, tato volba nebude dostupná.


  Uzamče polohu atributu uvnitř reference bloku.


  Zobrazí  dialog Vlastnosti filtru hladin, kde je možné vytvořit filtr hladin založený na jedné či více vlastnostech vrstev.


  Vytvoří filtr hladiny obsahující hladiny, které jste vybrali a přidali do filtru.


  Zobrazí  Správce stavů hladiny, kde můžete uložit aktuální nastavení vlastnosti hladiny v pojmenovaném stavu hladiny a potom tato nastavení později obnovit.


  Vytvoří novou hladinu. Seznam zobrazí hladinu s názvem  HLADINA1. Název je vybrán proto, abyste mohli okamžitě zadat nový název hladiny. Nová hladina odvodí vlastnosti po aktuálně vybrané hladině v seznamu hladin (Barva, stav Ano/Ne atd.)


  Označí vybrané hladiny pro odstranění. Hladiny budou vymazány po stisku tlačítka Použít nebo OK. Odstranit lze pouze neodkazované hladiny. Mezi odkazované hladiny patří hladiny0  a  DEFPOINTS, hladiny obsahující objekty (včetně objektů v definicích bloků), aktuální hladinu a hladiny závislé na externích referencích.


  Nastaví vybranou hladinu jako aktuální hladinu. Vytvořené objekty budou nakresleny v aktuální hladině. (Systémová proměnná  AKTHLAD)


  Zobrazí název aktuální hladiny.


  Filtruje seznam hladin podle jména v průběhu zadávání znaků. Tento filtr není uložen po uzavření Správce vlastností hladiny.


  Zobrazuje název aktuálního filtru, počet hladin zobrazených v seznamu zobrazení a počet hladin ve výkresu.


  Zobrazuje všechny hladiny, které nesplňují kritéria ve vybraném filtru vlastností hladiny.


  Zobrazuje ikony v seznamu, které označují, zda jsou hladiny používány. Ve výkresech, které obsahují mnoho hladin, můžete výkon vylepšit tak, že vypnete tuto volbu. (Systémová proměnná  ZOBRAZVYUŽHLAD)


  Řídí zobrazení hladin v seznamu hladin v panelu nástrojů Hladiny použitím aktuálního filtru hladiny.


  Zobrazuje hierarchický seznam hladin a filtrů ve výkresu. Nejvyšší uzel Všechno zobrazuje všechny hladiny ve výkresu. Filtry jsou zobrazeny v abecedním pořadí. Filtr Všechny nepoužité hladiny je pouze pro čtení.


  Zobrazuje hladiny a filtry hladin a jejich vlastnosti a popisy. Pokud je vybrán filtr hladiny v zobrazení stromu, seznam zobrazí pouze hladiny v tomto filtru hladiny. Filtr Vše v zobrazení stromu zobrazí všechny hladiny a filtry hladin ve výkresu. Je-li vybrán filtr vlastnosti hladiny a neexistují hladiny odpovídající jeho definici, bude seznam prázdný. Je možné použít standardních výběrových metod pomocí klávesnice. Chcete-li upravit vlastnost vybrané hladiny nebo všech hladin ve vybraném filtru, klepněte na ikonu dané vlastnosti. Jestliže je zobrazena u filtru hladiny smíšená ikona nebo “Různé”, vlastnost není stejná u všech hladin ve filtru.


  Nabízí prostor pro zadání názvu filtru vlastností hladiny.


  Zobrazí příklady definic filtru vlastností hladiny v okně  Příklady filtrů hladin.


  Zobrazí vlastnosti vybrané hladiny. Chcete-li definovat filtr, můžete použít jeden nebo více vlastností. Například můžete definovat filtr zobrazující všechny hladiny, které jsou červené nebo modré a používané. Chcete-li vložit více barev, typů čar nebo tloušťek čar, duplikujte filtr na dalším řádku a vyberte jiné nastavení.


  Zobrazí výsledky filtru podle definice. Náhled filtru zobrazí, které hladiny budou zobrazeny v seznamu hladin ve Správci vlastností hladiny, když vyberete tento filtr.


   Vypisuje stavy pojmenovaných hladin, které byly uloženy ve výkresu, prostor, kde byly uloženy a volitelný popis.


  Zobrazuje dialog Nový stav hladiny pro uložení, kde můžete zadat název a popis nového stavu pojmenované hladiny.


  Odstraní vybraný stav pojmenované hladiny.


  Zobrazí standardní dialog pro výběr souboru, kde můžete načíst do aktuálního výkresu dříve exportovaný soubor stavu hladin (LAS). Jako výsledek importu stavu hladin mohou být vytvořeny další hladiny.


  Zobrazí standardní dialog pro výběr souboru, kde můžete uložit vybraný stav hladin do souboru stavu hladin (LAS).


              Určuje nastavení stavu hladiny a vlastnosti hladiny, které budou obnoveny při obnovení vybraného stavu hladiny. Pokud uložíte stav hladiny na kartě Model, nebudou dostupné volby Zmrazená / Rozmrazená v akt. výřezu a Zmrazená / Rozmrazená v novém v.


  Vybere všechna nastavení.


  Odstraní výběr ze všech nastavení.


  Jestliže obnovíte stav hladiny, vypnou se nové hladiny, u kterých nebylo nastavení uloženo, aby výkres vypadal stejně jako při uložení stavu hladiny.


  Obnoví nastavení stavu a vlastností všech hladin ve výkresu dle dříve uloženého stavu. Obnoví pouze ta nastavení stavů a vlastností hladin, která byla vybrána, když byl stav pojmenované hladiny uložen.


  Uzavře Správce stavů hladiny a uloží změny.


   Určuje název pro nový ukládaný stav hladin.


  (Volitelné) Nabízí popis stavu hladiny zobrazené ve Správci stavů hladiny.


  Zobrazí seznam typů čar načtených v aktuálním výkrese.


  Zobrazí  dialog Načíst typy čar, ve kterém můžete načíst vybrané typy čar do výkresu a přidat je do seznamu typů čar.


   Zobrazuje dostupné tloušťky čar. Dostupné tloušťky čar obsahují pevné tloušťky, které jsou běžně používány ve výkresech. Vybráním tloušťky čáry ji použijete.


   Zobrazí předchozí tloušťku čáry. Výchozí tloušťka čáry, která je přiřazena při vytvoření hladiny, je  IMPLICITNÍ  (je vykreslována výchozím nastavením 0,01 palců neboli 0,25 mm). (Systémová proměnná  TLČIMPLICIT)


   Zobrazí novou tloušťku čáry přiřazenou hladině.


  Zobrazí název aktvního kótovacího stylu. Implicitní kótovací styl je  STANDARDNÍ. Na kótu, kterou vytváříte, je aplikován aktivní styl.


   Vypíše seznam kótovacích stylů ve výkresu. Aktuální styl je zvýrazněn. Klepněte pravým tlačítkem myši na seznam. Zobrazí se místní nabídka s možnostmi nastavení aktuálního stylu, přejmenování stylů a vymazání stylů. Nelze smazat styl, který je aktuální nebo jej používá aktuální výkres.


  Řídí zobrazení stylů v seznamu stylů. Jestliže chcete vidět všechny kótovací styly ve výkresu, vyberte volbu Všechny styly. Jestliže chcete vidět pouze kótovací styly, které jsou v daný okamžik ve výkresu použité, vyberte volbu Použité styly.


  Po výběru této možnosti se potlačí zobrazení kótovacích stylů v externích referenčních výkresech v seznamy stylů.


   Ukáže grafickou reprezentaci stylu zvoleného v seznamu stylů.


   Relativně vůči aktuálnímu stylu popisuje styl zvolený v seznamu stylů. Je-li popis delší než prostor, který je k dispozici, můžete na pole klepnout a pomocí kláves šipka dolů šipka nahoru zobrazení posunout.


  Nastaví jako aktuální kótovací styl označený v seznamu Styly. Na kótu, kterou vytváříte, bude aplikován aktální styl.


  Zobrazí  dialog Vytvořit nový kótovací styl, kde můžete definovat nový kótovací styl.


  Zobrazí  dialog Modifikovat kótovací styly, kde můžete modifikovat stávající kótovací styly. Volby dialogu jsou identické s volbami dialogu Nový kótovací styl.


  Zobrazí  dialog Přepsat aktuální styl, kde můžete nastavit dočasné přepsání kótovacíchs tylů. Volby dialogu jsou identické s volbami dialogu Nový kótovací styl. Přespání se zobrazí jako neuložené změny pod kótovacím stylem v Seznamu stylů.


  Zobrazí  dialog Porovna kótovací styly, kde můžete porovnat dva různé kótovací styly nebo vypsat všechny vlastnosti jednoho stylu.


   Určuje název nového kótovacího stylu.


   Nastaví styl jako základ pro nový styl. V novém stylu měníte jen vlastnosti, které se liší od původních vlastností.


   Vytvoří kótovací podstyl, který se bude vztahovat jen na konkrétní typy kót. Například můžete vytvoři verzi STANDARDNÍHO kótovacího stylu pro použití pouze pro kóty průměru.


  Zobrazí  dialog Nový kótovací styl, kde můžete definovat vlastnosti nového kótovacího stylu.


  Nastavuje vlastnosti kótovacích čar.


   Zobrazí a nastaví barvu kótovací čáry. Pokud klepnete na Výběr barvy (na konci seznamu barev), zobrazí se  dialog Výběr barvy. Můžete také zadat název nebo číslo barvy. (systémová proměnná  KÓTYBARVA)


   Nastavuje typ kótovací čáry. (Pro toto nastavení neexistuje systémová proměnná.)


   Zobrazí a nastaví tloušťku kótovací čáry. (systémová proměnná  KÓTYTL)


   Pokud se použijí kótovací šipky sklopená, stavařská čárka, čárka, integrál a žádná, definuje vzdálenost, o kterou kótovací čára přesáhne přes vynášecí čáry. (systémová proměnná  KÓTYPŘESAH)


   Nastaví vzdálenosti mezi kótovacími čarami u kótovaní k základně. Zadejte vzdálenost. Informace o kótách základny viz  KÓTYZÁKL. (systémová proměnná  KÓTYVZD.)


    Potlačí zobrazení kótovacích čar. Vynášecí čára 1 potlačí první vynášecí čáru; vynášecí čára 2 potlačí druhou vynášecí čáru. (systémové proměnné KÓTYPOTL1 a KÓTYPOTL2)


  Řídí vzhled vynášecích čar.


   Nastaví barvu pro vynášecí čáru. Pokud klepnete na Výběr barvy (na konci seznamu barev), zobrazí se  dialg Výběr barvy. Můžete také zadat název nebo číslo barvy. (systémová proměnná  KÓTYBARVA.)


   Nastavuje typ první vynášecí čáry. (Pro toto nastavení neexistuje systémová proměnná.)


   Nastavuje typ druhé vynášecí čáry. (Pro toto nastavení neexistuje systémová proměnná.)


   Zobrazí a nastaví tloušťku vynášecí čáry. (systémová proměnná  KÓTYTL)


    Potlačí zobrazení vynášecích čar. Volba Vyn. čára 1 potlačí první vynášecí čáru; volba Vyn. čára 2 potlačí druhou vynášecí čáru. (systémové proměnní  KÓTYPOTL1  a  KÓTYPOTL2)


   Definuje vzdálenost, o kterou přesáhnou vynášecí čáry přes kótovací čáry. (systémová proměnná  KÓTYPŘESAH)


   Nastaví vzdálenost, o kterou budou vynášecí čáry odsazeny od bodů ve výkresu, které definují kótu. (systémová proměnná  KÓTYODS)


    Nastavuje celkovou délku vynášecích čar od kótovací čáry směrem k počátku kóty. Pro toto nastavení neexistuje systémová proměnná. Avšak odsazení vynášecí čáry (systémová proměnná  KÓTYODS) nastavuje minimální vzdálenost odsazení od počátečních bodů vynášecí čáry bez ohledu na nastavení pevné délky vynášecích čar.


  Zobrazí obrázek kóty, který znázorňuje změny provedené v nastavení kótovacího stylu.


  Řídí vzhled kótovacích šipek.


    Nastaví první šipku pro kótovací čáru. Když změníte typ první šipky, druhá šipka se automaticky změní na stejný typ. (systémová proměnná  KÓTYBLK1)


   Nastaví šipku pro první kótovací čáru. (systémová proměnná  KÓTYBLK2)


   Nastaví formát šipky pozice. (systémová proměnná  KÓTYDRBLK)


    Zobrazí a nastaví velikost šipek. (systémová proměnná  KÓTYŠIPVEL)


  Řídí vzhled středových značek a os pro kóty průměru a poloměru. Příkazy  KÓTYSTŘED,  KÓTYPRŮM  a  KÓTYPOLOMĚR  používají středové značky a středové čáry. V případě  KÓTYPRŮM  a  KÓTYPOLOMĚR  se středová značka nakreslí jen tehdy, když umístíte kótovací čáru mimo kružnici nebo oblouk.


  Nastaví velikost středové značky nebo osy. Hodnota se uloží jako 0 do systémové proměnné  KÓTYSTŘED.


  středová značka Velikost středové značky se uloží jako kladná hodnota do systémové proměnné  KÓTYSTŘED.


  Vytvoří Velikost středové čáry se uloží jako záporná hodnota do systémové proměnné  KÓTYSTŘED.


    Zobrazí a nastaví velikost středové značky nebo osy. (systémová proměnná  KÓTYSTŘED)


  Umístí symboly délky oblouku před kótovací text.


  umístí symboly délky oblouku nad kótovací text.


  Potlačí zobrazení symbolů délky oblouku.


   Určuje úhel příčné čáry, která spojuje vynášecí a kótovací čáry kóty poloměru.


  Zobrazí obrázek kóty, který znázorňuje změny provedené v nastavení kótovacího stylu.


   Zobrazí a nastaví aktuální styl textu kóty. Vyberte styl ze seznamu. Pro vytvoření nebo upravení písma pro kótovací text použijte tlačítko [...] vedle seznamu. (systémová proměnná  KÓTYTEXTSTYL)


  Zobrazí  dialog Styl textu, kde můžete definovat nebo modifikovat styl textu.


   Nastaví barvu pro kótovací čáru. Pokud zvolíte Výběr barvy (na konci seznamu barev), zobrazí se  dialog Výběr barvy. Můžete takéz adat název nebo číslo barvy. (systémová proměnná  KÓTYBARVA)


   Nastavuje barvu pozadí textu v kótách. Pokud klepnete na Výběr barvy (na konci seznamu barev), zobrazí se  dialog Výběr barvy. Můžete také zadat název nebo číslo barvy.


   Nastaví výšku aktuálního kótovacího stylu textu. Hodnotu zadejte v textovém okně. Pokud je nastaven textový styl s pevnou výškou (to je text, jehož výška je vyšší než 0), tak jeho výška přepíše výšku textu zadanou zde. Pokud chcete použít výšku na kartě Text, ujistěte se, že výška textu textového stylu je nastavena na 0. (systémová proměnná  KÓTYTEXT)


    Tato možnost je dostupná pouze pokud je zvolena položka Zlomkové v seznamu Formát jednotek na kartě Primární jednotky. Zadaná hodnota je násobena výškou textu a určí tak výšku kótovacích zlomků relativně ke kótovacímu textu. (systémová proměnnáKÓTYZLOM)


   Vyberete-li tuto možnost, naskreslí se kolem kótovacího textu rámeček. Výběrem této možnosti změníte hodnoty uložené v systémové proměnné  KÓTYMEZ  na záporné hodnoty.


   Řídí vertikální umístění textu vzhledem ke kótovací čáře. (systémová proměnná  KÓTYTAD)


   Řídí horizontální umístění kótovacího textu podél kótovací čáry vzhledem k vynášecím čarám. (systémová proměnná  KÓTYZAR


   Nastaví aktuální mezeru pod textem, což je vzdálenost kolem kótovacího textu, kde je přerušena kótovací čára a umístěn kótovací text.


  Umístí text vodorovně.


  Natočí text podle kótovací čáry.


  Srovná text s kótovací čárou, pokud je text uvnitř vynášecích čar, ale umístí jej horizontálně, pokud je text vně vynášecích čar.


  Zobrazí obrázek kóty, který znázorňuje změny provedené v nastavení kótovacího stylu.


   Posune buď šipky nebo text vně vynášecích čar, podle toho, co nejlépe vyhovuje dané situaci.


  Nejprve šipky a poté text posune vně vynášecích čar.


  Nejprve text a poté šipky posune vně vynášecích čar.


  Pokud není dost místa pro šipky i text, posune oboje vně vynášecích čar.


  Vždy umístí text mezi vynášecí čáry. (systémová proměnná  KÓTYTEXT)


   Potlačí šipky, pokud není dostatek dostupného místa mezi vynášecími čárami. (systémová proměnná  KÓTYSOXD)


  Bude-li tato volba zapnutá, bude se spolu s posouvaným textem posunovat i kótovací čára. (systémová proměnná  KÓTYTEXTPOSUN)


  Bude-li tato volba zapnutá, nebudou se kótovací čáry posouvat spolu s posouvaným textem. Pokud je text posunut od kótovací čáry, vytvoří se čára odkazu připojujíc text ke kótovací čáře. Pokud je text dost blízko kótvací čáře, tato čára odkazu se nevytvoří. (systémová proměnná  KÓTYTEXTPOSUN)


  Bude-li tato volba zapnutá, nebudou se kótovací čáry posouvat spolu s posouvaným textem. Text, který je posunut pryč od kótovací čáry, není spojen s kótovací čarou s odkazem. (systémová proměnná  KÓTYTEXTPOSUN)


   Nastaví měřítko pro všechna nastavení kótovacího stylu, která určují velikost, vzdálenost nebo mezery včetně velikostí textu a šipek. Tohle měřítko neovlivňuje hodnotu změřeného kótovacího textu. (systémová proměnná  KÓTYMĚR)


   Určuje měřítko dle měřítka mezi aktuálním výřezem do modelového prostoru a výkresovým prostorem. (systémová proměnná  KÓTYMĚŘ)


  Poskytne další možnosti pro umístění kótovacího textu.


  Ignoruje horizontální zarovnání textu a umístí text do pozice, kterou zadáte jako odpověď na výzvu Umístění kótovací čáry. (systémová proměnná  KÓTYUPT)


  Nakreslí kótovací čáry mezi naměřené body, i když jsou šipky umístěny mimo měřené body. (systémová proměnná  KÓTYTOFL)


  Zobrazí obrázek kóty, který znázorňuje změny provedené v nastavení kótovacího stylu.


  Nastavuje formát a přesnost lineárních kót.


   Pro všechny typy kót s výjimkou úhlových nastavuje formát aktuálních jednotek. (systémová proměnná  KÓTYJEDN)


   Zobrazí a nastaví počet desetinných míst v kótovacím textu. (systémová proměnná  KÓTYDES)


   Nastaví formát pro zlomky. (systémová proměnná  KÓTYZLOM)


   Nastaví oddělovač desetinného formátu. (systémová proměnná  KÓTYDESODD)


   Nastavuje pravidla pro zaokrouhlování měření kót pro všechny typy kót s výjimkou úhlových. pokud zadáte hodnotu  0,25, všechny vzdálenosti se zaokrouhlí na nejbližší jednotku 0,25. Pokud zadáte hodnotu  1,0, všechy kótované vzdálenosti se zaokrouhlí na nejbližší celé číslo. Počet zobrazených desetinných míst za desetinnou tečkou záleží na přesnosti nastavené v Přesnost. (systémová proměnná  KÓTYZAOKR)


   Obsahuje řetězec, který bude předcházet kótovacímu textu. Můžete zadat text nebo pro zobrazení speciálních kódů můžete zadat řídicí kódy. Napřklad vložením kontrolního kódu  %%c  zobrazíte symbol průměru. Pokud vložíte předponu, přepíšete všechny implicitní předpony, jako například ty, které se používají v kótování průměrů a poloměrů. (systémová proměnná  KÓTYPOL)


  Více informací nabízí  Řídicí kódy a speciální znaky.


   Obsahuje řetězec, který bude připojen za text kóty. Můžete zadat text nebo pro zobrazení speciálních kódů můžete zadat řídicí kódy. Například vloženém textu  mm  získáte kótovací text podobný tomu na obrázku. Jakmile zadáte příponu, přepíší se výchozí přípony. (systémová proměnná  KÓTYPOL)


  Definuje volby lineárního měřítka. Platí zejména pro starší výkresy.


   Faktor měřítka:  nastavuje faktor měřítka pro měření lineárních kót. Doporučuje se neměnit v tomto případě implicitní hodnotu 1.00. Například pokud zadáte  2, zobrazí se kóta pro jednopalcocou čáru jako dva palce. Hodnota není použita na úhlové kóty a pro zaokrouhlování hodnot ani k přičítání a odečítání hodnot tolerance. (systémová proměnná  KÓTYROZVFAK)


  Aplikovat pouze na kóty rozvržení:  Aplikuje hodnotu měřítka pouze na kóty vytvořené ve výřezech rozvržení. Toto nastavení by až na některé neobvyklé případy mělo zůstat vypnuto. (systémová proměnná  KÓTYROZVFAK


  Řídí potlačení úvodních a koncových nul a stop a palců s hodnotou nula. (systémová proměnná  kÓTYNULY)


  Úvodní:  Potlačí úvodní nuly v desetinných kótách. Například z 0.5000 se stane .5000.


  Koncové:  Potlačí koncové nuly v desetinných kótách. Například z 12.5000 se stane 12.5 a 30.0000 se změní na 30.


  0 stopy:  Potlačí údaj o stopách v kótách tvořených stopami a placi, pokud je vzdálenost menší než 1 stopa. Například 0'-6 1/2" se změní na 6 1/2".


  0 palce:  Potlačí údaj o palcích v kótách tvořených stopami a palci, pokud je vzdálenost udána celým číslem počtu stop. Například 1'-0" se změní na 1'.


  Zobrazí a nastaví aktuální formát úhlů pro úhlové kóty.


   Nastaví formát jednotek úhlů. (systémová proměnná  KÓTYÚHELJEDN)


   Nastaví počet desetinných míst kótovacího textu. (systémová proměnná  KÓTYÚHELDES)


  Řídí potlačení nul na začátku a na konci kótovacího textu. (systémová proměnná  KÓTYNULY)


  Úvodní:  Potlačí úvodní nuly v desetinných úhlových kótách. Například z 0.5000 se stane .5000.


  Koncové:  Potlačí koncové nuly v desetinných úhlových kótách. Například z 12.5000 se stane 12.5 a 30.0000 se změní na 30.


  Zobrazí obrázek kóty, který znázorňuje změny provedené v nastavení kótovacího stylu.


  Ke kótovacímu textu přidá alternativní měřící jednotky. Nastavnuje systémovou proměnnou  KÓTYALT  na hodnotu 1.


  Zobrazí a nastaví formát aktuálních alternativních jednotek pro všechny typy kót s výjimkou úhlových.


   Nastaví formát jednotek pro alternativní jednotky. (systémová proměnná  KÓTYALTJEDN)


   Nastavuje počet desetinných míst pro alternativní jednotky. (systémová proměnná  KÓTYALTDES)


   Určuje násobitele používaného jako faktor konverze mezi primárními a alternativními jednotkami. Například pro převod palců na milimetry zadejte  25,4. Tato hodnota nemá vliv na úhlové kóty a neuplatňuje se na hodnoty zaokrouhlení nebo hodnoty kladných a záporných odchylek. (systémová proměnná  KÓTYALTZL)


   Nastavuje pravidla zaokrouhlování alternativních jednotek pro všechny typy kót vyjma úhlů. Pokud zadáte hodnotu  0,25, budou všechna alternativní měření zaokrouhlena na nejbližší jednotku 0,25. Pokud zadáte hodnotu  1,0, budou všechna kótovací měření zaokrouhlena na nejbližší celé číslo. Počet zobrazených desetinných míst za desetinnou tečkou záleží na přesnosti nastavené v Přesnost. (systémová proměnná  KÓTYALTZAOKR)


   Obsahuje řetězec, který bude předcházet alternativnímu kótovacímu textu. Můžete zadat text nebo pro zobrazení speciálních kódů můžete zadat řídicí kódy. Napřiklad zadáním kontrolního kódu  %%c  zobrazíte symbol průměru. (systémová proměnná  KÓTYAPOST)


   Obsahuje řetězec, který bude připojen za alternativní kótovací text. Můžete zadat text nebo pro zobrazení speciálních kódů můžete zadat řídicí kódy. Například zadání textu  cm  má za následek vytvoření kótovacího txtu podobného textu, který ukazuje obrázek. Jakmile zadáte příponu, přepíší se výchozí přípony. (systémová proměnná  KÓTYAPOST)


  Řídí potlačení úvodních a koncových nul a stop a palců o hodnotě nula. (systémová proměnná  KÓTYNULY)


  Potlačí úvodní nuly ve všech desítkových kótách. Například z 0.5000 se stane .5000.


  Potlačí koncové nuly ve všech desítkových kótách. Například z 12.5000 se stane 12.5 a 30.0000 se změní na 30.


  Potlačí údaj o stopách v kótě vyjádřené ve stopách a placích, jejíž hodnota je menší než 1 stopa. Například 0'-6 1/2" se změní na 6 1/2".


  Potlačí palce v kótách s rozměry ve stopách a palcích v případě, že vzdálenost je celé číslo ve stopách. Například 1'-0" se změní na 1'.


  Řídí umístění alternativních jednotek v kótovacím textu. (systémmová proměnná  KÓTYAPOST)


  Umístí alternativní jednotky v kótovacím textu za primární jednotky.


  Umístí alternativní jednotky v kótovacím textu pod primární jednotky.


  Zobrazí obrázek kóty, který znázorňuje změny provedené v nastavení kótovacího stylu.


  Řídí zobrazení a formát tolerancí kótovacího textu.


   Nastaví metodu pro výpočet tolerancí. (systémová proměnná  KÓTYTOL)


   Nastaví počet desetinných míst. (systémová proměnná  KÓTYTDES)


   Nastaví maximální neboli horní hodnotu tolerance. Pokud jako metodu zvolíte Symetricky, bude tato hodnota použita jako tolerance. (systémová proměná  KÓTYTH


   Nastaví minimální neboli dolní hodnotu tolerance. (systémová proměnnáKÓTYTM)


   Nastaví aktuální výšku textu tolerancí. Poměr tolerance a hlavní kóty výšky se vypočítá a uloží do systémové proměnné  KÓTYTFAK.


   Řídí zarovnání textu symetrických tolerancí a odchylek.


  Řídí potlačení úvodních a koncových nul a stop a palců, které mají hodnotu nula. (systémová proměnná  KÓTYNULY)


  Potlačí úvodní nuly ve všech desítkových kótách. Například z 0.5000 se stane .5000.


  Potlačí koncové nuly ve všech desítkových kótách. Například z 12.5000 se stane 12.5 a 30.0000 se změní na 30.


  Potlačí údaj o stopách v kótě ve stopách a placích, pokud je vzdálenost menší než 1 stopa. Například 0'-6 1/2" se změní na 6 1/2".


  Potlačí palce v kótách s rozměry ve stopách a palcích v případě, že vzdálenost je celé číslo ve stopách. Například 1'-0" se změní na 1'.


  Formátuje alternativní jednotky tolerance.


   Zobrazí a nastaví počet desetinných míst. (systémová proměnná  KÓTYALTTD)


  Řídí potlačení úvodních a oncových nul a stop a palců o hodnotě nula. (systémová proměnná  KÓTYNULY)


  Potlačí úvodní nuly ve všech desítkových kótách. Například z 0.5000 se stane .5000.


  Potlačí koncové nuly ve všech desítkových kótách. Například z 12.5000 se stane 12.5 a 30.0000 se změní na 30.


  Potlačí údaj o stopách v kótě ve stopách a placích, pokud je vzdálenost menší než 1 stopa. Například 0'-6 1/2" se změní na 6 1/2".


  Potlačí palce v kótách s rozměry ve stopách a palcích v případě, že vzdálenost je celé číslo ve stopách. Například 1'-0" se změní na 1'.


  Zobrazí obrázek kóty, který znázorňuje změny provedené v nastavení kótovacího stylu.


   Určuje první kótovací styl pro porovnání.


   Určuje druhý kótovací styl pro porovnání. Pokud nastavíte druhý styl na <nic> nebo stejně jako první, zobrazí se všechny vlastnosti zadaného stylu.


  Zobrazí výsledky porování kótovacích stylů. Pokud porovnáváte dva odlišné styly, zobrazí odlišné vlastnosti. Pokud nastavíte druhý styl na <nic> nebo stejně jako první, zobrazí se všechny vlastnosti zadaného stylu.


  Zkopíruje výsledky porování do schránky. Výsledky pak můžete vložit do jiné aplikace Windows, jako například do textového procesoru nebo tabulkového kalkulátoru.


   Zobrazí název aktuálního pohledu. Při prvním zobrazení dialogu Pohled se zobrazí aktuální pohledy jako  AKTUÁLNÍ.


  Nabízí seznam pojmenovaných pohledů v aktuálním výkresu a informace, které jsou uloženy v jednotlivých pojmenovaných pohledech. Aktuální pojmenovaný pohled je indikován malou ikonkou vedle názvu pohledu.


  Obnoví vybraný pojmenovaný pohled. Pojmenovaný pohled můžete také obnovit poklepáním na jeho název v seznamu pohledů nebo klepnutím pravým tlačítkem na jeho název a výběrem položky Aktuální z místní nabídky.


  Zobrazí  dialog Nový pohled.


  Aktualizuje informace o hladinách uložené s vybraným pojmenovaným pohledem tak, aby odpovídaly viditelnosti hladiny v aktuálním modelovém prostoru nebo výřezu rozvržení.


  Zobrazí vybraný pojmenovaný pohled vystředěný a oddálený a zbytek grafické oblasti zobrazí světlou barvou, aby byly dobře viditelné hranice pojmenovaného pohledu. Opačné rohy nové hranice můžete určovat opakovaně až do stisku tlačítka   ENTER , kterým výsledek přijmete.


  Zobrazí  dialog Zobrazit detaily.


  Vymaže vybraný pojmenovaný pohled.


  Zobrazí název aktuálního pohledu. Implicitní nastavení je 0.001.


  Vypíše seznam ortografických a izometrických pohledů v aktuálním výkresu. Aktuální ortografický nebo izometrický pohled je indikován malou ikonkou vedle názvu pohledu. Pohledy jsou orientovány relativně k USS, které jsou v seznamu Relativně k.


  Obnoví vybraný ortografický pohled. Pohled můžete také obnovit poklepáním na jeho název v seznamu pohledů nebo stisknutím pravého tlačítka a výběrem položky Aktuální z místní nabídky. Po obnovení ortografického pohledu se program zvětší na maximální velikost pohledu.


   Určuje orientaci vybraného orto pohledu relativně k souřadnému systému, uloženému v aktuálním výkresu. Implicitně je nastaven globální souřadný systém GSS. (systémová proměnná  USSBASE)


  Obnovuje a přiřazuje USS, když nastavíte ortogonální pohled na aktuální. Tato možnost nastavuje systémovou proměnnou  USSORTO.


  Uloží nastavení viditelnosti hladiny s novým pojmenovaným pohledem.


  Uloží USS s novým pojmenovaným pohledem. (systémová proměnná  USSPOHLED)


   Určuje název USS uložený s novým pojmenovaným pohledem. Tato volba je dostupná, pouze pokud je vybraná volba Uložit USS spolu s pohledem.


     Zobrazí šířku a výšku pohledu a náklon pohledu nebo úhel pohledu vůči pozorovateli.


     Určuje pozici cíle pomocí souřadnic.


     Určuje pozici pohledu pomocí normálového vektoru.


    Určuje přední a zadní rovinu řezu a zda bude každá rovina řezu zapnuta nebo vypnuta.


   Určuje ohniskovou vzdálenost a zda je perspektiva zapnuta nebo vypnuta.


   Nastavuje základní souřadný systém definující orientaci pojmenovaného pohledu.


   Určuje název této podsady.


    Určuje umístění složky všech nových výkresových souborů DWG, které obsahují listy asociované s touto pod-sadou. Tlačítko Procházet zobrazí  standardní dialog pro výběr souboru.


    Určuje soubor výkresové šablony (DWT) a název rozvržení, který je použit při tvorbě nových výkresových souborů v této podsadě. Tlačítko Procházet zobrazí  dialog Vybrat rozvržení jako šablonu listů.


  Jestliže je tato volba zapnuta, zobrazí se výzva pro zadání souboru šablony výkresu místo toho, aby byla při tvorbě nových listů použita výchozí šablona výkresu.


    Určuje název a cestu ke složce souboru šablony výkresu pro tvorbu nových listů. Tlačítko Procházet zobrazí  standardní dialog pro výběr souboru.


   Zobrazuje seznam souborů šablon výkresů pro tvorbu nových listů.


   Určuje číslo listu. Doporučujeme, abyste nevyplňovali číslo listu při prvním vytváření listu. Ve výchozím nastavení bude název výkresu a název rozvržení nového listu roven číslu listu spolu s názvem listu. Číslo listu můžete z názvu souboru odstranit, když vytvoříte nový list, ale číslo listu bude nadále v názvu rozvržení.


   Určuje název listu, který odpovídá stejně pojmenované kartě rozvržení v novém výkresu.


   Určuje název nového výkresového souboru obsahujícího list. Implicitně jen názvem výkresového souboru číslo listu a název listu. V tomto textovém poli také lze změnit název výkresového souboru.


   Zobrazuje výchozí složku nového výkresového souboru.


   Zobrazuje výchozí soubor šablony listu, která je použita pro tvorbu nových výkresů.


   Určuje číslo listu vybraného listu.


   Určuje název listu vybraného listu.


   Zobrazuje název souboru výkresu asociovaného s vybraným listem.


   Zobrazuje cestu složky výkresového souboru.


  Je-li zaškrtnuto, změní se název souboru výkresu tak, aby souhlasil s názvem listu.


  Je-li zaškrtnuto, změní se název souboru výkresu na nový název vytvořený přidáním čísla listu na začátek názvu listu.


  Načte do dialogu další list. Představuje vhodnou metodu přečíslování nebo přejmenování sérií listů.


  Načte do dialogu předchozí list.


  Načte do tohoto dialogu předchozí pohled. Představuje vhodnou metodu přečíslování nebo přejmenování sérií pohledů.


  Načte do tohoto dialogu další pohled. Představuje vhodnou metodu přečíslování nebo přejmenování sérií pohledů.


    Zobrazí  standardní dialog pro výběr souboru Vybrat výkres.


   Obsahuje seznam všech dostupných rozvržení ve výkresovém souboru. Chcete-li vybrat rozvržení, zaškrtněte odpovídající políčko.


  Když je tato volba zapnuta, automaticky se přidá před název listu název výkresového souboru.


  Importuje rozvržení ze seznamu jen tehdy, je-li zobrazeno zaškrtnutí.


    Určuje styl tabulky použitý pro tabulku. Tlačítko Procházet zobrazí  dialog Styl tabulky.


  Zobrazí ukázku aktuálně vybraného stylu tabulky.


  Když je tato volba zapnuta, zobrazí názvy pod-sad a rozdělí tabulku seznamu listů na části.


   Určuje nadpis tabulky seznamu listů.


   Zobrazuje seznam definicí sloupců v tabulce seznamu listů. Každý řádek seznamu představuje sloupec. Uspořádání seznamu shora dolů odpovídá pořadí sloupců v tabulce (zleva doprava).


  Přidá do tabulky seznamu listů sloupec čísel listů.


  Odstraní vybraný sloupec z tabulky seznamu listů. Jestliže odstraníte sloupec s názvem listu, nebude jej možné vrátit zpět; pokud jej budete chtít obnovit, bude nutné příkaz restartovat.


  Přesune vybraný sloupec v seznamu sloupců nahoru a nalevo v tabulce seznamu listů.


  Přesune vybraný sloupec v seznamu sloupců dolů a napravo v tabulce seznamu listů.


  Zobrazí  dialog Uživatelské vlastnosti sady listů.


  Nabízí seznam uživatelských vlastností asociovaných s aktuální sadou listů.


  Zobrazí  dialog Přidat uživatelskou vlastnost.


  Vymaže vybranou uživatelskou vlastnost ze sady listů.


   Určuje název nové uživatelské vlastnosti.


   Určuje hodnotu uživatelské vlastnosti.


     Určuje, zda uživatelská vlastnost náleží sadě listů nebo listu.


   Zobrazuje seznam složek dostupných v aktuální sadě listů. Přidáním nebo odstranění umístění složek můžete řídit, které výkresy jsou dostupné pro aktuální sadu listů.


  Zobrazí  standardní dialog pro výběr souboru Procházet složku, ve kterém můžete do seznamu přidat umístění složky.


  Vymaže ze seznamu vybranou složku.


  Zobrazuje vlastnosti vybraného listu. Také zobrazuje uživatelské vlastnosti (jestliže nějaké existují). Libovolnou vlastnost listu lze upravit zadáním nové hodnoty. Očekávané rozvržení je cesta a název souboru výkresu, do kterého byl list uložen. Nalezené rozvržení je cesta a název souboru výkresu, kde byl list nalezen. Jestliže se cesty liší, můžete upravit cestu a název souboru v poli Očekávané rozvržení. Touto operací znovu asociujete list se sadou listů.


   Určuje název výběru listů.


   Určuje výběr listů, který chcete přejmenovat nebo vymazat.


  Přejmenuje vybraný výběr listů.


  Vymaže vybraný výběr listů. Vymaže se pouze výběr listů. Samotné listy nejsou ovlivněny.


   Určuje název nové kategorie pohledu.


    Umožňuje vytvořit seznam odkazovacích bloků vhodných pro aktuální kategorii pohledu.


  Zobrazí  dialog Seznam bloků.


   Zobrazuje seznam bloků dostupných v aktuální sadě listů.


  Zobrazí  dialog Vybrat blok.


  Vymaže vybraný odkazovací blok ze seznamu.


  Zobrazí náhled, když je vybrán jeden blok.


    Určuje cestu a název výkresového souboru (DWG) nebo název a cestu šablony výkresu (DWT) pro použití jako zdroj definice bloku. Tlačítko Procházet zobrazí standardní dialog pro výběr souboru Vyberte výkres.


  Používá jako definici bloku celý zadaný výkresový soubor nebo soubor šablony výkresu.


  Použije vybrané definice bloků ze zadaného výkresového souboru nebo souboru šablony výkresu. Při výběru odkazovacích bloků můžete vybrat více bloků pomocí kláves SHIFT nebo CTRL.


  Zobrazí náhled, když je vybrán jeden blok.


     Určuje styl tabulky. Výchozí hodnota je 4.0.


  Zobrazuje výšku textu určenou v aktuálním stylu tabulky pro datové řádky (pouze pro čtení).


  Určuje umístění levého horního rohu tabulky. Je možné použít ukazovací zařízení nebo zadat hodnoty souřadnic na příkazovém řádku. Jestliže styl tabulky určuje orientaci tabulky zdola nahoru, vkládací bod je levý dolní roh tabulky.


  Určuje velikost a umístění tabulky. Je možné použít ukazovací zařízení nebo zadat hodnoty souřadnic na příkazovém řádku. Jestliže je vybrána tato volba, počet sloupců a řádků a šířka sloupce a výška řádku závisí na velikosti okna a nastaveních sloupce a řádku.


  Označuje sloupce


  Označuje řádky.


    Určuje počet sloupců. Jestliže je vybrána volba Určit okno a zadáte šířku sloupce, zapne se volba Auto a počet sloupců je řízen šířkou tabulky.


    Určuje šířku sloupců. Jestliže je vybrána volba Určit okno a zadáte počet sloupců, zapne se volba Auto a šířka sloupců je řízena šířkou tabulky. Minimální šířka sloupce je jeden znak.


    Určuje počet řádků. Jestliže je vybrána volba Určit okno a zadáte výšku řádku, zapne se volba Auto a počet řádků je řízen výškou tabulky. Styl tabulky s řádkem nadpisu a řádkem záhlaví má minimálně tři řádky. Minimální výška řádku je jeden řádek textu.


     Určuje výšku řádku. Výška řádku je určena výškou textu a okrajem buňky, které jsou nastaveny stylem tabulky. Jestliže je vybrána volba Určit okno a zadáte počet řádků, zapne se volba Auto a výška řádku je řízena výškou tabulky.


  Otevře dialog Výběr kreslícího souboru (standardní dialogové okno pro výběr souboru), kde můžete vybrat blok nebo kreslící soubor pro vložení.


   Udává cestu k souboru bloku.


  Zobrazí náhled určeného bloku pro vložení. Ikona blesku v pravém dolním rohu náhledu označuje, že se jedná o dynamický blok.


  Za pomocí ukazovacího zařízení definuje vkládací bod bloku.


   Nastavuje hodnotu souřadnice  X.


   Nastavuje hodnotu souřadnice  Y.


   Nastavuje hodnotu souřadnice  Z.


  Pomocí ukazovacího zařízení definuje měřítko bloku.


   Měřítko v ose X


   Měřítko v ose Y


   Měřítko v ose Z


  Určuje jednotné měřítko pro souřadnice  X,  Y  a  Z. Hodnota zadaná pro  X  se také odrazí v hodnotě  Y  a  Z.


  Pomocí ukazovacího zařízení definuje natočení bloku.


   Nastaví úhel natočení pro vkládaný blok.


  Zobrazí infromace o jednotkách bloku.


   Určuje hodnotu  VLOŽJEDN  pro vkládaný blok.


   Zobrazí faktor stupnice jednotek, který se vypočítá na základě hodnoty  VLOŽJEDN  bloku a kreslících jednotek.


   Určuje název pro novou konfiguraci výřezu modelového prostoru, který vytváříte. Pokud nezadáte název, vytvořená konfigurace není uložena. Pokud konfigurace není uložena, nemůžete ji v rozvržení použít.


   Zobrazí seznam a nastaví standardní konfigurace výřezu, včetně  AKTUÁLNÍ  konfigurace, která se stane aktuální konfigurací.


    Zobrazí náhled vybrané konfigurace výřezů a výchozích pohledů, přiřazených každému jednotlivému výřezu v konfiguraci.


   Použije konfiguraci výřezu modelového prostoru na celou obrazovku nebo aktuální výřez.


   Určuje nastavení 2D nebo 3D. Pokud vyberete 2D, nová konfigurace výřezů je původně vytvořena s aktuálním pohledem ve všech výřezech. Pokud však vyberete 3D, na výřezy v konfiguraci se použije sada standardních ortogonálních 3D pohledů.


   Zamění pohled ve vybraném výřezu s jiným, vybraným ze seznamu. Lze vybrat pojmenovaný pohled nebo, pokud jste vybrali 3D nastavení, můžete vybrat pohled ze seznamu standardních pohledů. Výběr konfigurace se zobrazuje v poli Náhled.


   Zobrazí jakékoli uložené výřezové konfigurace ve výkresu. Pokud vyberete výřezovou konfiguraci, rozvržení uložené konfigurace je zobrazeno v poli Náhled.


   Zobrazí název aktuální konfigurace výřezů.


   Určuje mezeru, kterou chcete použít mezi konfigurovanými výřezy rozvržení.


  Zobrazuje externí reference ve výkresu buď jako seznam, nebo hierarchicky. Mezi zobrazením seznamu a stromu můžete přepínat pomocí kláves  F3  a  F4. Výběrem položky vyberete externí referenci.


  Zobrazuje seznam připojených externích referencí a s nimi spojená data. Seznam referencí můžete třídit podle názvu, stavu, typu, datového souboru, velikosti souboru nebo podle názvu uložené cesty.


  Zobrazuje hierarchickou reprezentaci externích referncí, přičemž zobrazí vztahy mezi definicemi externích referencí. Zobrazení stromu zobrazuje úroveň relace vnoření pro připojené externí reference, zda jsou připojené nebo podložené, zda jsou načtené, nenačtené, označené pro načtení či nenačtení, nenalezené nebo nerozpoznané.


  Při výběru externí reference zobrazí dialog Externí reference a pokud externí reference není vybrána, zobrazí dialog Vyberte soubor reference. XPŘIPOJ


  Oddělí jeden nebo více externích referencí z výkresu, přičemž vymaže všechny instance určené externí reference a označí definici externí reference k odstranění z tabulky definic. Je přitom možné odpojit pouze externí reference připojené nebo podložené přímo k aktuálnímu výkresu; vnořené externí reference odpojit nelze. Externí referenci, na kterou odkazuje jiná externí reference nebo blok, nelze odpojit.


  Označí jeden nebo více externích referencí pro opětovné načtení. Tato volba znovu načítá a zobrazuje naposledy uloženou verzi výkresu.


  Zruší načtení pro jeden nebo více externích referencí. Externí reference, pro které se zrušilo načtení, je možné snadno znovu načíst. Na rozdíl od odpojení se při zrušení načtení neodstraňuje externí reference trvale. Místo toho se pouze potlačí zobrazení a regenerace příslušné definice externí reference, aby se zlepšil výpočetní výkon.


  Zobrazuje  dialogové okno Vázat Xrefy. Volba Vázat udělá z vybrané externí reference a jejích závislých pojmenovaných objektů (například bloky, styly textu, kótovací styly, hladiny a typy čar) součást aktuálního výkresu.


   Zobrazí plnou cestu k aktuálně vybrané externí referenci. To je místo, kde se externí reference momentálně nachází a není to nezbytně totéž jako uložená cesta.


  Zobrazuje dialogové okno Zvolte novou cestu (standardní dialogové okno pro výběr souboru), ve kterém můžete vybrat jinou cestu nebo název souboru.


  Uloží cestu, jak se objevuje v poli Xref nalezen v, do aktuálně vybrané externí reference.


  Převede definice externích referencí na definice standardních lokálních bloků. Pokud svážete xref s aktuálním výkresem, xref a všechny jeho závislé pojmenované objekty se stanou součástí aktuálního výkresu. Pomocí příkazu  XVAŽ  můžete do místní tabulky definic přidat jednotlivé pojmenované objekty závislé na externích referencích, například bloky, styly textu, kótovací styly, hladiny a typy čar. Existují dvě metody definice externích referencí: podložení nebo připojení. Vázání mění názvy tabulky definic externí reference při její vložení. Volba Vložení nemění názvy tabulky definic při vkládání externí reference. K vázání vnořené externí reference musíte vybrat také rodičovskou externí referenci.


  Sváže definici vybrané externí reference s aktuálním výkresem. Syntaxe pojmenovaných objektů závislých na externích referencích se změní z  názevbloku|názevdefinice  na  názevbloku$n$názevdefinice. Tímto způsobem jsou vytvořeny jedinečné pojmenované objekty všech tabulek definic závislých na externích referencích navázaných do aktuálního výkresu.


  Sváže xref s aktuálním výkresem způsobem podobným oddělení a vložení odkazovaného výkresu. Místo přejmenovávání pomocí syntaxenázevbloku$n$názevdefinice  jsou závislé pojmenované objekty zkráceny na název externí reference. Podobně jako je tomu při vkládání výkresů, ani zde nedochází k žádnému nárůstu názvu z tabulky symbolů, pokud má lokální pojmenovaný objekt stejný název jako svázaný pojmenovaný objekt závislý na externí referenci. Svázaný pojmenovaný objekt závislý na externí referenci přitom předpokládá vlastnosti názvu lokálně definovaného pojmenovaného objektu.


  Vytvoří poleřádků a sloupců kopií vybraného objektu.


   Určuje počet řádků pole.


   Určuje počet sloupců pole.


   Určuje vzdálenost (v jednotkách) mezi řádky. Pro přidání řádků dolů zadejte zápornou hodnotu. K určení prostoru mezi řádky pomocí ukazovacího zařízení použijte tlačítko pro výběr mezer mezi řádky a sloupci nebo tlačítko pro výběr mezer mezi řádky.


   Určuje vzdálenost (v jednotkách) mezi sloupci. Pro přidání sloupců doleva zadejte zápornou hodnotu. K určení prostoru mezi sloupci pomocí ukazovacího zařízení tlačítko pro výběr mezer mezi řádky a sloupci nebo tlačítko pro výběr mezer mezi sloupci.


   Určuje úhel natočení. Tento úhel je obvykle 0, takže řádky a sloupce jsou ortogonální vzhledem k osám  X  a  Y  aktuálního USS. Měrné jednotky pro úhly můžete změnit příkazem  JEDNOTKY. Mění délku objektů a sevřený úhel oblouků


  Dočasně zavře dialog Pole, abyste mohli použít ukazovací zařízení k zadání mezery mezi řádky a sloupci zadáním dvou protilehlých rohů obdélníka.


  Dočasně zavře dialog Pole, abyste mohli použít ukazovací zařízení k zadání mezery mezi řádky. Příkaz POLE vás vyzve k zadání dvou bodů a použije vzdálenost a směr mezi těmito body k určení hodnoty mezery mezi řádky.


  Dočasně zavře dialog Pole, abyste mohli použít ukazovací zařízení k zadání mezery mezi sloupci. Příkaz POLE vás vyzve k zadání dvou bodů a použije vzdálenost a směr mezi těmito body k určení hodnoty mezery mezi sloupci.


  Dočasně zavře dialog Pole, abyste mohli zadat úhel natočení zadáním hodnoty nebo použitím ukazovacího zařízení k určení dvou bodů. Měrné jednotky pro úhly můžete změnit příkazem  JEDNOTKY. Mění délku objektů a sevřený úhel oblouků


  Vytvoří pole kopírováním vybraných objektů kolem zadaného středu.


      Určuje střed kruhového pole. Zadejte hodnoty souřadnic  X  a  Y  nebo zvolte příkaz Ukázat střed k zadání umístění pomocí ukazovacího zařízení.


  Dočasně zavře dialog Pole, abyste mohli použít ukazovací zařízení k zadání středu pole v grafické oblasti.


  Nastavuje metodu použitou pro umístění objektů. Toto nastavení řídí, která pole Metoda a Hodnota jsou dostupná pro určení hodnot. Například, pokud je aktivní metoda Celkový počet prvků & Úhel vyplnění, jsou dostupná odpovídající pole pro zadání hodnot; pole Úhel mezi prvky není dostupný.


   Nastavuje počet objektů, které se objeví ve výsledném poli. Implicitní hodnota je 4.


    Nastavuje velikost pole zadáním sevřeného úhlu mezi základními body prvního a posledního prvku pole. Kladná hodnota určuje rotaci proti směru pohybu hodinových ručiček. Záporná hodnota určuje rotaci ve směru pohybu hodinových ručiček. Implicitní hodnota je 360. Hodnota 0 není povolena.


    Nastavuje sevřený úhel mezi základními body do pole uspořádaných objektů a středu pole. Zadejte kladnou hodnotu. Implicitní hodnota směru je 90.


  Otáčí prvky pole tak, jak je ukázáno v oblasti náhledu.


   Zapíná a vypíná zobrazení dalších voleb v dialogu Pole. Když stisknete tlačítko Další, zobrazí se další volby a název tohoto tlačítka se změní na Méně.


  Použije implicitní základní bod objektu pro umístění do pole kopírovaného objektu. Zrušte tuto volbu pro manuální zadání základního bodu.


       Nastavuje nové souřadnice  X  a  Y  základního bodu. Zvolte Ukázat základní bod pro dočasné uzavření dialogu a zadejte bod. Po zadání bodu se dialog pole znovu zobrazí.


  Zobrazuje náhled pole podle aktuálního nastavení v dialogu. Náhled se dynamicky aktualizuje, když se po změně nastavení přesunete do jiného pole.


  Zavře dialog Pole a zobrazí pole v aktuálním výkresu. Zvolte Upravit pro návrat do dialogu Pole a provedení změn.


   Určuje typ obsahu, který bude vyhledáván. Typ obsahu, který specifikujete, určí, které karty budou zobrazené v dialogu Hledat, a vyhledávací pole, která nabízí. Karty Datum modifikace a Pokročilé jsou zobrazeny, jen když je vybráno vyhledávání výkresů v seznamu Hledat co.


   Určuje název prohledávací cesty. Při zadání více cest je oddělte středníky. Tlačítko Procházet slouží k vybrání cesty ze seznamu stromového zobrazení.


  Zobrazí stromovou strukturu v dialogu Vyhledat složku, ve kterém můžete zadat disk a složky, jež chcete prohledávat.


  Zahrne vnořené složky do prohledávané cesty.


  Spustí prohledávání dle kritérií, která jste zadali.


  Zastaví prohledávání a zobrazí výsledky v panelu Výsledky hledání.


  Vymaže pole Hledat slova a umístí kurzor do textového pole.


  Zobrazí výsledky vyhledávání ve sloupcích s měnitelnou velikostí ve spodní části okna. Poklepáním na položku ji načtete do okna Návrhové centrum.


  Zobrazí vyhledávací pole relevantní typu obsahu zvolenému v seznamu Hledat co. Název karty odráží typ obsahu. Můžete použít hvězdičkovou konvenci buď k rozšíření nebo omezení vyhledávaných řetězců.


   Definuje textový řetězec pro vyhledávání v zadaném poli. K rozšíření vyhledávání můžete používat zástupné znaky otazník a hvězdička.


   Specifikuje vlastnosti polí, která se mají prohledávat. V případě vyhledávání výkresů jsou všechna pole vyjma Názvu souboru odvozena z informací zadaných v dialogu Vlastnosti výkresu (DWGPROPS).


   Specifikuje název výkresu, bloku, hladiny, externí reference nebo typu obsahu, které chcete najít.


     Hledá soubory vytvořené nebo modifikované v období mezi zadanými daty.


    Hledá soubory vytvořené nebo modifikované během několika posledních zadaných měsíců.


    Hledá soubory vytvořené nebo upravené během několika zadaných dnů.


   Specifikuje typ textu ve výkresu, který chcete prohledat. Lze například hledat text obsažený mezi jmény atributů bloků, například výrobní katalogové číslo.


   Určuje text, který chcete vyhledat.


     Specifikuje minimální nebo maximální velikost souboru. Vyberte volbu Nejméně nebo Nejvíce a zadejte hodnotu v KB.


  Zobrazuje abecední seznam (dle jména souborů) aktuálně načtených aplikací. LISPové rutiny jsou zde zobrazeny pouze v případě, že jste je načetli dialogem Načíst/Uvolnit aplikace. Můžete také přetáhnout soubory do tohoto seznamu ze seznamu souborů nebo z jiných aplikací podporujících technologii táhni a pusť, jako například Průzkumník Windows.


  Zobrazuje abecední seznam (dle jména souborů) dříve načtených aplikací s vybranou volbou Přidej do Historie. Můžete také přetáhnout soubory do tohoto seznamu ze seznamu souborů nebo z jiných aplikací podporujících technologii táhni a pusť, jako například Průzkumník Windows. Pokud není vybrána volba Přidej do Historie, když přetahujete soubory do tohoto seznamu, přetahované soubory jsou načteny, avšak nejsou přidány do seznamu.


  Přidá načítané aplikace do seznamu historie.


  Uvolní vybrané aplikace a odstraní je ze seznamu Historie. Funkce Uvolnit je dostupná, jen když je soubor vybrán na kartě Načtené aplikace. Odstraňování je k dispozici pouze po výběru souboru na kartě Seznam minulých souborů.


   Obsahuje seznam aplikací, které jsou načteny při každém spuštění AutoCADu. Je možné také přetáhnout soubory ze seznamu souborů nebo z jiných aplikací podporujících technologii táhni a pusť (například Průzkumníka Microsoft Windows) do složky Při spuštění a přidat je tak do složky Při spuštění.


  Zobrazí  dialog Při spuštění. Soubory do skupiny Při spuštění můžete přidat také klepnutím na ikonu Při spuštění nebo klepnutím pravým tlačítkem myši na aplikaci na kartě Seznam Historie a klepnutím na položku Přidat do skupiny Při spuštění v místní nabídce.


  Zobrazuje hlášení, která udávají stav načítání a uvolnění aplikací.


   Zobrazuje abecední seznam (dle jména souborů) aplikací, které se načítají při spuštění.


  Zobrazí dialog Přidat soubor do skupiny Při spuštění. Tento dialog můžete použít k přidání souborů do skupiny Při spuštění.


  Odstraní vybrané soubory ze složky Při spuštění.


  Uvádí název zvoleného bloku. V tomto dialogu se zobrazí hodnota každého atributu, který je v bloku obsažený.


                 Zobrazí prvních osm hodnot atributů obsažených v bloku. Změňte hodnoty atributů. Pokud blok obsahuje další atributy, použijte Předchozí a Další k procházení seznamu. Nemůžete editovat hodnoty atributů v uzamčených hladinách.


  Zobrazí předchozích osm hodnot atributů. Volba Předchozí je dostupná pouze v případě, když zvolený blok obsahuje více než osm atributů a použili jste volbu Další pro zobrazení dalších atributů.


  Zobrazí dalších osm hodnot atributů. Pokud blok žádné další atributy neobsahuje, tato volba není dostupná.


  Vytvoří soubor, který bude obsahovat jeden záznam pro každý blok výkresu, který obsahuje alespoň jeden atribut odpovídající vzorovému souboru. Čárky budou oddělovat pole každého záznamu. Řetězce jsou uzavřeny do apostrofů.


  Vytvoří soubor, který bude obsahovat jeden záznam pro každý blok výkresu, který obsahuje alespoň jeden atribut odpovídající vzorovému souboru. Pole každého záznamu mají pevnou šířku; proto nejsou nutné oddělovače polí nebo řetězců.


  Vytvoří podmnožinu formátu výměnného souboru AutoCADu, který obsahuje jen odkazy na bloky, atributy a objekty na konci posloupnosti. Formát DXF nevyžaduje žádnou šablonu.  Přípona souboru .dxx  odlišuje výstupní soubor od běžných souborů DXF.


  Uvádí počet objektů, které jste vybrali pomocí volby Vybrat objekty.


  Karta Listy obsahuje seznam listů, které budou součástí balíčku archivu, v pořadí podle listů a podle uspořádání pod-sady. Karta stromu souborů nabízí seznam souborů, které budou součástí balíčku, v hierarchickém stromovém formátu. Karta tabulky souborů zobrazuje soubory, které budou součástí balíčku.


  Obsahuje listy, které budou obsaženy v archivu v pořadí listů a podle uspořádání podsady. Je nutné, aby list byl otevřen ve Správci sady listů. Příkaz Archivace je možné zvolit v místní nabídce, která se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem myši na horní uzel sady listů, nebo je možno zadat  archivace  na příkazovém řádku.


  Vypisuje soubory archivu ve formátu hierarchického stromu. Implicitně jsou všechny soubory spojené s aktuálním výkresem (jako jsou externí reference, styly vykreslování a písma) uvedeny v seznamu. Soubory můžete přidat do archivu nebo odstranit existující soubory. Související soubory, které jsou odkazovány adresami URL, nebudou do archivu zahrnuty.


  Hlásí počet souborů zahrnutých do balíčku a velikost balíčku.


  Zobrazuje soubory archivu ve formátu tabulky. Implicitně jsou všechny soubory spojené s aktuálním výkresem (jako jsou externí reference, styly vykreslování a písma) uvedeny v seznamu. Soubory můžete přidat do archivu nebo odstranit existující soubory. Související soubory, které jsou odkazovány adresami URL, nebudou do archivu zahrnuty.


  Nabízí místo, kde můžete zadat poznámky o balíčku archivu. Poznámky jsou obsaženy ve zprávě archivu. Chcete-li, aby všechny přenosové balíčky obsahovaly šablonu výchozích poznámek, vytvořte textový soubor ASCII s názvem etransmit.txt.  Tento soubor je nutné uložit na umístění určené volbou Cesta k podpůrným souborů na  kartě Soubory v dialogu Možnosti.


  Zobrazí informace, které jsou součástí balíčku archivu. Obsahuje všechny zadané poznámky daného archivu. Pokud jste vytvořili textový soubor výchozích poznámek, budou tyto poznámky také zahrnuty ve zprávě.


  Zobrazí  dialog Upravit nastavení archivu, ve kterém můžete zadat volby pro archiv.


  Duplikuje strukturu složky přenášených souborů. Kořenová složka je složka nejvyšší úrovně v hierarchii stromu složek.


  Definuje zdrojovou kořenovou složku pro relativní cesty souborů závislých na výkresu, například externích referencích. Tato volba určuje zdrojovou kořenovou složku pro volbu Použít organizovanou strukturu složek.


  Zobrazí standardní dialog pro výběr souboru, ve kterém můžete procházením najít zdrojovou kořenovou složku.


  Všechny soubory budou instalovány při tvorbě archivu do jedné zadané složky.


  Zachovává strukturu složky všech souborů v archivu. Tato volba není dostupná, když ukládáte archiv do umístění na internetu.


  Změní nastavení tiskárny/plotru v přenosovém balíku na Žádný.


  Zobrazí  dialog Archiv - nastavit heslo, kde můžete zadat heslo pro balíček archivu.


  Vloží soubory DST, popisy bloků výkresových souborů, detaily výkresových souborů a soubory šablon výkresu DWT do archivu.


      Určuje barvu z ACI. Umístíte-li kurzor myši nad barvu, zobrazí se pod paletou číslo barvy a hodnoty podílů červené, zelené a modré. Chcete-li barvu vybrat, klepněte na ni nebo zadejte číslo nebo název barvy do pole Barva.


          Na druhé paletě se zobrazují barvy 1 až 9. Tyto barvy mají názvy i čísla.


        Na třetí paletě se zobrazují barvy 250 až 255. Tyto barvy jsou odstíny šedé.


  Určuje, že nové objekty získávají barvu přiřazenou hladině, ve které jsou vytvořeny. Když zvolíte DLEHLAD, zobrazí se ve vzorcích Stará barva a Nová barva barva aktuální hladiny.


  Určuje, že nové objekty používají výchozí barvu (bílou nebo černou, podle barvy pozadí), dokud neseskupíte objekty do bloku, který vložíte. Když vložíte blok do výkresu, objekty v bloku získají aktuální nastavení příkazu Barva.


   Určuje název barvy, barvu  DLEHLAD  nebo  DLEBLOK, nebo číslo barvy ACI 1 až 255. Vzorek Nová barva zobrauje naposledy vybranou barvu.


   Zobrazuje dříve přiřazenou tloušťku čáry.


   Zobrazuje právě vybranou barvu.


    Určuje nastavení barev pomocí barev Truecolor (24bitová barva) buď s modelem barev HSL (odstín, sytost a světelnost), nebo s modelem barev RGB (červená, zelená a modrá). Při použití pravých barev máte k dispozici více než šestnáct miliónů barev. Volby, které jsou dostupné na kartě Truecolor, jsou závislé na tom, zda je zadaný barevný model HSL nebo RGB.


   Určuje odstín barvy. Odstíny reprezentují určitou vlnovou délku světla v rámci viditelného spektra. K zadání odstínu můžete použít barevné spektrum nebo zadat hodnotu do pole Odstín. Nastavením této hodnoty se změní hodnota RGB. Platné hodnoty odstínu jsou od 0 do 360 stupňů.


   Určuje nasycení barvy. Vysoká sytost způsobí, že barva je čistější, zatímco nízká sytost způsobí, že barva vypadá vybledle. K zadání sytosti barev můžete použít barevné spektrum nebo zadat hodnotu do pole Sytost. Nastavením této hodnoty se změní hodnota RGB. Platné hodnoty sytosti jsou od 0 do 100 %.


   Určuje jas barvy. K zadání světelnosti barev můžete použít barevný posuvník nebo zadat hodnotu do pole Světelnost. Platné hodnoty světelnosti jsou od 0 do 100 %. Hodnota 0 % reprezentuje černou barvu, 100 % reprezentuje bílou barvu, a 50 % reprezentuje optimální jas barvy. Nastavením této hodnoty se změní hodnota RGB.


  Určuje odstín a jasnost barvy. Chcete-li zadat odstín barvy, pohybujte kurzorem ze strany na stranu přes barevné spektrum. Chcete-li zadat sytost barvy, pohybujte s kurzorem nahoru a dolů přes barevné spektrum.


  Určuje jas barvy. Chcete-li určit světelnost barvy, upravte ji pomocí posuvníku nebo zadejte hodnotu v textovém poli Světelnost.


      Určuje červenou složku barvy. Hodnotu lze upravit pomocí posuvníku nebo zadáním hodnoty od 1 do 255 v textovém poli Červená. Pokud se tato hodnota upraví, bude to mít dopad na hodnoty v v režiu barev HSL.


     Určuje zelenou složku barvy. Hodnotu lze upravit pomocí posuvníku nebo zadáním hodnoty od 1 do 255 v textovém poli Zelená. Pokud se tato hodnota upraví, bude to mít dopad na hodnoty v v režiu barev HSL.


     Určuje modrou složku barvy. Hodnotu lze upravit pomocí posuvníku nebo zadáním hodnoty od 1 do 255 v textovém poli Modrá. Pokud se tato hodnota upraví, bude to mít dopad na hodnoty v v režiu barev HSL.


    Určuje RGB hodnotu barvy Provedete-li změny v nastavení HSL nebo RGB, tato volba se bude aktualizovat. Hodnotu RGB můžete také upravovat přímo pomocí následujícího formátu:  000,000,000.


   Zobrazuje dříve přiřazenou tloušťku čáry.


   Zobrazuje právě vybranou barvu.


   Určuje, která kniha barev bude použita při výběru barev. Seznam obsahuje všechny knihy barev nacházející se v Umístěních knih barev zadaných v dialogovém okně Možnosti na kartě Soubory.


  Zobrazuje stránky vybrané knihy barev a barvy a jejich názvy na jednotlivých stránkách. Podporovány jsou knihy barev obsahující až deset barev na stránku. Pokud kniha barev není stránkována, barvy jsou organizovány do stránek obsahujících sedm barev na stránku. Chcete-li zobrazit stránky knihy barev, vyberte oblast na posuvnému pro barvu nebo procházejte pomocí šipek nahoru a dolů.


   Označuje právě určenou barvu z knihy barev. Zadáním čísla vzorku barvy a stiskem klávesy  TAB  můžete v knize barev vyhledat určitou barvu. Tato akce aktualizuje vzorek Nová barva požadovaným číslem barvy. Jestliže se zadaná barva v knize barev nenachází, zobrazí se barva s nejbližším číslem.


   Zobrazuje dříve přiřazenou tloušťku čáry.


   Zobrazuje právě vybranou barvu.


   Přidává, mění nebo odstraňuje heslo, je-li výkres již uložen. Jestliže přidáte nebo změníte heslo, zobrazí se  dialog Potvrzení hesla. Jestliže heslo zapomenete, nebude možné jej obnovit. Než heslo přidáte, je vhodné vytvořit záložní kopii, která nebude heslem chráněna.


  Šifruje vlastnosti výkresu, aby se zobrazily až po zadání hesla. Vlastnosti výkresu jsou podrobnosti umožňující výkres rozpoznat a obsahují název, autora, předmět, klíčová slova určující model a další důležité informace.


   Pokud nevyberete stiskem tlačítka Pokročilé možnosti pokročilou úroveň, určí výchozí úroveň zabezpečení podporovanou operačním systémem.


  Zobrazí  dialog Pokročilé možnosti, ve kterém si můžete vybrat poskytovatele šifrování a délku klíče.


  Vloží digitální podpis do výkresu při jeho uložení.


   Zobrazí seznam digitálních ID, které můžete použít k podpisu souborů. Vloží informace o společnosti nebo jednotlivci, kterému byla digitální identifikace vydána, digitální ID dodavatele, který digitální ID vydal a platnost digitálního ID.


  Nabízí seznam časových služeb, které můžete použít k přidání časového razítka k digitálnímu podpisu, stav připojení časového serveru a pole Komentáře (určené ke vložení důležitých informací o digitálním podpisu nebo o souborech, které podepisujete).


   Nabízí seznam časových serverů, pomocí kterých můžete k digitálnímu podpisu vložit časové razítko.


  Zobrazí stav připojení (Úspěšně kontaktován časový server nebo Nelze kontaktovat časový server) časové služby.


   Nabízí místo pro komentáře k digitálnímu podpisu nebo souborům, které podepisujete.


   Nastaví úroveň šifrování výkresu. Vybrat si můžete z poskytovatelů šifrování podporujících operační systém.


   Nastaví délku klíče. Čím je klíč delší, tím vyšší je úroveň zabezpečení výkresu.


   Určuje hodnotu souřadnice  X.


   Určuje hodnotu souřadnice  Y.


   Určuje hodnotu souřadnice  Z.


   Dočasně zavře dialog, abyste mohli použít ukazovací zařízení k zadání bodu vložení v aktuálním výkresu.


   Zavře dialogové okno Definovat blok, abyste mohli vybrat objekty do bloku. Po dokončení výběru objektů zobrazte stisknutím klávesy  ENTER  znovu dialog Definice bloku.


  Zobrazí dialog  Rychle vybrat, který definuje výběrovou množinu.


  Objekty, které jste definovali jako součást bloku, ponechá ve výkresu.


  Objekty, které jste definovali jako součást bloku, konvertuje do bloku.


  Objekty, které jste definovali jako součást bloku, budou smazány.


   Zobrazí počet vybraných objektů.


  Určuje nastavení bloku.


   Určuje jednotky vložení pro referenci bloku.


  Určuje, zda má být u reference bloku zakázáno či povoleno použití nerovnoměrné změny měřítka.


  Určuje, zda reference bloku může či nemůže být rozložena.


   Určuje textový popis bloku.


  Otevře  dialog Vložit hypertextový odkaz, pomocí kterého můžete hypertextový odkaz sdružit s definicí bloku.


  Po klepnutí na tlačítko OK otevře aktuální definici bloku v  Editor bloků.


   Vypíše pole z aktuální databázové tabulky, z nichž můžete vybrat jedno pro použití v dotazu.


   Zobrazí seznam dostupných operátorů, které mohou být použity v dotazu. Informace o operátorech viz  Vytváření jednoduchých dotazů  v  Uživatelské příručce.


   Určuje hodnotu pole, kterou použijete pro konstrukci dotazu.


  Dotaz vrátí seznam hodnot pro určené pole z databázové tabulky do  dialogu hodnoty sloupce, ze kterého si můžete vybrat hodnotu, kterou potřebujete.


  Dotaz určí záznamy, které odpovídají vašemu vyhledávacímu kritériu v  okně Zobrazení dat.


  Dotaz určí spojené objekty, které odpovídají vašemu vyhledávacímu kritériu v aktuálním výkresu.


  Vyšle ukončený dotaz a uzavře dialog.


  Uloží dotaz do aktuálního výkresu.


  Otevře  dialog Možnosti zobrazení dat a dotazu.


   Určuje první hodnotu rozsahu. Dotaz vrátí všechny záznamy nebo grafické objekty, které jsou větší nebo stejné jako tato hodnota.


   Dotaz vrátí seznam hodnot pro určené pole z databázové tabulky do  dialogu hodnoty sloupce, ze kterého si můžete vybrat hodnotu, kterou potřebujete.


   Určuje druhou hodnotu rozsahu. Dotaz vrátí všechny záznamy nebo grafické objekty, které jsou menší nebo stejné jako tato hodnota.


  Poskytuje prostor pro sestavení dotazu na základě více vyhledávacích parametrů.


  Nabízí místo, kde můžete psát libovolné dotazy SQL a přidávat elementy, které vyberete pomocí různých nástrojů SQL Dotazu.


   Vypíše seznam všech databázových tabulek, které jsou dostupné v aktuálním zdroji dat. Databázové tabulky můžete přidat do textového editoru SQL poklepáním na ně, jejich výběrem a klepnutím na Přidat v oblasti tabulky, jejich tažením ze Seznamu tabulek do textového editoru SQL, nebo vložením jejich názvu přímo do textového editoru SQL.


  Přidává aktuálně vybranou databázovou tabulku do textového editoru SQL.


  Přidá právě vybrané pole do editoru textu SQL.


  Přidá vybraný operátor do editoru textu SQL.


  Přidá hodnoty určené v oblasti Hodnoty do editoru textu SQL.


  Testuje syntaxi vašeho dotazu SQL bez jeho skutečného provedení. Tato funkce umožňuje nalezení syntaktických chyb ještě před spuštěním dotazu.


  Vypíše seznam všech hodnot vybraných databázových sloupců. Vyberte hodnotu ze seznamu a stiskem tlačítka OK ji použijte v aktuální operaci. Pokud sestavujete dotaz pomocí operátora In, můžete do dotazu přidávat další hodnoty stiskem klávesy   CTRL   nebo   SHIFT   po výběru hodnoty.


   Určuje název zdroje OLE DB dat, který konfigurujete.


   Vypíše všechny zdroje dat OLE DB konfigurované pro použití programem, které jsou ve vašem systému přítomny.


  Automaticky posunuje výkres, aby se zobrazily objekty, které jsou spojeny s aktuálně vybranou množinou záznamů Zobrazení dat.


  Automaticky zmenší výkres, aby se zobrazily všechny objekty spojené s aktuálně vbranou množinou záznamů.


   Určuje měřítko pohledu, které omezuje velikost označených objektů v procentech výkresové oblasti. Možný rozsah hodnot je od 20 do 90 procent s implicitním nastavením 50 procent. Hodnota 50 procent znamená, že buď je výška 50 procent výšky okna, nebo šířka objektu je 50 procent šířky okna bez ohledu na to, která je menší.


  V okně Zobrazení dat zobrazí jen množinu záznamů spojenou s aktuální množinou výběru. Nejsou zobrazeny žádné záznamy, které nejsou spojeny s aktuální výběrovou množinou.


  Zobrazí všechny záznamy v aktuální databázové tabulce. Všechny záznamy, které jsou spojeny s aktuální výběrovou množinou, jsou vybrány v okně Zobrazení dat.


  Označí barvou spojené záznamy v okně Zobrazení dat, aby je bylo možno jasně odlišit od záznamů bez spojení.


   Určí barvu, kterou jsou označeny v okně Zobrazení dat záznamy se spojeními. Výchozí barva je žlutá.


  Vysílá dotazy do databázové tabulky ve formátu tabulky zdroje, a ne ve formátu SQL 92. Tuto volbu můžete použít pro vyslání speciálních příkazů v původním formátu databáze.


  Automaticky ukládá dotazy, když jsou provedeny s aktuálním výkresem.


  Přidá další objekty do výběrové množiny, když vyberete další záznamy v okně Zobrazení dat. Pokud je tato volba zrušena, aktuální výkres označí pokaždé novou výběrovou množinu, když vyberete novou množinu záznamů v Zobrazení dat.


  Přidává další záznamy k množiněě záznamů po výběru dalších grafických objektů. Pokud je tato volba zrušena,  okno Zobrazení dat označí pokaždé novou množinu záznamů, když vyberete novou množinu grafických objektů.


   Zobrazí aktuální databázovou tabulku. Klíčová pole pro vybranou šablonu spojení jsou vybrána automaticky. Exportuje se také objekt, s nímž je každé spojení spojeno.


   Zobrazí název šablony spojení, jejíž spojení exportujete.


   Určuje písmo, které je použito v aktuální tabulce v okně Zobrazení dat.


   Určuje styl, který je použit u vybraného fontu. Dostupné možnosti jsou  Normální, Kurzíva, Tučné, Tučná kurzíva, Netučené  a  Nekurzíva.


   Určuje velikost v bodech, která je použita pro aktuální font.


    Použije další formátování při zobrazení v okně Zobrazení dat.  Přeškrtnutí  nakreslí čáru středem všech dat ve sloupci.  Podtržení  podtrhne všechna data ve sloupci.


   Určuje barvu písma, které je použito v záznamech tabulky v okně Zobrazení dat.


   Zobrazuje, jak bude aktuální nastavení hodnot Formátu vypadat, když bude použito v okně Zobrazení dat.


   Zobrazí seznam dostupných polí z aktuální databázové tabulky, který můžete zahrnout do vaší popisky. Můžete zahrnout libovolné množství polí ze zdrojové tabulky.


  Přidá vybrané pole do seznamu polí popisky.


  Zobrazí název aktuálního uživatele.


   Určuje počáteční bod odkazové čáry. Tento bod je definován vzhledem k rozsahu grafického objektu, k němuž je popiska připojena. Tato volba nemá žádný efekt u samostatných popisek, jelikož nemají žádný připojený odkaz.


      Určuje odsazení  X  a  Y  pro objekt víceřádkového textu s ohledem na připojený objekt. Standardně jsou možnosti odsazení ve směru X a Y nastaveny na hodnotu 1, což určuje, že text popisky bude odsazen o 1 jednotku v rovině  X  a  Y  od konce objektu. Tato nastavení odsazení se týkají jen připojených popisek.


      Určuje vzdálenost konce odkazu nebo textu popisky připojených a volných popisek. U připojených popisek odsazení konce určuje odsazení  X  a  Y  od hodnoty určené v možnosti Začátek pro konec objektu. U volných popisek odsazení konce určuje odsazení  X  a  Y  od bodu vložení, který jste pro popisku určili.


   Zobrazí jméno vybrané šablony popisek.


    Zobrazí název zdroje dat určeného pro vybranou šablonu popisky. Z tohoto seznamu můžete vybrat nový zdroj dat a použít jej pro šablonu spojení.


   Zobrazí název katalogu určeného pro vybranou šablonu popisky. Z tohoto seznamu můžete vybrat nový katalog a použít jej pro šablonu popisky.


   Zobrazí název schématu určeného pro vybranou šablonu popisky. Z tohoto seznamu můžete vybrat nové schéma a použít je pro šablonu popisky.


   Zobrazí název schématu určeného pro vybranou šablonu popisky. Z tohoto seznamu můžete vybrat nový katalog a použít jej pro šablonu popisky.


   Zobrazí pole určená pro vybranou šablonu popisky.


  Určuje nastavení pro převod spojení verze R12.


  Určuje nastavení pro převod spojení verzí R13 a R14.


   Určuje systém řízení báze dat (DBMS), který je použit spojením, které převádíte.


   Určuje databázi, která je použita spojením, které převádíte.


  Určuje databázi, která je použita spojením, které převádíte.


   Určuje prostředí, které je použito spojením, které převádíte.


   Určuje katalog, který je použit spojením, které převádíte.


   Určuje schéma, které je použito spojením, které převádíte.


     Určuje databázi, která je použita spojením, které převádíte.


   Určuje spojovací cestu, která je použita spojením, které převádíte.


   Vypíše seznam zdrojů dat, které můžete vybrat pro převedené spojení.


   Vypíše seznam katalogů, které můžete vybrat pro převedené spojení.


   Vypíše seznam schémat, která můžete vybrat pro převedené spojení.


   Vypíše seznam katalogů, které můžete vybrat pro převedené spojení.


   Vypíše seznam šablon spojení, která můžete vybrat pro převedené spojení.


  Zapíše infromace o mapování pro účely konverze do souboru  asi.ini, ale nechá dialog otevřený, abyste mohli určit konverze pro další spojení.


    Vypíše seznam všech šablon, které jsou spojeny s vybraným grafickým objektem. Vyberte šablonu spojení, jehož hodnotu chcete zobrazit nebo upravit.


   Zobrazí všechny klíčové hodnoty, které jsou definovány pro vybrané spojení. Pro zobrazení seznamu hodnot určitého pole, klepněte na buňku Hodnota a stiskněte tlačítko [...].


  Vymaže právě vybrané spojení od grafických objektů, s nimiž jsou asociovány.


   Použije operátor Výběr spojení na aktuální dotaz nebo výběrovou množinu. Jsou dostupné následující ovládací prvky.


    Zobrazí jméno šablony spojení.


    Zobrazí tabulku aktuální databáze. Na prvním řádku se vypíše název abulky a na druhém celá cesta od zdroje dat k tabulce v této syntaxi:prostředí.katalog.schéma-tabulka


   Zobrazí všechna pole, která jsou k dispozici pro aktuální databázovou tabulku společně s typem pole a délkou pole v případě znakových polí. Klíčová pole šablony spojení určíte zapnutím volby na levé straně názvu pole.


    Zobrazí název zdroje dat určeného pro vybranou šablonu spojení. Z tohoto seznamu můžete vybrat nový zdroj dat a použít jej pro šablonu spojení.


   Zobrazí název katalogu určeného pro vybranou šablonu spojení. Z tohoto seznamu můžete vybrat nový katalog a použít jej pro šablonu spojení.


   Zobrazí název schématu určeného pro vybranou šablonu spojení. Z tohoto seznamu můžete vybrat nové schéma a použít je pro šablonu spojení.


   Zobrazí název schématu určeného pro vybranou šablonu spojení. Z tohoto seznamu můžete vybrat novou tabulku a použít ji pro šablonu spojení.


   Zobrazí klíčová pole určená pro vybranou šablonu spojení.


   Určuje název šablony popisky.


   Vypíše seznam dostupných šablon popisek v aktuálním výkresu, ze kterých můžete jednu vybrat a použít ji jako vzor pro vaši novou šablonu popisek.


   Určuje jméno šablony spojení.


   Vypíše seznam dostupných šablon spojení v aktuálním výkrese, ze kterých můžete jednu vybrat a použít ji jako vzor pro vaši novou šablonu spojení.


   Určuje název dotazu.


   Vypíše seznam všech dostupných dotazů v aktuálním výkrese.


   Zobrazí seznam dostupných databázových objektů, které jsou spojeny s aktuálním výkresem. Ze seznamu musíte jeden objekt vybrat pro jeho použití v aktuální operaci.


     Vypíše dostupné zdroje dat, ze kterých si můžete vybrat databázovou tabulku, která se bude vztahovat k aktuální operaci.


  Buď dokončí aktuální operaci, nebo znovu zobrazí druhý dialog nebo okno, ve kterém můžete pokračovat v aktuální operaci.


   Určuje primární sloupec, který bude použit pro třídicí operaci. Data z tohoto sloupce jsou setříděna jako první a pak jsou setříděna data dle dalších sloupců uvedených v Dále podle.


      Použije vzestupné třídění na vybraný sloupec. Data ve sloupci jsou seřazena tak, že nejmenší hodnota je na začátku a největší hodnota je na konci záznamů v okně Zobrazení dat.


      Použije sestupné třídění na vybraný sloupec. Data ve sloupci jsou seřazena tak, že největší hodnota je na začátku a nejmenší hodnota je na konci záznamů v okně Zobrazení dat.


         Určuje další sloupec, který bude použit pro operaci třídění.


  Vymaže všechny sloupce, které jsou vybrány pro třídění, takže můžete vybrat nové pořadí setřídění.


   Zobrazí seznam detekovaných chyb. Můžete vybrat chyby, které budou opraveny.


   Nabízí stručný popis chyby vybrané v seznamu Chyby.


  Opraví právě vybranou chybu.


  Vymaže z aktuálního výkresu neplatnou šablonu spojení a veškeré připojené spojení.


  Uzavře dialog.


  Určuje všechny objekty v aktuálním výkresu, které jsou spojeny s neplatnou šablonou spojení.


   Pokud je systémová proměnná  DTEXTED  nastavena na hodnotu 1, modifikuje text vytvořený pomocí  TEXT  nebo  DTEXT. Zadejte nový text a stiskněte OK.


   Určuje název atributu, který ve výkresu atribut identifikuje. Štítek může obsahovat libovolné znaky kromě mezer a vykřičníků (!). změní malá písmena na velká.


   Udává výzvu atributu, která se zobrazí při vložení bloku obsahujícího definici atributu. Pokud potřebujete, aby bylo před výzvou prázdné místo, začněte řetězec znakem zpětné lomítka (\). Potřebujete-li, aby byl první znak zpětné lomítko, začněte řetězec dvěmi zpětnými lomítky.


   Určuje implicitní hodnotu atributu. Pokud potřebujete, aby bylo před implicitní hodnotou prázdné místo, začněte řetězec znakem zpětného lomítka (\). Potřebujete-li, aby byl první znak zpětné lomítko, začněte řetězec dvěmi zpětnými lomítky.


   Název bloku, jehož atributy editujete.


   Štítek, který určuje atribut.


   Dočasně zavírá dialog, abyste mohli vybrat blok ukazovacím zařízením.


  Aktualizuje výkres se změnami atributů, které jste provedli, a ponechá dialog zobrazený.


  Zobrazuje seznam atributů ve vybrané instanci bloku a vlastnosti každého atributu.


   Hodnota přiřazená vybranému atributu. Chcete-li jako hodnotu použít pole, klepněte pravým tlačítekm a v místní nabídce zvolte Vložit pole pro zobrazení  dialogu Pole.


   Udává styl písma textu atributu. Výchozí hodnoty tohoto stylu písma jsou přiřazeny k vlastnostem textu zobrazeným v tomto dialogu.


   Určuje zarovnání textu atributu (doleva, do středu, nebo doprava)


   Udává výšku textu atributu.


   Určuje úhel natočení textu atributu.


  Udává, zda bude text atributu zobrazen pozpátku nebo ne.


  Udává, zda bude text atributu zobrazen vzhůru nohama.


   Nastaví mezeru mezi znaky v textu atributu. Zadáním hodnoty menší než  1,0  dosáhnete kondenzace textu. Zadáním hodnoty větší než 1.0 vytvoříte komolý kužel.


   Udává úhel sklonu textu atributu od svislé osy.


   Určuje hladinu, ve které je atribut.


   Udává typ čáry atributu.


   Udává barvu atributu.


   Udává styl vykreslení atributu.


   Udává tloušťku čáry atributu.


  Nabízí volby, které bloky zahrnout do extrahování atributů a počtu bloků.


  Zahrne bloky vnořené do jiných bloků.


  Zahrne bloky v externích referenčních souborech (xref).


  Při počítání bloků zahrne i vlastní xrefy.


  Nabízí volby pro počítání bloků.


  Započítá pouze bloky v modelovém prostoru a nezapočítá bloky v rozvrženích výkresového prostoru. Standardně vypnuto


  Započítá všechny bloky celého výkresu. K dispozici pouze po výběru aktuálního výkresu nebo více výkresů. Standardně zapnuto.


   Určuje název bloku, který chcete upravit nebo vytvořit v Editoru bloků. Při výběru položky <Aktuální výkres> je v Editoru bloků otevřen aktuální výkres. Po přidání dynamických prvků do výkresu můžete výkres uložit a vložit jej jako referenci dynamického bloku do výkresu.


  Zobrazí seznam definic bloků, které jsou uloženy v aktuálním výkrese. Při výběru definice bloku z tohoto seznamu se tento název zobrazí v poli Název. Po klepnutí na tlačítko OK se definice bloku otevře v Editoru bloků. Při výběru položky <Aktuální výkres> je v Editoru bloků otevřen aktuální výkres.


   Zobrazí náhled vybrané definice bloku. Ikona blesku znázorňuje, že blok je dynamickým blokem.


   Zobrazí popis definice bloku určené v části Blok palety Vlastnosti v Editoru bloků.


  Vypíše listy, které budou zahrnuty do přenosu v hierarchii pod-sad listu. Na této kartě můžete vytvořit sadu pro přenos ze sady listů, pod-sady listů nebo listu. Sadu listů je nutné otevřít ve Správci sady listů a z místní nabídky, které se zobrazí u sady listů, pod-sady listů nebo uzlu listu, je nutné vybrat položku eTransmit.


  Vypíše soubory, které budou zahrnuty do přenosu ve formátu hierarchického stromu. Implicitně jsou všechny soubory spojené s aktuálním výkresem (jako jsou externí reference, styly vykreslování a písma) uvedeny v seznamu. Do přenosu můžete přidat soubory nebo existující odstranit. Soubory, které jsou odkazovány prostřednictvím URL, nejsou do přenosu zahrnuty.


  Zobrazí soubory, které budou zahrnuty do přenosu v tabulkovém formátu. Implicitně jsou všechny soubory spojené s aktuálním výkresem (jako jsou externí reference, styly vykreslování a písma) uvedeny v seznamu. Do přenosu můžete přidat soubory nebo existující odstranit. Soubory, které jsou odkazovány prostřednictvím URL, nejsou do přenosu zahrnuty.


   Otevře standardní dialog pro výběr souborů, kde můžete nalistovat další soubor, který bude zahrnut do přenosového balíku. Toto tlačítko je dostupné na kartě Strom souborů i na kartě Tabulka souborů.


  Nabízí prostor, kam můžete zadat poznámky týkající se archivu. Poznámky jsou obsaženy ve zprávě archivu. Můžete určit šablonu standardních poznámek, která bude zahrnuta do všech vašich přenosů, vytvořením textového souboru ASCII s názvem  etransmit.txt. Tento soubor musí být uložen na místo určené volbou Cesta pro vyhledávání podpůrných souborů na  kartě Soubory v dialogu Možnosti.


  Zobrazuje seznam uložených nastavení přenosu. Standardní nastavení přenosu se nazývá  STANDARD.  Klepněte na tuto položku pro výběr jiného nastavení přenosu. Chcete-li vytvořit nové nastavení přenosu nebo upravit existující, stiskněte tlačítko Nastavení přenosů. Pokud klepnete pravým tlačítkem, zobrazí se místní nabídka s několika volbami.


  Zobrazí  dialog Nastavení přenosu, kde můžete vytvořit, modifikovat a mazat nastavení přenosu.


  Zobrazí informace, které jsou obsaženy v přenosovém balíčku. Obsahuje všechny poznámky k přenosu, které jste vložili, a distribuční poznámky generované automaticky, které obsahují podrobnosti o krocích, které musí být provedeny, aby přenos správně fungoval. Například pokud jsou v některém výkrese pro přenos objeveny fonty SHX, dostanete pokyn, kam tyto soubory zkopírovat, aby je dokázal zjistit systém, pro který bude přenos určen. Pokud jste vytvořili textový soubor výchozích poznámek, budou tyto poznámky také zahrnuty ve zprávě.


  Vytvoří nové nastavení přenosů.


  Přejmenuje aktuálně zvýrazněné nastavení přenosu.


  Zobrazí  dialog Modifikovat nastavení přenosu, kde můžete určit možnosti přenosu.


  Odstraní aktuálně zvýrazněné nastavení přenosu.


  Určuje typ vytvořeného přenosového balíčku.


  Určuje formát souboru, do kterého budou výkresy obsažené v přenosovém balíku převedeny. Můžete vybrat formát výkresového souboru ze seznamu, který se spustí.


  Určuje umístění, ve kterém bude přenosový balík vytvořen. Vypíše posledních devět umístění, ve kterých byly přenosové balíky vytvořeny. Chcete-li zadat nové umístění, stiskněte tlačítko Procházet a vyhledejte požadované umístění.


  Zobrazí standardní dialog pro výběr souboru, ve kterém můžete nalézt umístění pro vytvoření nového přenosového balíčku.


   Určuje způsob pojmenování přenosového balíčku. Zobrazuje výchozí název souboru přenosového balíku. Tato volba není dostupná, pokud je typ přenosového balíku nastaven na Složka.


  Duplikuje strukturu složky přenášených souborů. Kořenová složka je složka nejvyšší úrovně v hierarchii stromu složek.


  Definuje zdrojovou kořenovou složku pro relativní cesty souborů závislých na výkresu, například externích referencích.


  Zobrazí standardní dialog pro výběr souboru, ve kterém můžete procházením najít zdrojovou kořenovou složku.


  Všechny soubory budou při instalaci přenosového balíku instalovány do jedné zadané cílové složky.


  Ponechá strukturu složky všech souborů v přenosovém balíku beze změn a usnadní tak instalaci do jiného systému. Tato volba není dostupná, jestliže ukládáte přenosový balík do umístění na internetu.


  Zahrne do přenosového balíčku všechny přidružené fontové soubory (TTFa SHX).


   Spustí výchozí systémovou aplikaci elektronické pošty při vytvoření přenosového balíku, abyste mohli odeslat e-mail, který obsahuje přenosový balík jako přílohu.


  Změní v přenosovém balíčku nastavení tiskárny/plotru na Žádný. Nastavení lokální tiskárny/plotru není obvykle pro příjemce důležité.


  Sváže všechny externí reference se soubory, ke kterým jsou připojeny.


  Otevře dialog  Přenos—Nastavit heslo, kde můžete určit heslo pro přenosový balíček.


  Vloží soubor DST, popis a soubory DWG a soubory DWT do přenosového balíku.


  Zadejte popis nastavení přenosu. Tento popis je zobrazen v dialogu Vytvořit přenos pod seznamem nastaveními souborů přenosu. Ze seznamu si můžete vybrat libovolné nastavení přenosu a zobrazit jeho popis.


  Zobrazí název aktuálního nastavení stránky.


   připojení ke grafickým objektům


   Určuje popis hypertextového odkazu. Tato možnost je užitečná v případech, kdy jméno souboru nebo URL odkazu nic neříkají o obsahu souboru, na který odkazujete.


   Určí soubor nebo internetovou stránku, na kterou hypertextový odkaz odkazuje. Soubor může být uložen na lokálním nebo síťovém disku, na internetu nebo intranetu.


      Zobrazí seznam posledních spojovaných souborů, ze kterého si můžete zvolit soubor pro připojení.


  Otevře dialog Procházet sítí WWW - Vyberte hypertextový odkaz (standardní dialog pro výběr souborů), ve kterém můžete najít soubor, který chcete spojit s hypertextovým odkazem.


  Otevře prohlížeč, ve kterém můžete najít webovou stránku pro hypertextový odkaz.


  Zobrazí se  dialog Vyberte umístění v dokumentu, ve kterém můžete vybrat pojmenované místo ve výkresu pro připojení k hypertextovému odkazu.


   Zobrazí cestu k souboru, na který hypertextový odkaz odkazuje. Pokud je vybrána volba Pro hypertextové odkazy použít relativní cestu, jsou zobrazena pouze jména souborů. Pokud není vybrána volba Pro hypertextové odkazy použít relativní cestu, je zobrazena celá cesta a název souboru.


  Nastavení relativní cesty pro hypertextové odkazy. Pokud vyberete tuto volbu, nebude s hypertextovým odkazem uložena plná cesta k připojenému dokumentu. Program nastaví relativní cestu na hodnotu určenou systémovou proměnnou  HYPERLINKBASE, případně na hodnotu cesty k aktuálnímu výkresu v případě, že není zadána hodnota pro systémovou proměnnou  HYPERLINKBASE. Pokud nevyberete tuto volbu, bude s hypertextovým odkazem uložena plná cesta k připojenému dokumentu.


  Určuje, že hypertextový odkaz DWG bude převeden na hypertextový odkaz formátu DWF™  při publikování nebo vykreslování výkresu do souboru DWF.


  Zobrazí rozbalitelné stromové zobrazení pojmenovaných pohledů v aktuálním výkresu, zněhož můžete vybrat pohled pro připojení.


   Specifikuje e-mailovou adresu.


   Specifikuje předmět e-mailu.


   Zobrazuje historii použitých e-mailových adres, ze které si můžete vybrat adresu pro hypertextový odkaz.


  Vymaže hypertextový odkaz zvybraných objektů.


   Poskytuje rozbalitelné stromové zobrazení pojmenovaných míst v připojeném výkresu, zněhož můžete pojmenované místo vybrat pro přípojení.


   Nastavuje aktuální formát pro jednotky měření. Hodnoty v seznamu jsou Exponenciální, Desítkový, Palcový desetinný, Palcový zlomkový a Zlomkový. Formát Palce desetinné poskytují zobrazení ve stopách a palcích a předpokládají, že každá jednotka odpovídá jednomu palci. Ostatní formáty mohou používat libovolnou reálnou jednotku.


   Určuje počet desetinných míst nebo zlomkovou část, ve kterých budou zobrazovány délkové jednotky.


   Nastavuje aktuální formát úhlu.


   Nastavuje přesnost aktuálního formátu úhlů.


  Počítá kladný směr ve směru hodinových ručiček. Výchozí směr kladných úhlů je proti směru pohybu hodinových ručiček.


   Řídí měrné jednotky pro bloky a výkresy, které jsou vkládány do stávajícího výkresu. Bloku nebo výkresu, který je vytvořen s jednotkami lišícími se od jednotek určených touto volbou, je při vložení změněno měřítko. Měřítko vložení je poměr jednotek zdrojového bloku nebo výkresu a jednotek cílového výkresu. Výběrem volby Bez jednotek vložíte blok, aniž by došlo ke změně měřítka.


  Zobrazí příklad aktuálního nastavení jednotek a úhlů.


   Určuje úhel východním směrem (výchozí).


   Určuje úhel severním směrem.


   Určuje úhel západním směrem.


   Určuje úhel jižním směrem.


   Určuje jiný směr, než jsou body kompasu.


   Určuje hodnotu pro nulový úhel, když je vybrána volba Jiný. Úhel můžete určit zadáním hodnoty.


  Definuje úhel v grafické oblasti podle úhlu imaginární čáry spojující dva zadané body, které určíte ukazovacím zařízením. Dostupné pouze, pokud vyberete volbu Jiný.


   Uvádí popis nestandardních objektů v aktuálním výkresu. Problém vyřešíte výběrem nahrazení ze seznamu Nahradit a stiskem tlačítka Opravit.


   Zobrazuje seznam možných náhrad pro poškozené aktuální standardy. Pokud je dostupná doporučená oprava, je před ní zatržítko. Pokud není dostupná doporučená oprava, žádné položky nejsou v seznamu Nahradit zvýrazněny.


   Ukazuje vlastnosti nestandardních objektů, které budou změněny, použije-li se oprava aktuálně vybraná v seznamu Nahradit.


  Opraví nestandardní objekty pomocí položky aktuálně vybrané v seznamu Nahradit a přejde k dalšímu nestandardnímu objektu v aktuálním výkresu. Toto tlačítko není dostupné v případě, že doporučená oprava neexistuje nebo pokud není zvýrazněná žádná položka v seznamu Nahradit.


  Postoupí k dalšímu nestandardnímu objektu v aktuálním výkresu bez opravy.


  Označí aktuální problém jako ignorovaný. Pokud je vypnutá volba Zobrazit ignorované problémy v dialogu Nastavení CAD standardů, při další kontrole výkresu se už nezobrazí problémy označené jako ignorované.


  Zobrazí  dialogové okno Nastavení standardů, které určuje další nastavení pro dialogové okno Kontrola standardů a dialogové okno Konfigurovat standardy.


  Uzavírá dialog Kontrola standardu bez použití opravy porušení standardů zobrazených v poli Problém.


   Určuje, které základní a zvláštní vlastnosti se zkopírují ze zdrojového objektu do cílových objektů.


   Změní barvu cílového objektu na barvu zdrojového objektu. Dostupné pro všechny objekty.


   Změní hladinu cílového objektu na hladinu zdrojového objektu. Dostupné pro všechny objekty.


   Změní typ čáry cílového objektu na typ čáry zdrojového objektu. Dostupné pro všechny objekty kromě atributů, šraf, víceřádkového textu, bodů a výřezů.


   Změní měřítko typu čáry cílového objektu na měřítko typu čáry zdrojového objektu. Dostupné pro všechny objekty kromě atributů, šraf, víceřádkového textu, bodů a výřezů.


   Změní tloušťku čáry cílového objektu na tloušťku čáry zdrojového objektu. Dostupné pro všechny objekty.


   Změní tloušťku (3D) cílového objektu na tloušťku zdrojového objektu. Dostupné pouze pro oblouky, atributy, kružnice, úsečky, body, 2D křivky, oblasti, text a trajektorie.


   Změní styl vykreslování cílového objektu na styl vykreslování zdrojového objektu. Pokud pracujete ve stylu vykreslování závislém na barvě (PSTYLEPOLICY  je nastavena na 1), tato volba není k dispozici. Dostupné pro všechny objekty.


  Kromě základních vlastností objektu změní kótovací styl cílového objektu na kótovací styl zdrojového objektu. Tato volba je dostupná jen pro kóty, odkazy a tolerance objektů.


  Kromě základních vlastností objektu změní šířku a vlastnosti generování typu čáry cílové křivky podle zdrojové křivky. Na cílovou křivku není přenesena interpolace, vyhlazení a zdvih zdrojové křivky. Jestliže má zdrojová křivka různou šířku, není šířka přenesena na cílovou křivku.


  Kromě základních vlastností objektu změní styl textu cílového objektu na styl textu zdrojového objektu. Dostupné pouze pro jednořádkové a víceřádkové texty objektů.


  Kromě základních vlastností objektu změní podle zdrojového výřezu následující vlastnosti výřezu výkresového prostoru: ano/ne, uzamknutí zobrazení, standardní nebo vlastní měřítko, stínovaný výkres, krok, rastr, viditelnost a umístění ikony USS.


  Kromě základních vlastností objektu změní šrafovací vzor cílového objektu na šrafovací vzor zdrojového objektu. Chcete-li použít shodný počátek šrafování, použijte volbu Odvodit vlastnosti v příkazech ŠRAFY nebo ŠRAFEDIT. Tato volba je dostupná jen pro šrafované objekty.


   Určuje řetězec znaků, který chcete najít. Zadejte textový řetězec včetně libovolného zástupného znaku nebo vyberte ze seznamu jeden ze šesti naposledy hledaných řetězců.


   Nahradí vybraný text daným řetězcem znaků. Zadejte řetězec nebo vyberte ze seznamu jeden z naposled použitých řetězců.


   Určuje, zda bude AutoCAD hledat v celém výkresu, nebo jen v aktuálním výběru. Pokud existuje nějaký aktuální výběr, AutoCAD implicitně hledá v tomto výběru. Pokud žádná výběrová množina neexistuje, je implicitně nastavena volba Celý výkres. Pokud chcete vytvořit nový nebo změnit stávající výběr, můžete použít tlačítko Vybrat objekty.


  Dočasně zavře dialog, abyste mohli vybrat objekty z výkresu. Pro návrat do dialogu stiskněte klávesu  ENTER. Poté, co vyberete objekty, se v poli Hledat v objeví volba Aktuální výběr.


  Zobrazuje  dialog Najít a nahradit - možnosti, ve kterém můžete definovat typ objektů a slova, která chcete nalézt.


  Najde text, který zadáte do pole Najít. Tato volba není přístupná, pokud do pole Najít nezadáte žádný text. Nalezený text je zobrazen v Kontextové oblasti. Jakmile najdete první řetězec, volba Najít se přepne na Najít další, kterou můžete použít pro nalezení dalšího textu.


  Nahradí nalezený text textem z pole Nahradit za.


  Najde všechen text, který jste zadali do pole Najít, a nahradí jej textem z pole Nahradit. Nastavení položky Hledat v určuje zda má být nalezen a nahrazen text v celém výkresu nebo pouze text v aktuálním výběru. Ve oblasti stavu je potvrzena náhrada a je zde zobrazen počet provedených záměn.


  Najde a vybere všechny načtené objekty obsahující text, který jste zadali do pole Najít. Tato volba je k dispozici pouze po výběru Vyhledávání v aktuálním výběru. Když vyberete Vybrat vše, dialog se zavře a zpráva v příkazovém řádku určuje počet nalezených a vybraných objektů. Mějte na paměti, že volba Vybrat vše nenahradí text; veškerý text, který se nachází v poli Nahradit je ignorován.


  Zobrazí oblast výkresu, která obsahuje výsledek vyhledávání. Ačkoli je prohledáván modelový prostor a všechna rozvržení definovaná pro výkres, zobrazit v okně Zoom můžete pouze text v aktuálním rozvržení nebo modelovém prostoru. Při zvětšování nebo zmenšování pohledu na text jako objekt mtext se v některých případech nemusí nalezený text zobrazit ve viditelné oblasti výkresu.


   Určuje typ objektu, ve kterém byl nalezen text.


    Zobrazí a zvýrazní nalezený textový řetězec i s okolním kontextem. Když klepnete na Najít další, je aktualizována Kontextová oblast a zobrazí se další nalezený textový řetězec s jeho okolím.


  Zobrazí potvrzení hledání Najít a Nahradit.


        Určuje typ objektů, které má obsahovat výběr hledání. Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny možnosti.


  Zahrnuje případ textu v poli Najít jako součást vyhledávacího kritéria.


  Hledá pouze celá slova, která odpovídají textu zadanému do pole Najít. Pokud například vyberete možnost Pouze celá slova a zadáte pro vyhledávání heslo „výfuk,“ příkaz  NAJDI  nenalezne text „výfukový".


   Nastaví čas v sekundách, kdy je upozornění zobrazeno.


  Zobrazí upozornění do té doby, než klepnete na tlačítko Zavřít.


  Importuje objekty jako drátové modely. Pokud tuto volbu vypnete, budou objekty importovány jako vyplněné.


  Uchovává relativní šířku čar a hranic. Pokud tuto volbu vypnete, budou čáry importovány s nulovou šířkou.


  Definuje nastavení pro nový výkres. Vytvoření výkresu od začátku vytvoří nový výkres s použitím standardního nastavení anglického nebo metrického systému jednotek. Použití šablony vytvoří nový výkres s použitím nastavení definovaného pro výkresovou šablonu, kterou zvolíme. Použití průvodce vytvoří nový výkres s použitím nastavení, které určíte buď v Rychlém průvodci nebo v Pokročilém průvodci. (První možnost, Otevřít výkres, není k dispozici v rámci příkazuNOVÝ. Otevře existující výkresový soubor


   Zobrazuje popis zvoleného nastavení systému měření.


   Obsahuje seznam všech DWT souborů, které jsou momentálně k dispozici v souboru výkresových šablon, který je určen v dialogu  Možnosti. Vyberte soubor, který použijete jako východisko pro váš nový výkres.


  Zobrazuje náhled zvoleného souboru.


  Zobrazí dialog Výběr souboru výkresových šablon (standardní dialogové okno pro výběr souboru), umožňující přístup k souborům výkresových šablon, které nejsou k dispozici v seznamu pro Výběr šablony.


   Zobrazuje popis zvolené šablony. Pokud vytváříte vlastní šablonu, můžete pro zadání textu, který se zde zobrazuje, použít dialog Popis šablony. Viz příkaz ULOŽJAKO.


   Nastaví výkres pomocí průvodce. Můžete si vybrat ze dvou průvodců: Rychlé nastavení a Pokročilé nastavení.


   Zobrazuje popis zvoleného průvodce.


  Zobrazí pouze ikonu nástroje.


  Zobrazí ikonu nástroje s názvem nástroje uvedeným pod ní.


  Zobrazí ikonu nástroje s názvem nástroje uvedeným na pravé straně.


   Zobrazí ikonu vybraného bloku nebo nástroje šrafovacího vzoru.


  Určuje vlastnosti asociované vybranému nástroji.


  Určuje akci, která má být přidána k parametru nebo sadě parametrů.


  Zobrazí seznam akcí spojených s vybraným parametrem nebo sadou parametrů.


  Přidá akci zadanou v poli Objekt akce pro přidání k parametru nebo sadě parametrů.


  Odstraní vybranou akci z parametru nebo sady parametrů.


  Otevře dialog Výběr souboru obrázku (standardní dialogové okno pro výběr souboru). Pokud zvolíte Zobrazit náhled, zobrazí se náhled vybraného souboru.


   Zobrazuje cestu umístění souboru.


   Zobrazuje cestu určenou při připojení obrázku k aktuálnímu výkresu.


  Nařídí vstup z příkazového řádku nebo ukazovacího zařízení. Pokud je odstraněna volba Obrazovka, zadejte bod vložení v souřadnicích X, Y a Z.


   Nastavuje hodnotu souřadnice  X.


   Nastavuje hodnotu souřadnice  Y.


   Nastavuje hodnotu souřadnice  Z.


     Zobrazuje informace o svislém a vodorovném rozlišení zvoleného obrázku.


   Zobrazuje informace o výchozích jednotkách zvoleného obrázku. Obrázek se zobrazuje ve výchozí šířce a výšce v pixelech.


      Zobrazuje informace o šířce a výšce zvoleného obrázku v pixelech.


      Zobrazuje informace o výchozích rozměrech zvoleného obrázku v jednotkách. Velikost obrázku je automaticky převedena na jednotky AutoCADu a obrázek je zobrazen ve výchozí výšce a šířce.


      Řídí jas a nepřímo i kontrast obrázku. Hodnoty se pohybují v rozsahu od 0 do 100. Čím vyšší je hodnota, tím jasnější je obraz a tím více je pixelů, které se změní na bílé, když zvětšíte kontrast. Nastavení posuvníku doleva sníží hodnotu, nastavení posuvníku doprava hodnotu zvýší.


      Řídí kontrast a nepřímo i efekt útlumu obrázku. Hodnoty se pohybují v rozsahu od 0 do 100. Čím vyšší hodnota, tím více je každý bod obarven svou primární nebo sekundární barvou. Nastavení posuvníku doleva sníží hodnotu, nastavení posuvníku doprava hodnotu zvýší.


      Řídí efekt útlumu obrázku. Hodnoty se pohybují v rozsahu od 0 do 100. Čím vyšší je hodnota, tím více obraz splývá se stávající barvou pozadí. Při hodnotě 100 obrázek úplně splyne s pozadím. Změna barvy pozadí obrázku způsobí útlum do jiné barvy. Při vykreslování je barva pozadí pro útlum bílá. Nastavení posuvníku doleva sníží hodnotu, nastavení posuvníku doprava hodnotu zvýší.


  Zobrazuje náhled zvoleného obrázku. Náhled se dynamicky aktualizuje a odráží změny jasu, kontrastu a nastavení útlumu.


  Nastaví hodnoty jasu, kontrastu a útlumu na výchozí (50, 50 respektive 0).


   Nabízí rychlý přístup k předdefinovaným umístěním souborů. Ikony v seznamu Místa můžete uspořádat jejich přetažením do nové polohy. Chcete-li do seznamu Místa přidat novou ikonu, přetáhněte složku ze seznamu. Klepněte pravým tlačítkem myši na Místa, aby se zobrazila místní nabídka s možnostmi pro přidání, odstranění nebo úpravu ikon, nebo pro obnovu výchozích ikon, které byly odstraněny. Nelze odstranit vnější hranice.  Změny v seznamu Místa se projeví ve všech standardních dialozích pro výběr souborů.


    Zobrazí aktuální složku nebo jednotku. Klepnete-li na šipku, zobrazí se hierarchie cesty ke složce a je pak možné navigovat stromem nebo přejít na jiné jednotky, síťová připojení, umístění FTP nebo složky webové sítě (buď  Složky webové sítě, nebo  Moje síťová místa, v závislosti na verzi vašeho operačního systému). Složky webové sítě můžete vytvořit v Průzkumníku Windows. Pro více informací o složkách sítě WWW se poraďte se správcem systému nebo se podívejte do pomocného textu průzkumníku (Explorer) systému Windows. K řízení ukládání naposledy použitých cest v každém standardním dialogu výběru souboru použijte systémovou proměnnou REMEMBERFOLDERS.


   Řídí vzhled seznamu Soubory nebo seznamu Složky a v případě seznamu Soubory určuje, zda se má při výběru souboru zobrazit náhled.


   Poskytuje nástroje pro pomoc s výběrem souboru a s jinými akcemi v dialozích výběru souboru.


  Zobrazí soubory a složky vybraných typů souboru v aktuální cestě. Přepnutí mezi pohledem Seznam a Detaily provedete pomocí nabídky Pohledy.


  Zobrazí bitmapu vybraného souboru, zvolíte-li v dialogu Pohledy  ?  Náhled. Plocha Náhled je čistá, pokud nevyberete soubor. Chcete-li uložit obrázek (bitmapu) se souborem výkresu, použijte možnost Ukládat obrázek s náhledem na kartě Otevřít a Uložit v  dialogu Možnosti.


  Zobrazí jméno souboru vybraného v seznamu souborů. Pokud vyberete více souborů, pole Název souboru zobrazí každý ze souborů v uvozovkách. Zadáte-li název souboru do pole Název souboru, všechny výběry se zruší. Chcete-li zadat více souborů, je nutné použít uvozovky. Pro filtrování souborů zobrazených v poli Seznam souborů můžete použít zástupné znaky.


   Zobrazí určitý náhled, když vyberete výkres, který obsahuje více než jeden pojmenovaný pohled.


  Odráží aktuální nastavení systémové proměnné  UPDATETHUMBNAIL. Tato volba dočasně změní toto nastavení. Vypnutím volby uložíte soubor bez aktualizace náhledů. Zapnutím volby aktualizujete všechny náhledy. Tato volba nemění aktuální nastavení proměnné UPDATETHUMBNAIL.


  Zobrazí  dialog Částečně otevřít. Můžete otevřít a načíst část výkresu, která obsahuje geometrii v určitém pohledu nebo v určité hladině.  ČÁSTEČNĚOTEVŘÍT  nelze použít u výkresu, který není v nejnovějším formátu souboru výkresu.


   Určuje plný nebo částečný název souboru pro vyhledávání. Pokud chcete zapsat více souborů, je nutné každý název uzavřít do uvozovek. Použijte následující hvězdičkouvou konvenci k rozšíření vašeho hledání:


   Určuje typ souborů, které má obsahovat výběr hledání. Možné typy souborů jsou omezeny těmi, které jsou podporovány určitým standardním dialogem pro výběr souboru.


   Určuje umístění, která se mají prohledávat. Zadejte umístění nebo jej zvolte ze seznamu nebo použijte tlačítko Procházet k nalezení umístění. Pokud chcete zapsat více umístění, je nutné každé umístění uzavřít do uvozovek.


  Zobrazí dialog Vyhledat složku, ve kterém můžete určit umístění pro vyhledávání.


  Prohledává všechny vnořené složky umístění zadaného v poli Kde.


  Prohledává data bez použití filtrů.


  Omezuje prohledávání souborů vytvořených nebo změněných v určitém čase.


  Vyhledávání souborů s použitím kritérií určených na obou kartách.


  Zastaví prohledávání.


  Vymaže výsledky prohledávání a nastaví výchozí hodnoty pro všechny možnosti prohledávání.


  Vypíše seznam všech souborů nalezených prohledáváním. Klepněte na hlavičku sloupců pro změnu seřazení souborů. Pro vložení souboru do standardního dialogu pro výběr souboru vyberte soubor a stiskněte tlačítko OK. Pokud pracujete se standardním dialogem pro výběr souboru, který připouští násobný výběr souborů, můžete vložit více souborů z výsledků prohledávání.


  Přihlásí vás na FTP server jako anonymního uživatele. Pokud FTP server nepovoluje anonymní přihlášení, vyberte volbu Uživatel a zadejte platné uživatelské jméno.


   Přihlásí vás na FTP server pod určitým uživatelským jménem.


  Při otevření výkresu načte geometrii ze všech hladin. Pokud chcete do výkresu načíst geometrii ze všech hladin, můžete klepnout pravým tlačítkem a použít místní nabídku.


  Při otevření výkresu nenačte žádnou geometrii ze žádné hladiny. Není načtena žádná geometrie, ani geometrie vybraná k načtení z pohledu. Pokud nechcete do výkresu načíst žádnou geometrii, můžete klepnout pravým tlačítkem a použít místní nabídku.


  Určuje, jestli je při částečném otevření výkresu použito prostorových indexů. AutoCAD používá prostorový index k nalezení načítané části výkresu; to minimalizuje čas potřebný k otevření výkresu. Pokud výkres neobsahuje prostorový index, tato možnost není dostupná.


   Zobrazí, zda soubor vybraného výkresu obsahuje index, který organizuje objekty založené na jejich umístění v prostoru.


   Zobrazí, zda vybraný soubor výkresu obsahuje seznam objektů, které jsou v každé hladině. AutoCAD používá index hladiny k nalezení načítané části výkresu; to minimalizuje čas potřebný na otevření výkresu.


   Zobrazuje názvy stylů písma, přidává nové styly a přejmenovává a vymazává existující styly. Seznam obsahuje názvy definovaných stylů a implicitně zobrazuje aktuální styl. Chcete-li změnit aktuální styl, vyberte jiný styl ze seznamu, případně vyberte Nový, čímž vytvoříte nový styl.


  Zobrazí dialog Nový styl textu a automaticky nabídne název „styln“, (kde  n  je číslo nabídnutého stylu) pro aktuální nastavení. Můžete akceptovat výchozí název nebo zadat vlastní název do textového pole a stiskem tlačítka OK použít aktuální nastavení stylu na nový název stylu.


  Zobrazí dialog Přejmenovat styl textu. Styl textu vypsaný v panelu se přejmenuje, jakmile zadáte nový název a stisknete tlačítko OK.


  Odstraní styl textu. Vyberte název ze seznamu, aby se stalo aktuálním, a potom stiskněte tlačítko Vymazat.


  Mění písmo stylu textu.


   Nabídne seznam všech registrovaných rodin písem True Type a všech kompilvaných písem (SHX) ve složce  Písma. Když vyberete název ze seznamu, program přečte soubor pro zadané písmo. Definice znaků souboru se načítají automaticky, pokud není soubor právě používán jiným textovým stylem. Můžete přitom nadefinovat několik stylů, které využívají stejné písmo.


   Určuje formátovací charakteristiky písma, jako je kurzíva, tučné nebo obyčejné. Pokud je vybrána volba Použít Big Font, změní se tato volba na Big Font a vybere se pomocí ní název souboru Big Font.


   Nastaví výšku textu podle hodnoty, kterou zadáte. Zadáte-li  0.0, program si vyžádá zadání výšky textu pokaždé, když později zadáte text s tímto stylem. Zadáním výšky větší než  0.0  se nastaví výška pro tento styl. Písma TrueType se mohou zobrazit v menší výšce než písma SHX, i když mají nastavenu stejnou hodnotu výšky textu.


  Definuje soubor Big Font asijského jazyka. Volba Použít Big Font je k dispozici jen tehdy, jestliže je v panelu Název písma vybrán soubor SHX. Pouze soubory SHX jsou totiž platné pro vytváření Big Font.


  Zobrazuje znaky vzhůru nohama.


  Zobrazuje znaky pozpátku.


  Zobrazuje znaky uspořádané svisle. Volba Svisle je dostupná, pouze pokud vybraný font podporuje duální orientaci. Svislá orientace není dostupná pro písma TrueType(r).


   Nastavuje mezery mezi znaky (proložení). Při zadání hodnoty menší než  1.0   dochází ke kondenzaci textu. Zadáním hodnoty větší než 1.0 vytvoříte komolý kužel.


   Nastavuje úhel naklonění textu. Zadání hodnoty mezi  -85  a  85  zešikmí písmo (naformátuje je jako kurzívu).


   Zobrazuje vzorek textu, který se mění dynamicky, jak měníte písma a modifikujete efekty. Změnu vzorku textu docílíte zadáním znaků do textového pole pod obrázkem náhledu znaku.


  Poskytuje text zobrazovaný v náhledu.


  Aktualizuje vzorek textu v obrázku náhledu znaku podle změn, které jste udělali v dialogu.


   Dočasně zavře dialog, abyste mohli použít ukazovací zařízení k zadání bodu vložení v aktuálním výkresu.


   Určí hodnotu souřadnice  X  pro referenční bod.


   Určí hodnotu souřadnice  Y  pro referenční bod.


   Určí hodnotu souřadnice  Z  pro referenční bod.


  Zachová vybrané objekty po jejich uložení do souboru v aktuálním výkresu.


  Po jejich uložení převede vybraný objekt nebo objekty na blok v aktuálním výkresu. Blok získá název souboru uvedený v poli Název souboru v poli Cíl.


  Vymaže vybrané objekty z aktuálního výkresu po jejich uložení do souboru.


   Dočasně zavře dialog, abyste mohli vybrat k uložení do souboru jeden nebo více objektů z výkresu.


  Otevře  dialog Rychlý výběr, který můžete použít pro filtrování vaší výběrové množiny.


   Indikuje počet vybraných objektů.


    Určuje název a cestu, kam budou bloky nebo objekty uloženy.


  Zobrazí  standardní dialogové okno pro výběr souboru.


   Určí jednotky, které se budou používat pro automatické měřítko, jakmile bude nový soubor tažen z Návrhové centrum™  nebo vkládán jako blok do výkresu, který používá jiné jednotky. Pokud nechcete, aby se automaticky měnilo měřítko výkresu při jeho vložení, vyberte volbu Bez jednotek. Viz  VLOŽJEDN.


  Zobrazí aktuální styl vykreslování.


  Zobrazí styly vykreslování, které jsou k dispozici a lze je připsat objektu, včetně standardníhu stylu vykreslování,  NORMÁLNÍ. Styl vykreslování je sada nastavení, která přepíše nastavení barvy, stupňů šedi, měřítka, přiřazení per, sytosti, typu čar, tloušťky čar, zakončení, stylů spojení a stylů výplní.


   Nastaví tabulku stylu vykreslování přiřazenou aktuálnímu rozvržení. Tabulka stylu vykreslování je sada definic stylu vykreslování.


  Zobrazí  Editor tabulky stylu vykreslování, ve kterém můžete modifikovat styly vykreslování v tabulce stylů vykreslování.


  Zobrazí list (Model nebo Rozvržení), ke kterému je tabulka stylu vykreslování přiřazena.


   Zobrazí styly vykreslování, které jsouk dispozici, včetně standardního stylu vykreslování,  NORMÁLNÍ. Styl vykreslování je sada vlastností použitých při tisku.


   Zobrazí původně přiřazený styl vykreslování.


   Zobrazí nový styl vykreslování, který bude přiřazen.


   Zobrazí tabulku stylu vykreslování přiřazenou aktuálnímu výkresu. Tabulka stylu vykreslování definuje styl vykreslování.


  Zobrazí  Editor tabulky stylu vykreslování.


  Zobrazí list (Model nebo Rozvržení), ke kterému je tabulka stylu vykreslování přiřazena.


   Vypíše seznam definic atributů v aktuálním bloku.


  Přesune vybranou definici atributu směrem k začátku seznamu.


  Přesune vybranou definici atributu směrem ke konci seznamu.


  Vypíše seznam uzlů v definici dynamického bloku. Zatržítko ve sloupci cyklického procházení označuje zapnuté cyklické procházení uzlu.


  Přesune vybraný uzel v rámci cyklického procházení reference dynamického bloku směrem nahoru.


  Přesune vybraný uzel v rámci cyklického procházení reference dynamického bloku směrem dolů.


  Vypne nebo zapne cyklické procházení vybraného uzlu. Zatržítko ve sloupci cyklického procházení označuje zapnuté cyklické procházení uzlu.


  Zobrazí seznam pracovních prostorů, ze kterých si můžete vybrat pracovní prostor, kterému bude přiřazeno tlačítko nástrojové lišty Můj pracovní prostor.


  Řídí zobrazování názvů pracovních prostorů na nástrojové liště pracovního prostoru a v nabídce, pořadí těchto názvů a zda budou odděleny řádky.


  Posouvá názvy pracovních prostorů v pořadí zobrazení nahoru.


  Posouvá názvy pracovních prostorů v pořadí zobrazení dolů.


  Přidá mezi názvy pracovních prostorů oddělovač.


  Neuloží změny, které jste udělali v praconím prostoru, když přepnete na jiný pracovní prostor.


  Ukládá změny, které jste udělali v praconím prostoru, když přepnete na jiný pracovní prostor.


   Zobrazí název aktuálního slovníku.


   Zobrazí se kontrolované slovo.


    Zobrazí seznam návrhů náhradních slov z aktuálního slovníku. Vyberte náhradní slovo v seznamu nebo zadejte náhradní slovo v textovém poli.


  Přeskočí aktuální slovo.


  Přeskočí veškerá zbývající slova, která odpovídají aktuálnímu slovu (jsou shodná).


  Nahradí aktuální slovo slovem v panelu Návrhy.


  Nahradí aktuální slovo ve všech vybraných textových objektech.


  Přidá aktuální slovo do aktuálního uživatelského slovníku. Maximální délka slova je přitom rovna 63 znakům.


  Vypíše slova podobná vybranému slovu v poli Návrhy.


  Zobrazí  dialog Změnit slovník.


   Zobrazí frázi, v níž bylo nalezeno aktuální slovo.


  Zobrazí dialog Vybrat uživatelský slovník (standardní dialog pro výběr souborů ), který slouží k výběru názvu souboru uživatelského slovníku, jenž se má použít. Vybraný soubor slovníku se používá, dokud se nevybere jiný soubor.


  Přidá slovo, které zadáte v panelu, do aktuálního uživatelského slovníku. Maximální délka slova je přitom rovna 63 znakům.


  Vymaže uživatelské slovo, které zadáte v panelu, nebo vyberete z aktuálního uživatelského slovníku.


  Obsahuje seznam listů výkresu, které budou publikovány. Klepněte na nastavení stránky, kde to můžete změnit. Pomocí místní nabidky přidejte další listy nebo proveďte jiné změny v seznamu.


  Zobrazí výkres tak, jak bude vykreslen na papíře, provedením příkazu  NÁHLED. Pro zavření náhledu tisku anávrat do dialogu Vykreslování stiskněte  ESC, stiskněte  ENTER  nebo klepněte na pravé tlačítko myši a pak zvolte Exit z místní nabídky.


  Zobrazí dialog Výběr výkresu (standardní diaologové okno pro výběr souboru), kde můžete vybrat výkresy pro přidání do seznamu kreslících listů. Z těchto souborů se zjistí názvy rozvržení a pro každé rozvržení a model je do seznamu listů výkresu přidán jeden list.


  Vymaže vybraný list výkresu ze seznamu listů.


  Přesune vybrané listy výkresu v seznamu nahoru o jednu pozici.


  Přesune vybrané listy výkresu v seznamu dolů o jednu pozici.


  Zobrazí dialog Načíst seznam listů (standardní dialogové okno pro výběr souboru), ve kterém můžete vybrat soubor DSD nebo BP3 (Vykreslování dávky) pro načtení. Jestliže v dialogu Publikovat listy výkresu existuje seznam listů výkresu, zobrazí se dialog Nahradit nebo Připojit. Existující seznam listů výkresu můžete buď nahradit novými listy nebo můžete připojit nové listy k aktuálnímu seznamu.


  Zobrazí dialog Uložit seznam jako (standardní dialogové okno pro výběr souboru), ve kterém můžete uložit stávající seznam výkresů jako soubor DSD. Soubory DSD se používají jako popis seznamů výkresových souborů a vybraných seznamů rozvržení v rámci výkresových souborů.


  Zobrazí  dialog Označení výkresue kterém můžete určit informace, jako je název a měřítko výkresu, které chcete umístit do označení výkresu.


  Umístí označení výkresu do určeného rohu jednotlivých výkresů a provede záznam do souboru. Údaje o označení výkresu jsou uvedeny v  dialogu Označování výkresu.


  Po výběru odešle listy do plotru v opačném nebo standardním pořadí. Tato možnost je k dispozici pouze pokud je zaškrtnuto políčko Plotru uvedeného v nastavení stránky.


    Určuje počet kopií pro publikování. Je-li vybrána volba Publikovat do DWF, nastavení počtu kopií je nastaveno na výchozí 1 a nelze změnit. Pokud nastavení stránky listu určuje vykreslování do souboru, potom je počet v této volbě ignorován a je vytvořen jeden soubor.


  Definuje postup publikování seznamu listů. Publikovat můžete buď do souboru DWF s více listy (elektronická výkresová sada) nebo do plotru určeného v nastavení stránky (výkresová množina nebo sada souboru vykreslování).


  Oznamuje, že bude použito určené výstupní zařízení pro jednotlivé listy výkresu v nastavení stránky.


  Označuje, že seznam listů bude publikován jako soubor DWF.


  Určuje, zdali model a rozvržení obsažené ve výkresu budou přidány do seznamu listů při přidání listů. Je nutné vybrat alespoň jednu volbu.


  Určuje, zda je při přidání listů přidán i model.


  Určuje, zda jsou při přidání listů přidána i všechna rozvržení.


  Otevře  dialog Možnosti publikování, ve kterém můžete určit možnosti publikování.


  Zobrazí a skryje oblasti Informace o vybraném listu a Informace o vybraném nastavení stránky.


  Zobrazí následující informace o vybraném listu: zdrojový výkres, umístění výkresu a název rozvržení.


  Zobrazí následující informace o vybraném nastavení stránky: vykreslovací zařízení, velikost vykreslování, měřítko vykreslování a podrobnosti.


  Spustí proces publikování. Vytvoří jeden nebo více jednolistových souborů DWF nebo jeden vícelistový soubor DWF, nebo vykreslování do zařízení nebo souboru, podle obsahu seznamu výkresů a nastavení  dialogu Možnosti publikování.


  Zobrazí název aktuální šablony bloku.


   Zobrazí všechny zdrojové výkresy bloku, které byly načteny do dialogu publikovat šablonu bloku.


  Přidává výkresy do seznamu zdrojových výkresů bloku.


  Odstraňuje výkresy ze senzmanu zdrojových výklresů bloku.


  Prohledává zdrojové výkresy bloku a hledá jedinečné definnice bloků a jejich vlastností a atributů.


  Zobrazuje údaje o bloku, které budou publikovány.


  Zobrazuje jedinečné bloky nalezené ve zdrojových výkresech bloku.


   Zobrazí všechny bloky nalezené ve zdrojových výkresech.


  Vyřadí bloky bez definovaných atributů.


  Zobrazí vlastnosti vybraných bloků nalezené ve zdrojových výkresech.


   Zobrazí souhrn vlastnostní aktuálního výběru bloků.


  Vyřadí všechny obecné vlastnosti bloků ze zobrazeného seznamu.


  Otevře dialog Možnost šablony bloku, kde lze určit další nastavení.


  Uloží soubor šablony bloku.


   Určí volitelná nastavení včetně vnořených bloků a bloků v xref v publikovaném souboru DWF.


  Použije změny, které jste provedli v PC3 souboru v aktuálním publikování, ale neuloží je do PC3 souboru.


  Určuje, že provedené změny v editoru konfigurace plotru budou uloženy v souboru DWF PC3.


   Vypisuje názvy pojmenovaných objektů ve výkresu podle kategorie: bloky, styly kót, hladiny, typy čar, styly vykreslování, styly tabulek, styly textů, USS, pohledy a konfigurace výřezů modelového prostoru. Vyberte objekty, které chcete přejmenovat.


    Zobrazí pojmenované objekty typu vybraného v seznamy Pojmenované objekty. Vyberte název, který chcete změnit.


   Určuje pojmenovaný objekt, který se má přejmenovat. Zadejte název nebo vyberte ze seznamu Položky název. Můžete použít náhradní znaky, jako je * a ? k přejmenování skupin objektů. Některé standardní objekty, například hladina 0 a typ čáry  ŘETĚZOVÁ  nelze přejmenovat.


   Určuje nový název, které chcete přiřadit objektu. Zadejte nový název a stiskněte tlačítko Přejmenovat na, čímž požadovanou změnu potvrdíte.


   Určuje hladiny, které budou vybrány v seznamu Převod z, pomocí vzoru názvu, který může obsahovat náhradní znaky. Seznam platných zástupných znaků naleznete v tabulce v části  Filtrování a třídění seznamu hladin  v dokumentaci  Uživatelská příručka. Hladiny rozpoznané filtrem jsou přidány k dříve vybraným hladinám.


  Vybere hladinu určenou pro filtr.


  Načte hladiny v seznamu Převod do pomocí výkresu, mvýkresové šablony nebo vybraného souboru standardů. Pokud určený soubor obsahuje uložená mapování hladin, budou tato mapování použita na hladiny v seznamu Převod z a zobrazena v poli Mapování převodu hladin.


  Definuje novou hladinu, která se zobrazí pro převod v seznamu Převod do. Pokud zvolíte Převést na hladinu před výběrem Nová, použijí se vlastnosti vybrané hladiny jako standardní hodnoty pro novou hladinu. Novou hladinu se stejným názvem existující hladiny nelze vytvořit.


  Otevře  dialog Editace hladiny, ve kterém je možné upravit vybrané mapování převodu. Měnit můžete typ čar hladiny, barvu a tloušťku čar hladiny. Jestliže všechny výkresy, zahrnuté do převodu, používají styly vykreslování, lze také měnit styl vykreslování pro mapování.


  Odstraňuje vybrané mapování převodu ze seznamu Mapování převodu hladin.


  Ukládá aktuální mapování převodu hladin do souboru pro pozdější použití.


  Určuje, zda každý převedený objekt přebírá barvu, přiřazenou ke své hladině. Pokud je tato volba aktivní, každý objekt přebírá barvu své hladiny. Pokud je volba vypnuta, každý objekt si zachová svou původní barvu.


  Určuje, zda každý převedený objekt přebírá typ čáry přiřazený k jeho hladině. Pokud je tato volba aktivní, každý objekt přebírá typ čáry své hladiny. Jestliže je volba vypnuta, každý objekt si zachová svůj původní typ čáry.


  Určuje, zda jsou objekty, vnořené v blocích, převedeny. Pokud je tato volba aktivní, převedou se objekty vnořené v blocích. Pokud je volba vypnuta, objekty vnořené v blocích se nepřevedou.


  Určuje, zda je vytvořen protokolový soubor, popisující výsledky převodu. Pokud je tato volba aktivní, vytvoří se přihlašovací soubor ve stejné složce jako převedený výkres. Protokolový soubor je pojmenován stejným názvem jako převedený výkres s příponou názvu souboru .Přípona názvu souboru  log. Pokud je volba Zápis záznamu o převodu vypnuta, nebude protokolový soubor vytvořen.


  Určuje, které hladiny budou v grafické oblasti zobrazeny. Pokud je tato volba aktivní, zobrazí se ve výkresové oblasti jen hladiny vybrané v dialogu Převaděč hladiny. Jestliže je volba vypnuta, budou v grafické oblasti zobrazeny všechny hladiny.


   Určuje název hladiny.


   Určuje typ čáry hladiny.


   Určuje barvu hladiny.


   Určuje tloušťku čáry hladiny.


   Určuje styl vykreslování hladiny. Styl vykreslování můžete upravit pouze pokud všechny výkresy odkazované Převodníkem hladin používají pojmenované styly vykreslování.


   Vytvoří seznam dostupných palet. Paletu v seznamu můžete přemístit klepnutím myší a přetažením. Chcete-li paletu přejmenovat, odstranit nebo exportovat, klepněte na ni pravýmtlačítkem myši. (Když paletu exportujete, uloží se do souboru s příponou  .xtp). Chcete-li paletu importovat nebo vytvořit novou, prázdnou paletu, klepněte pravým tlačítkem myši na oblast palet.


   Zobrazí organizaci palet ve stromovém zobrazení. Paletu můžete přesunout klepnutím myší a přetažením. Chcete-li zobrazit některou skupinu palet, klepněte na ni pravým tlačítkem myši a v místní nabídce klepněte na položku Nastavit aktuální.


   Zobrazuje název aktuálně zobrazené skupiny palety nástrojů. Zobrazuje volbu Všechny palety, kdy jsou zobrazeny všechny dostupné palety.


   Zobrazí referenci vybranou pro editaci na místě a všechny reference vnořené v rámci editované reference.


   Zobrazí obrázek náhledu aktuálně vybrané reference.


   Zobrazí umístění souboru vybrané reference. Pokud je vybraná reference blok, není zobrazena žádná cesta.


  Určuje, zda jsou v sezení editace reference automaticky obsaženy vnořené objekty.


  Určuje, zda jsou vnořené objekty automaticky obsaženy v sezení editace reference.


  Určuje, zda jsou hladiny a jiné pojmenované objekty extrahované z reference unikátně pozměněny.


  Řídí, zda jsou všechny variabilní definice atributů v referenci bloku během editace reference vyjmuty a zobrazeny.


  Zamkne všechny objekty, které nejsou v pracovná sadě. To zabrání nechtěnému výběru a úpravě objektů v hostitelském výkresu ve stavu editace reference.


  Určuje typ proměnné.


  Uloží novou proměnnou jako konstantu.


  Uloží novou proměnnou jako funkci.


  Definuje vlastnosti nové proměnné.


   Uloží název proměnné. Názvy konstant nemohou obsahovat mezery.


   Uloží pojmenovanou proměnnou ve vybrané kategorii. Pokud je vybrána položka Nová, otevře se  dialog Definovat kategorie , kde je možné definovat novou kategorii proměnné.


   Uloží hodnotu nebo výraz proměnné.


   Uloží popis proměnné.


  Zavře dialog a použije aktuální nastavení u proměnné.


  Zavře dialog bez použití aktuálního nastavení.


  Zobrazí nápovědu.


  Definuje vlastnosti nové kategorie.


   Uloží název kategorie.


  Uloží popis kategorie.


  Zavře dialog a použije aktuální nastavení u proměnné.


  Zavře dialog bez použití aktuálního nastavení.


  Zobrazí nápovědu.


  Přizpůsobí příkaz  RODKAZ  a nastaví vlastnosti odkazů a poznámek odkazů.


  Nastavuje typ poznámky s odkazovou čárou. Zvolený typ změní výzvu příkazu  RODKAZ  při vytváření poznámky s odkazovou čárou.


  Vyzve vás k vytvoření poznámky víceřádkového textu (mtextu).


  Vyzve ke zkopírování objektu odstavcového textu, jednořádkového textu, tolerance nebo bloku a připojí kopii ke konci odkazové čáry. Kopie je sdružena s odkazovou čárou, což znamená, že pokud se zkopírovaný objekt posune, bude s ním posunut také konec odkazové čáry. Zobrazení odkazové čáry závisí na kopírovaném objektu.


  Zobrazí dialog Tolerance, který můžete použít k vytvoření rámečku tolerance prvku, který se připojí k odkazu.


  Vyzve vás k vložení reference bloku. Reference bloku je vložena ve vzdálenosti od konce odkazové čáry a je sdružena s odkazovou čárou, čili pokud se blok přesune, konec odkazové čáry se přesune s ním. Žádné zakončení odkazové čáry není zobrazeno.


  Vytvoří odkaz bez poznámky.


  Nastaví volby víceřádkového textu. Volby jsou dostupné, pouze pokud je vybrán typ poznámky víceřádkového textu.


  Vyzve vás k určení šířky poznámky víceřádkového textu.


  Zarovná poznámku víceřádkového textu vlevo bez ohledu na umístění odkazu.


  Umístí rámec okolo poznámky víceřádkového textu.


  Nastavuje možnosti pro opakované použití poznámky s odkazovou čárou.


  Nepoužije znovu text poznámky.


  Znovu použije následující poznámku pro všechny další odkazy.


  Znovu použije aktuální poznámku. Tato volba je automaticky vybrána při opakovaném použití poznámky po výběru možnosti Použít další opakovaně.


  Nastavuje formát odkazové čáry.


  Vytvoří úsečky mezi body, které zadáte.


  Vytvoří objekt AutoCADu spline s použitím bodů odkazu, které určíte jako kontrolní body.


     Definuje šipku odkazu. Vyberte šipku ze seznamu šipek. Dostupné jsou stejné šipky jako pro kóty. Viz  KÓTSTYL. Pokud vyberete položku Uživatelská, je zobrazen seznam bloků ve výkresu. Z tohoto seznamu vyberte jeden blok, který bude použit místo šipky.


     Nastaví počet bodů odkazu, které je třeba zadat po zobrazení výzvy příkazu  RODKAZ  před zadáním poznámky s odkazovou čárou. Pokud například nastavíte počet bodů na 3, vyzve příkaz  RODKAZ  automaticky k zadání poznámky poté, co určíte dva body odkazové čáry. Počet bodů nastavte o jeden vyšší, než je počet segmentů odkazové čáry, které chcete vytvořit.


  Pokud zapnete volbu Bez omezení, bude příkaz  RODKAZ  zobrazovat výzvy k zadání bodů odkazových čar, dokud nestisknete klávesu  ENTER.


  Nastavuje omezení úhlu první a druhé odkazové čáry.


   Nastaví úhel prvního segmentu odkazové čáry.


   Nastaví úhel druhého segmentu odkazové čáry.


              Nastaví místo připojení odstavcového textu poznámky k odkazové čáře. Tato karta je dostupná jenom když je na kartě Poznámka vybrána volba Mtext.


  Připojí odkazovou čáru na vrchol horního řádku odstavcového textu.


  Připojí odkazovou čáru na střed horního řádku odstavcového textu.


  Připojí odkazovou čáru na střed odstavcového textu.


  Připojí odkazovou čáru na střed spodního řádku odstavcového textu.


  Připojí odkazovou čáru na spodní část spodního řádku odstavcového textu.


  Podtrhne spodní řádek odstavcového textu.


   Použije filtrovací kritéria na celý výkres, nebo jen na aktuální výběrovou množinu (pokud existuje). K vybrání skupiny objektů, na něž chcete použít filtrovací kritéria, použijte tlačítko Vybrat objekty. Po dokončení výběru objektů stiskněte klávesu   ENTER   a znovu zobrazte dialogové okno. Položka Použít je nastavena na možnost Aktuální výběr.


  Dočasně uzavře dialog Rychle vybrat, abyste mohli vybrat objekty, na které chcete použít filtrovací kritéria. Stisknutím klávesy  ENTER  se vraťte do dialogu Rychle vybrat. Pole Použít je nastaveno na možnost Aktuální výběr. Tlačítko Vybrat objekty je dostupné pouze pokud vyberete volbu Zahrnout do nové výběrové množiny a nevyberete volbu Přidat k aktuální výběrové množině.


    Určuje typ objektů v rámci filtrovacích kritérií. Pokud jsou právě filtrovací kritéria použita na celý výkres, seznam Typ objektu zahrnuje typy všech objektů včetně uživatelských. V opačném případě seznam obsahuje pouze typy obsažené ve výběrové množině.


    Udává vlastnosti objektů pro filtr. Seznam obsahuje všechny vlastnosti pro vybraný typ objektů, které lze vyhledávat. Vlastnost, kterou vyberete, ovlivní volby dostupné v poli Operátor a Hodnota.


   Řídí rozsah filtru. Podle vybrané vlastnosti může tento rozbalovací seznam obsahovat položky Rovná se, Není rovno, Větší než, Menší než, a Vybrat vše. Pro některé vlastnosti nejsou volby Větší než a Menší než dostupné. Položka Vybrat vše je dostupná pouze pro textová pole, která mohou být editována.


            Udává hodnotu vlastnosti pro filtr. Pokud jsou hodnoty vybrané vlastnosti dostupné, volba Hodnota nabídne seznam, ve kterém můžete příslušnou hodnotu vybrat. Jinak bude nutné hodnotu zadat.


    Udává, zda chcete, aby objekty splňující kritéria filtru byly do výběrové množiny přidány, nebo z ní byly vyjmuty. Vyberte volbu Zahrnout do nové výběrové množiny, pokud chcete určit vytvoření nové výběrové množiny z objektů splňujících výběrová kritéria. Pokud chcete vytvořit výběrovou množinu z objektů, které nesplňují kritéria filtru, vyberte volbu Vyjmout z nové výběrové množiny.


  Určuje, zda výběrová množina vytvořená příkazem  RVYBER  nahradí aktuální výběrovou množinu nebo je k ní připojena.


  Nastaví odsazení odstavce, pokud se kurzor nachází v označených odstavcích.


   Nastaví odsazení prvního řádku aktuálního odstavce nebo vybraných odstavců.


   Nastaví odsazení aktuálního odstavce nebo vybraných odstavců.


    Nastaví tabulátor aktuálního odstavce nebo vybraných odstavců. V seznamu pod textem jsou aktuální tabulátory.


  Zkopíruje hodnotu v textovém poli Pozice tabulátoru do seznamu pod polem.


  Odstraní zvýrazněný tabulátor ze seznamu.


  Určuje barvu pozadí buňky.


   Určuje okraj kolem textu u neprůhledného pozadí. Hodnota vychází z výšky textu. Faktor 1.0 se přesně přizpůsobí víceřádkovému textovému objektu. Faktor 1.5 rozšiřuje pozadí 0.5 krát šířky textu.


  Určuje barvu pozadí.


  Nabízí pozadí, které má stejnou barvu jako pozadí výkresu.


  Určuje barvu pozadí buňky. Můžete vybrat jednu z barev v seznamu nebo klepnout na Výběr barvy a otevřít  dialog Výběr barvy.


  Změní čitatele a jmenovatele zlomku.


   Edituje číslo v čitateli nebo v první polovině zlomku.


   Edituje číslo ve jmenovateli nebo v druhé polovině zlomku.


  Edituje styl, polohu nebo velikost textu zlomku.


   určuje formát stylu pro text zlomku: tolerance, horizontální zlomek, diagonální zlomek.


   Určuje, jak jsou zlomky zarovnány. Zarovnání střed je výchozí. Všechny zalomené texty v jednom odstavcovém textu používají stejné zarovnání.


   Řídí velikost zalomeného textu v procentech velikosti aktuální textového stylu (hodnoty jsou od 25 do 125 procent). Výchozí velikost textu je 70 procent.


  Uloží nová nastavení jako výchozí nebo obnoví předchozí výchozí hodnoty pro aktuální zalomený text.


  Zobrazí  dialog Vlastnosti automatickéhé zlomku Automatický zlomek zalomí pouze texty obsahující numerické znaky těsně před nebo za znaky stříška (^), lomítko (/) a křížek (#). Pro zalomení nečíselných znaků nebo textů, které obsahují mezery, vyberte text a klepněte na tlačítko Zlomek.


  Vytváří automatické zlomky z numerických znaků před a za stříškou, lomítkem nebo křížkem. Například pokud napíšete  1#3, po kterém bude následovat nečíselný znak nebo mezera, bude text automaticky zalomen do diagonálního zlomku.


  Odstraní mezery mezi celým číslem a zlomkem. Tato volba je dostupná, pouze když je zapnut automatický zlomek.


  Převede znak lomítko na šikmý zlomek, pokud je zapnut automatický zlomek.


  Převede znak lomítko na horizontální zlomek, pokud je zapnut automatický zlomek.


  Potlačí zobrazení dialogu Vlastnosti automatického zlomku. Aktuální nastavení je použito pro veškeré zlomky. Pokud je tato volba vypnuta, dialog Vlastnosti automatického zlomku je automaticky zobrazen, pokud napíšete dvě čísla oddělená lomítkem, stříškou nebo křížkem a následovaná mezerou nebo nečíselným znakem.


   Určuje výchozí typ obsahu i-drop, který lze použít v aktuální aplikaci společnosti Autodesk. Seznam obsahuje dostupné typy obsahu pro nainstalované produkty Autodesk, které zajišťují funkci i-drop.


  Zobrazí se zdrojová adresa URL, název protokolového souboru a název obsahu i-drop, který je aktuálně vkládán do výkresu a umožňuje určit asociované datové soubory k přenosu a umístění souborů.


   Zobrazí adresu URL zdroje obsahu i-drop, který je aktuálně vkládán do výkresu.


   Zobrazí název protokolu obsahu i-drop, který je aktuálně vkládán do výkresu.


   Zobrazí název souboru obsahu i-drop, který je aktuálně vkládán do výkresu.


    Určuje asociované datové soubory přenášené s obsahem i-drop, jenž je právě vkládán do výkresu.


    Určuje cíl všech asociovaných datových souborů přenášených s obsahem i-drop, který je aktuálně vkládán do výkresu.


  Udává typ a barvu zakrytých čar. Zakrytá čára je neviditelná čára, která se zviditelní po změně své barvy a typu.


   Vypíše dostupné typy čar, které lze aplikovat na zakryté čáry. Narozdíl od běžných typů čar, nejsou zakryté čáry ovlivněny hodnotou zoomování. (systémová proměnná OBSCUREDTYPE)


   Vypíše dostupné barvy, které lze aplikovat na zakryté čáry. (systémová proměnná OBSCUREDCOLOR)


    Určuje vzdálenost ke zkrácení čáry s halo efektem. Čára s halo efektem je zkrácena v bodě, kde bude neviditelná. Vzdálenost je určena jako procento jednoho palce a není ovlivněna hodnotou zoomování. (systémová proměnná HALOGAP)


  Určuje, zda jsou textové objekty vytvořené příkazy  TEXT,  DTEXT  nebo  MTEXT  zahrnuty během příkazu  SKRYJ. (systémová proměnná HIDETEXT)


  Určuje zobrazení a barvu křivek průsečíku. Křivka průsečíku je zobrazena na průsečíku plocha-plocha u 3D povrchů.


  Určuje zobrazení průsečíkových křivek. (systémová proměnná INTERSECTIONDISPLAY)


   Vypíše dostupné barvy pro křivky průsečíků. (systémová proměnná INTERSECTIONCOLOR)


  Určuje přesnost skrytí a stínů. Skrývání lze nastavit buď na nízkou (jednoduchou) přesnost nebo vysokou (dvojitou) přesnost. (systémová proměnná HIDEPRECISION)


  Nastaví přesnost na nízkou (jednoduchou), využívající méně paměti.


  Nastaví přesnost skrývání na vysokou (dvojitou), která vytvoří přesnější skrývání, ale spotřebuje více paměti a může ovlivnit výkon systému, obzvláště při skrývání těles.


   Zobrazí informace, které chcete o plotru zahrnout.


  Odesílá výkres do plotru vybraným portem.


  Pošle výkres do souboru, který je uveden v dialogu Tisk.


  Pro tisk výkresu použijte AutoSpool. AutoSpool je definován na kartě Soubory v dialogu Možnosti.


  Zobrazí seznam a popis dostupných lokálních i síťových zásuvek. Je-li zásuvka síťovou zásuvkou, zobrazí se i název síťové tiskárny.


  Zobrazí všechny dostupné zásuvky počítače bez ohledu na zásuvky dostupné pro plotr.


  Zobrazí síťové volby, takže se můžete připojit k jiné instanci nesystémového plotru.


  Zobrazí buď  dialog Konfigurace portu LPT nebo  dialog Nastavení pro port COM.


  Řídí většinu nastavení v souboru PC3. Zobrazení a změnu určitého nastavení můžete provést klepnutím na ikonu. Pokud změníte nějaké nastavení, vaše změny se objeví v lomených závorkách (< >) vedle názvu nastavení. Mimoto se nad uzlem, jehož hodnota byla změněna, objeví symbol zatržení.


  Zobrazí seznam typů médií podporovaných konfigurací plotru.


  Zobrazí pro nakonfigurovaný plotr seznam dostupných výstupů, jako je například skládání, řezání nebo sešívání. Tyto volby jsou dostupné pouze u plotrů, které tyto funkce nabízejí.


   Poskytuje programu celkovou paměť (RAM) instalovanou na nesystémovém plotru. Tato volba je přístupná pouze u nesystémových tiskáren Windows, které umožňují rozšíření paměti. Pokud má váš plotr rozšířenou paměť, zadejte celkovou velikost paměti.


  Upravuje konfigurační vlastnosti plotru, které jsou specifické pro dané zařízení. Nastavení každého plotru je jiné. Pokud nemá výrobce plotru v ovladači dialog Uživatelské vlastnosti, je volba Uživatelské vlastnosti nepřístupná. U některých ovladačů, jako je například ePlot, je toto jediná volba, která není přístupná. U systémových tiskáren Windows je většina nastavení daného plotru prováděna v tomto dialogu. Více informací o nastavení uživatelských vlastností vašeho zařízení nabízí Nápověda dialogu Uživatelské vlastnosti.


   Odešle na plotr před jeho inicializací pre-inicializační řetězec a přinutí jej emulovat jiné zařízení.


   Nastavuje možnost specifickou pro dané zařízení, která jinde v programu není podporována. Zadejte post-inicializační řetězec, který je odeslán do plotru po jeho inicializaci.


   Uvede po vykreslení plotr do jeho původního stavu. Zadejte ukončovací řetězec, který bude odeslán do plotru po ukončení tisku.


   Filtruje seznam rozměrů papíru zobrazených pro vybrané vykreslovací zařízení v dialozích Vykreslování a Nastavení stránky. Seznam rozměrů papíru je zobrazen na kartě Nastavení vykreslování v dialogu Vykreslování a na kartě Nastavení rozvržení v dialogu Nastavení stránky. Vyberte rozměry papíru, které chcete zobrazovat pro toto zařízení.


  Spustí průvodce Kalibrovat plotr. Pokud potřebujete korigovat nesrovnalosti v měřítku, můžete kalibrovat prostřednictvím průvodce Kalibrace plotru. Viz  Kalibrace plotrů a práce s vlastními velikostmi papíru  v  Průvodci ovladači a periferiemi.


  Provede import informací ze starších verzí programu. Pokud máte soubor PCP nebo PC2 ze starší verze, můžete importovat měkteré informace z těchto souborů do souboru PC3. Soubory PC3 ukládají název plotru, informace o zásuvce, úroveň optimalizace per, velikost papíru a rozlišení.


  Uloží soubor PC3 pod novým názvem.


  Obnoví nastavení karty Nastavení zařízení a dokumentu zpět na výchozí hodnoty.


  Určuje dobu, která uplyne před opakovaným pokusem.


   Určuje dobu prodlevy v milisekundách.


   Určuje rychlost přenosu v baudech. Použijte co možná nejvyšší rychlost.


   Zobrazí dostupná nastavení protokolu pro váš plotr. Použijte protokol doporučený výrobcem vašeho zařízení. Více informací nabízí dokumentace vašeho zařízení.


   Nastaví řízení toku pro váš plotr. Standardní nastavení řízení toku je XON/XOFF (navazování kontaktu mezi programy), aby byla zajištěna kompatibilita s předcházejícími verzemi programu. Pokud zvolíte navazování kontaktu mezi zařízeními, můžete určit další nastavení v  dialogu Pokročilá nastavení COM portu, která odpovídají různými kolíkům konektoru RS232.


  Povoluje řízení toku Clear To Send. Toto řízení toku kontroluje vývod 5 na 25vývodové nebo vývod 8 na 9vývodové sériové zásuvce. CTS je vstupní bit, který je řízen z tiskárny nebo z plotru.


  RTS řízení toku Toto řízení toku kontroluje vývod 6 na 25vývodové nebo vývod 6 na 9vývodové sériové zásuvce. DSR je vstupní bit, který je řízen z tiskárny nebo z plotru.


  RTS řízení toku Toto řízení toku je někdy označováno jako DCD nebo Data Carrier Detect. RLSD je vstupní bit, který může být řízen z plotru. Je na vývodi 8 u 25vývodové nebo na vývodu 1 u 9vývodové sériové zásuvce.


  Řídí výstupní bit Request To Send. Tímto se odesílá signál do tiskárny nebo plotru na kolík 4 25kolíkového sériového portu nebo na kolík 7 9kolíkového sériového portu.


  Zakazuje signál RTS, když je zařízení otevřeno.


  Povoluje signál RTS, když je zařízení otevřeno.


  Povoluje řízení toku RTS. Ovladač nahazuje signál RTS, když je vstupní vyrovnávací paměť z méně jak jedné poloviny plná a shazuje signál RTS, když je vstupní vyrovnávací paměť z více jak tří čtvrtin plná.


  Určuje, že je signál RTS nahozen, jsou-li byty připraveny pro přenos. Jakmile jsou všechny byty odeslány do vyrovnávací paměti, RTS je shozen.


  Řídí výstupní vývod Data Terminal Ready. Tento signál se posílá do tiskárny nebo do plotru na vývodu 20 u 25vývodové nebo na vývodu 4 u 9vývodové sériové zásuvky.


  Zakazuje signál DTR, když je zařízení otevřeno.


  Povoluje signál DTR, když je zařízení otevřeno.


  Povoluje řízení toku DTR.


   Nabízí prostor pro popis tabulky stylu vykreslování.


     Zobrazí informace o upravované tabulce stylu vykreslování: počet stylů vykreslování, cestu a číslo verze editoru.


  Upraví měřítko všech ne-ISO typů čar a vzorů výplně objektů ve vykreslovacím stylu, které jsou řízeny touto tabulkou stylů vykreslování.


   Určuje hodnotu měřítka pro ne-ISO typy čar a vyplňovací vzory.


  Odstraní tabulky mapování barev, které jsou používány, když se otvírají výkresy starších verzí než AutoCAD 2000. Tabulky pojmenovaných stylů, které vytvoříte pomocí   souborů acadr14.cfg, PCP, nebo PC2, obsahují styly vykreslování, které jsou vytvořeny z vašeho mapování perem v programu AutoCAD Release 14. Tabulky barevně závislého stylu vykreslování mají také tabulky mapování barvy. Tabulky mapování barev se používají pro namapování stylů vykreslování barvám, a tedy objektům příslušné barvy, při otvírání výkresů vytvořených ve starších verzích než AutoCAD 2000. Pokud existuje tabulka mapování barev, nemůžete přidávat, odstraňovat nebo přejmenovávat styly vykreslování v tabulce stylů vykreslování.


    Vypisuje všechny styly vykreslování z tabulky stylu vykreslování a jejich nastavení. Styly vykreslování jsou zobrazeny ve sloupcích zleva doprava. Pro přizpůsobení nastavení stylů vykreslování můžete použít kartu Tabulka nebo kartu Formulář. Obecně platí, že karta Tabulka je vhodnější, pokud máte malý počet stylů vykreslování. Máte-li větší počet stylů vykreslování, je výhodnější použít kartu Formulář, protože názvy stylů vykreslování jsou uvedeny vlevo a nastavení vybraného stylu vpravo. Nemusíte pak posunovat obraz horizontálně, abyste viděli jednotlivé styly a jejich vlastnosti. První styl vykreslování v tabulce pojmenovaných stylů vykreslování je  NORMAL. Ten představuje výchozí vlastnosti objektu (není aplikován žádný styl vykreslování). Nelze vymazat Globální USS.


   Popisuje každý styl vykreslování.


  Určuje nastavení nového stylu vykreslování, který přidáváte do aktuální tabulky stylu vykreslování.


   Určuje barvu, kterou se budou objekty vykreslovat. Výchozí nastavení pro styl vykreslování je Použít barvu objektu. Jestliže přiřadíte barvu stylu vykreslování, tato barva nahradí při tisku barvu objektu.


   Povoluje půltóny. Plotr používá vyvažování pro přiblížení barev strukturou teček, čímž vyvolává dojem, že vykresluje více barev, než je jich k dispozici v rejstříku barev AutoCADu (ACI). Jestliže plotr nepodporuje půltóny, bude nastavení půltónů ignorováno.


   Pokud plotr podporuje škálu šedé, převede barvy objektů do škály šedé. Jesliže vymažete možnost Převedení na odstíny šedi, použijí se pro barvy objektů hodnoty RGB. Půltóny jsou dostupné jak u barvy objektu, tak u barvy stylu vykreslování.


    Určuje pera pro vykreslování objektů, které používají styl vykreslování. K dispozici jsou pera od 1 do 32. Je-li barva stylu vykreslování nastavena na Použít barvu objektu nebo styl vykreslování je upraven v tabulce stylů vykreslování závislých na barvách, nemůžete čísla přiřazení per měnit; hodnota je nastavena na Automaticky.


    Určuje virtuální čísla per mezi 1 až 255. Řada neperových plotrů dokáže simulovat perové plotry pomocí virtuálních per. U mnoha zařízení můžete z předního panelu nastavovat tloušťku pera, vyplňovací vzor, typ zakončení, typ napojení, barvu a intenzitu.


    Definuje intenzitu barvy, tj. množství inkoustu, které bude při tisku umístěno na papír. Platný rozsah se pohybuje od 0 do 100. Výběrem 0 změníte barvu na bílou. Nastavením řádkování na 100 se zobrazí barvy v plné intenzitě. Musíte vybrat volbu Povolit půltóny, aby pracovala intenzita správně.


   Zobrazí seznam s ukázkami a popisem všech typů čar. Výchozí nastavení typu čáry stylu vykreslování je Použít typ čáry objektu. Pokud přiřadíte typ čáry stylu vykreslování, přepíše tento typ čáry při vykreslení typ čáry objektu.


   Přizpůsobí měřítko typu čáry tak, aby byl vzor typu čáry dokončen. Jestliže nezapnete adaptivní nastavení, čára může končit uprostřed vzoru. Pokud je naopak měřítko typu čáry důležité, vyberte ze seznamu Adaptivní položku Ne. Jestliže jsou úplné vzory typu čar důležitější než správné měřítko typu čáry, vyberte ze seznamu Adaptivní položku Ano.


   Zobrazí ukázky tlouštěk čar a jejich číselné hodnoty. Tloušťku pro každou čáru můžete zadat v milimetrech. Výchozí nastavení tloušťky čáry vykreslování je Použít tloušťku čáry objektu. Pokud přiřadíte tloušťku čáry stylu vykreslování, přepíše tato tloušťka při vykreslení tloušťku čáry objektu.


   Nabízí následující styly konce čáry: Rovný, Čtverec, Kulatý, Kosočtverec. Výchozí nastavení pro styl zakončení je Použít styl zakončení objektu. Pokud přiřadíte typ zakončení čáry ve stylu vykreslování, přepíše tento typ zakončení při vykreslení typ zakončení čáry objektu.


   Nabízí následující styly napojení čar: Pokos, Úkos, Kulatý, Kosočtverec. Výchozí nastavení pro styl napojení je Použít styl spojení objektu. Pokud přiřadíte styl spojení čar ve stylu vykreslování, přepíše tento styl při vykreslení typ spojení čar objektu.


   Nabízí následující styly výplně: Výplň, Šachovnice, Mřížka, Kosočtverce, Horizontální čáry, Sklon doleva, Sklon doprava, Čtvercové rečky a Vertikální čáry. Výchozí nastavení styl vyplnění je Použít styl vyplnění objektu. Pokud přiřadíte styl výplně stylu vykreslování, přepíše tento styl při vykreslení styl výplně objektu.


   Přidá nový styl vykreslování do pojmenované tabulky stylu vykreslování.


   Odstraní zvolený styl z tabulky stylu vykreslování.


  Zobrazí  dialog Upravit tloušťky čar. Pro použití ve stylu vykreslování v tabulce stylu vykreslování je k dispozici 28 tlouštěk čar. Pokud tloušťka čáry, kterou potřebujete, v seznamu tloušťek čar uloženém v tabulce stylu vykreslování neexistuje, můžete upravit existující tloušťky čar. Do seznamu v tabulce stylu vykreslování nemůžete tloušťky přidávat nebo je z něj odstraňovat.


   Zobrazí dialogový panel Uložit jako a uloží tabulku stylu pod novým názvem.


   Vypíše tloušťky čar z tabulky stylu vykreslování. Zde je celkem 28 tlouštěk včetně Použij tloušťku objektu. Stávající váhy čar můžete modifikovat, ale nemůžete je přidávat ani mazat. Změníte-li tloušťku, ostatní styly vykreslování, které používají tuto tloušťku, se také změní.


    Definuje jednotky, ve kterých se zobrazí seznam tlouštěk čar. Seznam tlouštěk čar můžete zobrazit v palcích nebo v milimetrech.


  Zpřístupní vybranou tloušťku čáry pro editaci.


  Seřadí seznam tloušťek čar podle hodnoty. Změníte-li hodnotu tloušťky čáry, použijte volbu Seřadit tloušťky čar, aby se seznam znovu setřídil.


   K výběru bloku z grafické oblasti lze použít ukazovací zařízení. Pokud klepnete na tlačítko Vybrat blok, dialog bude skrytý až do výběru bloku ve výkresu nebo stisknutí klávesy  ESC.


   Zobrazí seznam všech definic bloků v aktuálním výkresu, které obsahují atributy. Vyberte blok, jehož atributy chcete upravit.


  Zobrazí vlastnosti každého atributu ve vybraném bloku.


  Počet instancí vybraného bloku v aktuálním výkresu.


  Počet instancí vybraného bloku v aktuálním modelovém prostoru nebo rozvržení.


  Aktualizuje všechny instance vybraného bloku vlastnostmi aktuálně definovaného atributu. Aktualizace neovlivňuje žádné hodnoty přiřazené atributům každého bloku.


  Přemístí vybraný název atributu nahoru v posloupnosti výzev. Když je vybrán konstantní atribut, tlačítko Nahoru není dostupné.


  Přemístí vybraný název atributu dolů v posloupnosti výzev. Když je vybrán konstantní atribut, tlačítko Dolů není dostupné.


  Zobrazí  dialog Upravit atribut, ve kterém můžete upravovat vlastnosti atributů.


  Odstraní vybraný atribut z definice bloku. Pokud zvolíte Použít změny pro stávající reference v dialogu Nastavení před volbou Odstranit, odstraní se atribut ze všech výskytů bloku v aktuálním výkresu. Tlačítko Odstranit není dostupné pro bloky, které obsahují pouze jeden atribut.


  Zobrazí  dialog Nastavení, ve kterém můžete upravit způsob, jakým jsou informace atributů uvedeny ve Správci atributů bloku.


  Použije provedené změny, ale ponechá dialog zobrazený.


  Zobrazí název bloku, jehož atributy jsou upravovány.


  Řídí, zda je nebo není grafická oblast okamžitě aktualizována k zobrazení všech provedených viditelných změn atributů. Pokud vyberete volbu Automatický náhled změn, změny budou okamžitě viditelné. Pokud je volba Automatický náhled změn vypnuta, změny nebudou okamžitě viditelné.


  Volby Mód udávají, zda a jak se zobrazuje text atributu.


  Zobrazí nebo skryje atributy v grafické oblasti. Pokud je aktivní, skryje hodnotu atributu ve výkresové oblasti. Pokud je volba vypnuta, hodnota atributu se zobrazí.


  Určuje, zda je atribut nastaven na svou výchozí hodnotu. You cannot change this property. Pokud je volba zapnutá, atribut je nastaven na svou výchozí hodnotu a nelze jej změnit. Pokud zatržítko není zapnuto, lze atributu přiřadit hodnotu.


  Zapne nebo vypne ověření hodnoty. Pokud je aktivní, vyzve k ověření hodnot přiřazených k atributu při každém novém vložení bloku. Pokud je tato volba vypnuta, ověření se neprovede.


  Zapne nebo vypne výchozí přiřazení hodnoty. Pokud je aktivní, nastaví po vložení bloku atribut na jeho standardní hodnotu. Pokud je volba vypnuta, ignoruje výchozí hodnotu atributu a při vkládání bloku vás vyzve k zadání hodnoty.


  Pole Data nastavuje text atributu, který se bude zobrazovat.


   Nastaví identifikátor přiřazený atributu.


   Nastaví text výzvy, který se zobrazí při vložení bloku.


   Při vkládání bloku nastaví výchozí hodnotu přiřazenou atributu.


   Určuje styl písma textu atributu. Výchozí hodnoty tohoto stylu písma jsou přiřazeny k vlastnostem textu zobrazeným v tomto dialogu.


   Určuje zarovnání textu atributu.


   Udává výšku textu atributu.


   Určuje úhel natočení textu atributu.


  Udává, zda bude text psán pozpátku.


  Udává, zda bude text psán vzhůru nohama.


   Nastaví rozteč znaků textu atributu. Při zadání hodnoty menší než  1,0  bude text zhuštěn. Při zadání hodnoty větší než  1,0  bude text proložen.


   Udává úhel, o který je text atributu odkloněn od své vertikální osy.


   Určuje hladinu, ve které je atribut.


   Určuje typ čáry textu atributu.


   Určuje barvu textu atributu.


   Udává styl vykreslení atributu.


   Udává tloušťku čáry textu atributu.


                 Určuje vlastnosti, které se zobrazí v seznamu atributů. V seznamu se zobrazí jen vybrané vlastnosti. Vlastnost Štítek je vždy vybrána.


  Vybere všechny vlastnosti.


  Zruší výběr všech vlastností.


  Zapne nebo vypne zvýraznění duplicitních názvů. Pokud je tato volba vybrána, duplicitní názvy se v seznamu atributů zobrazí červeně. Pokud je tato volba vypnuta, dvojité štítky nejsou v seznamu atributů zvýrazněny.


  Určuje, zda se mají nebo nemají aktualizovat všechny existující instance bloku, jejichž atributy upravujete. Pokud je volba vybrána, aktualizují se všechny instance bloku s novými definicemi atributu. Pokud je volba vypnuta, aktualizují se jen nové instance bloku s novými definicemi atributu.


  Zobrazí jméno aktuálního nastavení USS. Pokud USS nebyl uložen a pojmenován, je v seznamu uveden jako  BEZE JMENA.


  Vypíše definované souřadné systémy v aktuálním výkresu. Pokud existuje více výřezů a více nepojmenovaných nastavení USS, seznam bude obsahovat pouze nepojmenované nastavení USS v aktuálním výřezu. Definice nepojmenovaných USS, které jsou uzamčeny v jiných výřezech (pokud je v tomto výřezu systémová proměnná  USSVP  nastavena a 1), nejsou v aktuálním výřezu uvedeny. Aktuální USS je v seznamu indikován malým ukazatelem vedle názvu.


  Obnoví vybraný souřadný systém. Obnovit vybraný souřadný systém můžete také poklepáním na jeho jméno v seznamu, nebo stisknutím pravého tlačítka na jeho jméně a vybráním Aktuální z místní nabídky. Text aktuálního USS se aktualizuje.


  Zobrazí  dialog Detaily USS, který zobrazí údaje o souřadnicích USS. Zobrazit detaily o vybraném souřadném systému můžete také tak, že stisknete pravé tlačítko na jméno a vybráním volby Detaily z místní nabídky.


  Zobrazí jméno aktuálního nastavení USS. Pokud nebyl USS uložen a pojmenován, je v seznamu uveden jako  BEZE JMENA.


  Vypíše šest pravoúhlých souřadných systému definovaných v aktuálním výkresu. Ortogonální souřadné systémy jsou definovány relativně v zhledem k určenému USS v seznamu Relativně k. Ve sloupci Hloubka je zobrazena vzdálenost mezi pravoúhlým souřadným systémem a rovnoběžnou rovinou procházející počátkem nastavení USS (uloženém v systémové proměnné UCSBASE).


  Obnoví vybraný souřadný systém. Obnovit vybraný souřadný systém můžete také poklepáním na jeho jméno v seznamu, nebo stisknutím pravého tlačítka na jeho jméně a vybráním Aktuální z místní nabídky.


  Zobrazí  dialog Detaily USS, který zobrazí údaje o souřadnicích USS. Zobrazit detaily o vybraném souřadném systému můžete také tak, že stisknete pravé tlačítko na jméno a vybráním volby Detaily z místní nabídky.


   Určuje orientaci vybraného pravoúhlého USS relativně k základnímu souřadnému systému. Implicitně je nastaven GSS jako základní souřadný systém. Seznam zobrazuje všechny pojmenované USS v aktuálním výkresu.


  Určuje nastavení ikony USS pro aktuální výřez.


  Zobrazí ikonu USS v aktuálního výřezu.


  Zobrazí ikonu USS v počátku aktuálního souřadného systému aktuálního výřezu. Pokud tato volba není vybrána nebo pokud není počátek souřadného systému ve výřezu viditelný, ikona USS je zobrazena v levém dolním rohu výřezu.


  Použije nastavení ikony USS na všechny aktivní výřezy v aktuálním výkresu.


  Určuje nastavení USS v aktuálním výřezu.


  Ukládá nastavení souřadného systému spolu s výřezem. Tato možnost nastavuje systémovou proměnnou  USSVP. Pokud tato volba není vybrána, výřez reflektuje USS výřezu jako aktuální.


  Obnoví půdorysný pohled, když se změní souřadný systém ve výřezu. (systémová proměnná  USSSLED)


   Určuje vzdálenost mezi rovinou  XY  ortografického USS a paralelení rovinou, která prochází počátkem souřadnicového systému. Vložte hodnotu nebo klepněte na tlačítko Výběr nového počátku pro použití ukazovátka k určení hloubky nebo nového počátku.


  Dočasně zavírá dialog, abyste mohli použít ukazovátko pro určení nového umístění hloubky ve výkrese. Pro obnovení počátečního nastavení počátku zvoleného ortografického USS (0,0,0) klepněte pravým tlačítkem myši a pak klepněte na Reset.


  Zobrazí jméno aktuálního pojmenovaného nastavení USS. Implicitně je tato volba nastavena na Globální.


     Zobrazí počátek USS relativně k USS vybranému volbou Relativně k.


     Zobrazuje hodnoty osy  X  ve vztahu k USS vybranému v možnosti Relativní k


     Zobrazuje hodnoty osy  Y  ve vztahu k USS vybranému v možnosti Relativní k.


     Zobrazuje hodnoty osy  Z  ve vztahu k USS vybranému v možnosti Relativní k.


   Určuje výchozí souřadný systém pro výpočet hodnot souřadnic počátku Osa X , Osa Y, a Osa Z. Tato možnost nuluje systémovou proměnnou  USSBASE.


  Otevře  dialog Kontrola standardů.


  Zobrazí  dialog Nastavení standardů CAD, který specifikuje další nastavení pro dialogy Konfigurovat standardy a Kontrolovat standardy.


   Zobrazuje všechny soubory standardů (DWS soubory) přidružené k aktuálnímu výkresu. Přidání souboru standardů provedete stiskem tlačítka Přidat soubor standardu. Odebrání souboru standardů provedete stiskem tlačítka Odstranit soubor standardu. Pokud nastane konflikt mezi více standardy v seznamu (například určují-li dva soubory standardů hladiny stejných názvů, ale s různými vlastnostmi), má přednost standard uvedený v seznamu dříve. Chcete-li změnit pozici souboru standardů v seznamu, vyberte ho a stiskněte tlačítko Posunout nahoru nebo Posunout dolů.


  Přidruží soubor standardů (DWS) k aktuálnímu výkresu.


  Odstraní soubor standardu ze seznamu. (Odstranění souboru standardu jej nevymaže, pouze odpojí od aktuálního výkresu.)


  Přesune soubor standardů v seznamu o jednu pozici výše.


  Přesune soubor standardů v seznamu o jednu pozici níže.


   Nabízí souhrnné informace o aktuálně vybraném souboru standardů. Otevřením souboru DWS a pomocí příkazu VVLASTNOSTI můžete k popisu přidat komentář a název. V dialogu Vlastnosti výkresu vyberte kartu Souhrnné informace.


   Zobrazí seznam plug-in modulů standardů v aktuálním systému. Výběrem ze seznamu můžete určit plug-in moduly, které chcete použít při diagnostice výkresu.


   Nabízí souhrnné informace o aktuálně vybraném plug-in modulu standardu v seznamu.


  Nastavuje volbu oznamování porušení standardů.


  Vypne oznamování porušení standardů a chybějících souborů standardů.


  Zapne oznamování porušení standardů v aktuálním výkresu. Upozornění je zobrazeno v případě, že dojde k porušení standardů. Upozornění informuje o počtu nestandardních objektů, které jste vytvořili nebo upravili při provádění změn ve výkresu. Jakmile je upozornění zobrazeno, můžete zvolit, zdali chcete porušení opravit nebo ne. U výkresů používajících skripty a procedury LISP nebude upozornění zobrazeno, dokud nebude procedura nebo skript dokončený. (systémová proměnná  STANDARDSVIOLATION)


  Pokud otevřete soubor asociovaný se souborem standardů a když vytvoříte nebo upravíte nestandardní objekty, zobrazí ikonu ve stavovém řádku. (systémová proměnná  STANDARDSVIOLATION)


  Nastaví volby pro úpravu porušení a ignorování problémů s příznaky.


  Přepíná mezi automatickým opravením nebo neopravením nestandardních objektů, pokud je k dispozici doporučená oprava. Doporučené opravy jsou dostupné, jen když má nestandardní objekt název shodný se standardním objektem, ale jiné vlastnosti. V tomto případě se vlastnosti standardního objektu přenesou na nestandardní objekt. Dialog Kontrola ukončena vypisuje počet automaticky opravených porušení, které se vyskytly po provedení diagnostiky.


  Přepíná mezi zobrazením nebo nezobrazením problémů, které byly označeny jako ignorované. Pokud je tato volba vybrána, porušení standardů, které byly označeny jako ignorované, se zobrazí při provedení kontroly aktuálního výkresu.


   Nabízí seznam souborů standardů, které řídí výchozí výběr v seznamu Nahradit čím v dialogu Kontrola standardu. Pokud je nalezena doporučená náhrada (před náhradou je umístěno zatržítko), je to vždy výchozí výběr bez ohledu na dané nastavení. Není-li při výběru souboru standardů (DWS) v dialogu Nastavení CAD standardů doporučené nahrazení nalezeno, výchozím výběrem v seznamu Nahradit bude první položka u vybraného souboru standardů. Pokud je toto nastavení nastaveno na Žádné a není nalezeno doporučené nahrazení, nebudou v seznamu Nahradit vybrány žádné položky.


   Vypíše seznam dostupných stavů viditelnosti pro aktuální definici dynamického bloku. Pořadí tohoto seznamu se projeví v referenci dynamického bloku, pokud klepnutím na uzel zobrazíte seznam dostupných stavů viditelnosti. Stav uvedený na začátku seznamu je výchozí stav reference bloku.


  Nastaví vybraný stav viditelnosti jako aktuální stav, který má být zobrazen v Editoru bloků. Nezmění výchozí stav viditelnosti zobrazený při vložení bloku do výkresu ani zobrazený stav viditelnosti referencí bloků, které jsou již vloženy a upravovány ve výkrese.


  Zobrazí  dialog Nový stav viditelnosti.


  Přejmenuje vybraný stav viditelnosti.


  Vymaže vybraný stav viditelnosti.


  Přesune vybraný stav viditelnosti směrem k začátku seznamu.


  Přesune vybraný stav viditelnosti směrem ke konci seznamu.


  Určuje název nového stavu viditelnosti.


  Zobrazí možnosti pro nový stav viditelnosti.


  Určuje, že všechny objekty v definici bloku budou v novém stavu viditelnosti skryty.


  Určuje, že všechny objekty v definici bloku budou v novém stavu viditelnosti zobrazeny.


  Určuje, že viditelnost objektů bude v novém stavu viditelnosti stejná jako v aktuálním stavu viditelnosti, na kterém je nový stav založen.


  Určuje, že všechny objekty v definici bloku budou v novém stavu viditelnosti skryty.


  Určuje, že všechny objekty v definici bloku budou v novém stavu viditelnosti zobrazeny.


  Určuje, že viditelnost objektů bude v novém stavu viditelnosti stejná jako v aktuálním stavu viditelnosti, na kterém je nový stav založen.


   Zobrazuje název stylu tabulky, který je použit na vytvořené tabulky. Výchozí nastavení je 1000.


   Zobrazuje seznam stylů tabulky. Aktuální styl je zvýrazněn.


   Řídí obsah seznamu Styly.


   Zobrazuje náhled stylu vybraného v seznamu Styly.


  Nastaví styl tabulky vybraný v seznamu Styly jako aktuální styl. Nové tabulky používají tento styl tabulky.


  Zobrazí  dialog Vytvořit nový styl tabulky, kde je možné definovat nové styly tabulek.


  Zobrazí  dialog Upravit styl tabulky, ve kterém můžete upravit existující styly tabulky.


  Vymaže styl tabulky vybraný v seznamu Styly. Styl použitý ve výkresu nelze vymazat.


   Název nového stylu tabulky.


   Určuje existující styl tabulky, jehož nastavení stylu jsou výchozí pro nový styl tabulky.


  (Pouze karta Data) Použije nastavení u všech datových řádků.


  Určuje, zda má tabulka řádek pro název (pouze karta Název) nebo pro záhlaví sloupců (pouze karta Záhlaví sloupce). Jestliže je tato volba vypnuta, nastavení vlastností buňky nebude dostupné.


    Nabízí seznam všech stylů textu ve výkresu. Tlačítko [...] zobrazí  dialog Styl textu, kde můžete vytvořit nový styl textu.


   Nastavuje výšku textu. Výchozí výška textu pro datové buňky a buňky záhlaví sloupce je 0,1800.Výchozí výška textu nadpisu tabulky je 0,25.


   Určuje barvu textu.


   Určuje barvu pozadí buňky. Výchozí barva je Žádná.


   Určuje zarovnání textu v buňce tabulky. Text je zarovnáván na střed, nahoru nebo dolů s ohledem na horní a dolní ohraničení buňky. Text je zarovnáván vlevo, vpravo nebo na střed s ohledem na levé a pravé ohraničení buňky. Vyobrazení devíti možností naleznete v části  Zarovnání víceřádkového textu  v dokumentaci  Uživatelská příručka.


  Použije nastavení vlastností ohraničení na všechna ohraničení všech datových buněk, všechna ohraničení buněk záhlaví sloupců nebo všechna ohraničení buněk nadpisu podle toho, která karta je aktivní.


  Použije nastavení vlastností ohraničení na vnější ohraničení všech datových buněk, buněk záhlaví sloupců nebo buněk nadpisu podle toho, která karta je aktivní.


  Použije nastavení vlastností ohraničení na vnitřní ohraničení všech datových buněk nebo buněk záhlaví podle toho, která karta je aktivní. Tato volba se nevztahuje na buňky nadpisu.


  Skryje ohraničení datových buněk, buněk záhlaví sloupce nebo buněk nadpisu podle toho, která karta je aktivní.


  Použije nastavení vlastností ohraničení na spodní ohraničení všech datových buněk, buněk záhlaví sloupců nebo ohraničení buněk nadpisu podle toho, která karta je aktivní.


  Použije tloušťku čáry na ohraničení, která vyberete klepnutím na tlačítko ohraničení. Jestliže používáte silnou tloušťku čáry, možná bude nutné zvětšit okraje buněk.


   Nastavuje barvu ohraničení, která vyberete klepnutím na tlačítko ohraničení.


   Určuje směr tabulky.


   Určuje vzdálenost mezi textem nebo blokem v buňce a levým a pravým ohraničením buňky.


   Určuje vzdálenost mezi textem nebo blokem v buňce a horním a dolním ohraničením buňky.


  Zobrazí seznam dostupných tloušťek čar. Hodnoty tloušťky čáry se skládají ze standardního nastavení včetně nastavení, zejména  DLEHLAD, DLEBLOK, a  IMPLICITNÍ. Hodnota  IMPLICITNÍ  je nastavena systémovou proměnnou  TLČIMPLICITkterá má počáteční hodnotu 0,01 palce neboli 0,25 mm. Všechny nové hladiny používají standardní nastavení. Tloušťka čáry 0 je vykreslována nejtenčí čarou, která je dostupná na daném vykreslovacím zařízení, a v modelovém prostoru má šířku jednoho pixelu.


  Zobrazí aktuální tloušťku čáry. Pro nastavení aktuální tloušťky vyberte tloušťku ze seznamu tloušťek a stiskněte tlačítko OK.


  Určuje, zda tloušťky čar jsou zobrazeny v milimetrech nebo palcích. Jednotky pro výpis můžete také nastavit pomocí systémové proměnné  TLČJEDN.


  Určuje tloušťku čáry v milimetrech.


  Určuje tloušťku čáry v palcích.


  Řídí, zda jsou v aktuálním výkrese zobrazeny tloušťky čar. Pokud je volba vybrána, tloušťky čar jsou zobrazeny v modelovém prostoru a ve výkresovém prostoru. Zobrazení tloušťky můžete také nastavit pomocí systémové proměnné  TLČZOBRAZ. Doba regenerace se prodlužuje při použití tlouštěk čar, které jsou reprezentovány více než jedním pixelem. Volbu Zobrazit tloušťku čáry je vhodné vypnout, pokud se výkon produktu při zapnutých tloušťkách čar ve výkresu výrazně zhorší. Tato volba nemá vliv na vykreslování objektů.


  Určuje tloušťku čáry hladiny.  STANDARDNÍ váhu čáry můžete také nastavit pomocí systémové proměnné LWDEFAULT."  (Systémová proměnná  TLČIMPLICIT)


    Řídí měřítko zobrazení tloušťek čar na kartě Model. V listě Model jsou tloušťky čar zobrazovány v pixelech. Tloušťky čar jsou zobrazeny s použitím tloušťky v pixelech v poměru k reálným hodnotám, v nichž jsou vykreslovány. Pokud používáte monitor s vysokým rozlišením, můžete upravit měřítko zobrazení tloušťky čar, aby byly různé tloušťky lépe rozeznatelné. Seznam tloušťek odráží aktuální měřítko zobrazení.


      Zobrazují geometrický charakteristický symbol vybraný v  dialogu Symbol. Jakmile na tuto volbu poklepete, zobrazí se znovu dialog Symbol.


  V rámečku tolerance vytvoří první hodnotu tolerance. Toleranční hodnota nastavuje rozdíl, o který se geometrické charakteristiky mohou lišit od své ideální podoby. Tuto hodnotu mohou doplňovat dva modifikující symboly: průměr a materiálové podmínky.


     Před hodnotu tolerance vloží symbol průměru. Klepnutím na políčko se vloží symbol průměru.


     Vytvoří hodnotu tolerance. Zadejte hodnotu do textového pole.


    Zobrazí  dialog Materiálová podmínka, ve kterém můžete vybrat modifikující symbol. Tyto symboly se chovají jako modifikátory pro geometrické charakteristiky a toleranční hodnoty objektů, které mohou mít různou velikost.


  Vytvoří v řídicím rámu druhou toleranční hodnotu. Zadejte druhou hodnotu tolerance.


  V rámečku tolerance vytvoří primární referenční údaj. Datová reference se může skládat z hodnoty a modifikačního symbolu. Datum je teoretická přesná geometrická reference, pomocí které se zavádí toleranční zóna pro objekt.


       Vytvoří referenční hodnotu data. Zadejte hodnotu do textového pole.


       Zobrazí  dialog Materiálová podmínka, ve kterém můžete vybrat modifikující symbol. Tyto symboly se chovají jako modifikátory pro datovou referenci.


  Vytvoří v řídicím rámu vlastností sekundární datovou referenci stejným způsobem jako primární datovou referenci.


  Vytvoří v řídicím rámu vlastností terciální datovou referenci stejným způsobem jako primární datovou referenci.


   V kontrolním rámečku prvku vytvoří navrženou hodnotu tolerančního pásma. Projektovaná toleranční zóna řídí výšku protáhlé části fixní kolmé základny a zjemňuje toleranci na hodnotu specifikovanou pozičními tolerancemi. Zadejte hodnotu do textového pole.


   Vloží symbol navrženého tolerančního pásma za hodnotu navrženého tolerančního pásma.


   Vytvoří symbol, který identifikuje údaj a který sestává z písmene reference. Data jsou teoretická, přesné geometrické reference, ze kterých můžete odvodit umístění toleranční zóny pro jiné objekty. Jako data mohou sloužit body, úsečky, roviny, válce nebo jiná geometrická tělesa či útvary. Do textového pole zadejte písmeno.


  Zobrazí typy čar dle opačného kritéria, než které jste nastavili. Typy čar, které odpovídají inverznímu kritériu, jsou zobrazeny v seznamu typů čar.


  Vymaže z výkresu vybrané typy čar. Lze odstranit pouze nepoužívané typy čar. Typy čar  DLEHLAD,  DLEBLOK  a  PLNÁ  nelze odstranit.


  Vymaže z výkresu aktuální typ čáry.


   Zobrazí názvy načtených typů čar. Pro přejmenování typu čáry můžete vybrat název typu čáry a pak klepnout a zadat nový název. Název typu čáry může obsahovat až 255 znaků. Názvy typů čar mohou obsahovat písmena, číslice, mezery a speciální znaky dolar ($), pomlčka () a podtržítko (_). Názvy typů čar nemohou obsahovat speciální znaky jako čárka (,), dvojtečka (:), rovnítko (=), otazník (?), hvězdička (*), symboly větší a menší než (><), lomítko a zpětné lomítko(/\), svislé lomítko (|), uvozovky (“) nebo zpětné uvozovky (`).


  Zobrazuje popis vybraného typu čáry, který může být editován.


  Nastaví shodně měřítko typů čar ve výkresovém prostoru a v modelovém prostoru. To je užitečné při práci s více výřezy. (Systémová proměnná  VYKRSTYLTČMĚŘ)


  Zobrazí globální měřítko pro všechny typy čar. (Systémová proměnná  TČMĚŘ)


  Nastaví měřítko typu čar pro nově vytvářené objekty. Výsledným měřítkem je globální faktor měřítka vynásobený faktorem měřítka objektu. (Systémová proměnná  CELTSCALE)


  Nastaví měřítko typu čáry na jednu ze standardních hodnot ISO. Výsledným měřítkem je globální faktor měřítka vynásobený faktorem měřítka objektu.


  Zobrazuje dialog Vybrat typ čáry, ve které je možné vybrat jiný soubor s typy čas (LIN).


  Zobrazí název aktuální souboru s typy čar (LIN). Je možné zadat název jiného souboru LIN nebo pomocí tlačítka Soubor vybrat soubor v dialogu Vybrat soubor typu čáry.


  Zobrazí seznam typů čar dostupných pro načtení. K výběru nebo vymazání všech typů čar v seznamu klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte položku Vybrat vše nebo Zrušit vše.


   Zobrazí náhled vybrané definice bloku.


  Zobrazí popis definice bloku určené v části Blok palety Vlastnosti v Editoru bloků.


   Určuje popis pro šablonu výkresu. Tento popis se objeví, když vyberete šablonu v dialogu Při spuštění nebo v  dialogu Vytvořit nový výkres.


   Určuje, jestli šablona výkresu používá anglické nebo metrické jednotky.


  Ukládáte-li do staršího typu souboru výkresu, nebo jestliže výkres obsahuje uživatelské objekty z jiných aplikací, můžete k uložení obrazů uživatelských objketů do souboru výkresu zvolit příkaz Uložit proxy zobrazení uživatelských objektů. Pokud tuto volbu nezměníte, program AutoCAD uloží do souboru výkresu rám pro každý uživatelský objekt. (systémová proměnná  PROXYGRAPHICS)


    Určuje, zda program vytvoří soubor DXF ve formátu ASCII nebo binární soubor DXF. Soubory DXF ve formátu ASCII je možné číst v textovém editoru a jsou kompatibilní s více aplikacemi. DXF soubory v binárním formátu obsahují veškeré informace ASCII souboru DXF, ale v kompaktnější formě. Binární soubory je také možné rychleji číst a zapisovat.


  Určuje, zda budou soubory DXF složeny z vybraných objektů nebo budou obsahovat celý výkres. Když je tato volba vybraná, bude výstupní soubor obsahovat pouze vybrané objekty a části referencí bloků každého obsaženého bloku. Výstupní soubor neobsahuje tabulky definic bloků.


  Určí, zda bude v poli Náhled dialogu Vybrat soubor zobrazen obrázek výkresu. Příkaz Ukládat obrázek s náhledem je rovněž řízen systémovou proměnnou  RASTERPREVIEW.


   Uloží soubor s přesností na zadaný počet desetinných míst. Výchozí přesnost je ve většině příkazů dostačující. Tuto hodnotu však můžete u některých výkresů a aplikací zvýšit. Pokud budete mít problémy s načítáním souboru DXF výkresu, zkuste hodnotu přesnosti zvýšit. Jediná nevýhoda vyšší přesnosti je větší velikost souboru. Nižší přesnost je užitečná pro speciální případy, ale pro běžné případy se nedoporučuje.


  Zobrazí 2D ikonu bez reprezentace osy  Z.


  Zobrazí 3D ikonu.


  Zobrazí 3D kuželové šipky pro osy  X  a  Y, pokud je vybrána ikona 3D USS. Pokud jsou kuželové šipky vyčištěny, zobrazí se místo nich 2D šipky.


   Řídí tloušťku čáry ikony USS, jestliže ikona 3D USS není vybrána. Dostupné výběry jsou 1, 2 nebo 3 pixely.


   Zobrazí náhled ikony USS v modelovém prostoru.


    Řídí velikost ikony USS jako procentuální hodnotu velikosti výřezu. Standardní hodnota je 12 a platný rozsah se pohybuje od 5 do 95. Všimněte si, že velikost ikony USS je úměrná velikosti výřezu, ve kterém je zobrazena.


  Řídí barvy ikony USS v modelovém prostoru výřezů a v listech rozvržení.


   Řídí barvu ikony ve výřezech modelového prostoru. Stiskem tlačítka Výběr barvy zobrazíte dialog Výběr barvy.


   Řídí barvu ikony v rozvrženích. Stiskem tlačítka Výběr barvy zobrazíte dialog Výběr barvy.


  Pokud tuto volbu nevyberete, dialog Výkres obsahuje makra nebude znovu zobrazován. Později můžete aktivovat ochranu proti makrovirům pomocí  dialogu Možnosti VBA v příkazu  VBARUN


  Načte výkres nebo soubor projektu s vypnutými makry. Tuto volbu použijte, pokud nepředpokládáte, že výkres nebo projekt obsahuje nějaká užitečná makra, nebo pokud si nejste jisti hodnověrností zdroje těchto souborů.


  Načte výkres nebo soubor projektu se zapnutými makry. Tuto volbu použijte, pokud máte výkres nebo soubor projektu od hodnověrného zdroje nebo pokud výkres či projekt obsahuje užitečná makra.


  Pokud načítáte soubor projektu, proces načítání se zastaví a je zrušen. Soubor projektu se nenačte. Pokud otevíráte výkres s projektem, otevře se výkres bez aktivních maker.


   Určuje název vloženého projektu pro výkres. Pokud výkres neobsahuje žádný vložený projekt, je zobrazeno “(žádné)”.


  Přesune vložený projekt z výkresu do souboru globálního projektu. Pokud jste projekt ještě neuložili, budete vyzváni, abyste tak učinili.


  Vloží vybraný projekt do určeného výkresu. Výkres může obsahovat pouze jeden vložený projekt. Nemůžete vložit projekt do výkresu, který již nějaký obsahuje.


  Vytvoří nový projekt s výchozím názvem “Global  n,", kde  n  je číslo založené na sezení. Toto číslo roste s každým novým projektem.


  Uloží globální projekt. Toto tlačítko je dostupné pouze v případě, že jste vybrali neuložený globální projekt.


  Zobrazí dialog Otevřít projekt VBA (viz  VBANACIST), ve kterém můžete načíst existující projekt do aktuálního pracovního sezení.


  Odstraňuje globální projekt VBA.


  Zobrazí  dialog Makra, ve kterém můžete spustit, editovat nebo mazat makra VBA.


  Editor Visual Basic použijte k editování programu, formulářů a referencí pro jakýkoliv načtený globální projekt VBA nebo jakýkoliv vložený projekt VBA v aktuálním výkresu. V Editoru Visual Basic můžete projekty odlaďovat a spouštět.


   Určuje název makra, které chcete spustit, editovat, odstranit nebo vytvořit. Vyberte název ze seznamu dostupných maker, nebo zadejte název.


  Vypíše všechna makra nalezená ve výkrese nebo v projektu vybraném v poli Makra v. Poklepáním na název makra příslušné makro spustíte.


   Určuje projekt nebo výkres, jehož makra jsou pak dostupná v seznamu maker.


   Můžete si zvolit seznam maker ve všech výkresech a projektech, ve všech výkresech, ve všech projektech, v libovolném právě otevřeném výkresu, nebo v libovolném aktuálně načteném projektu.


   Popíše vybrané makro. Přímým zadáním změn můžete popis upravit nebo přidat nový. Nový popis se uloží, pokud se přesunete do jiné části dialogu.


  Spustí vybrané makro.


  Zobrazí Editor Visual Basic a spustí makro. Provádění makra je pozastaveno na prvním řádku makra s vykonatelným příkazem.


  Zobrazí Editor Visual Basic a v něm vybrané makro.


  Vytvoří makro s názvem zadaným v poli Název makra a poté zobrazí Editor Visual Basic a prázdnou proceduru pro nové makro.


  Odstraní vybrané makro.


  Zobrazí  Správce VBA.


  Zobrazí  dialog Možnosti VBA.


  Automaticky při otevření výkresu vytvoří vložený projekt VBA pro všechny výkresy.


  Povolí režim Přerušení VBA při zaznamenání chyby. Režim Přerušení umožní dočasné zastavení vykonávání programu ve vývojovém prostředí. V režimu Přerušení můžete zkoumat, ladit, nastavit, krokovat nebo pokračovat ve vykonávání programu.


  Povolí mechanismus ochrany maker VBA před viry. Mechanismus ochrany před viry zobrazí vestavěné varovné hlášení, kdykoli otevřete výkres, který může obsahovat makro viry.


   Nastavuje tloušťku čar zobrazeného ohraničení. Pokud použijete velkou tloušťku čáry, můžete změnit okraje buňky.


   Nastavuje barvu zobrazeného ohraničení. Chcete-li zobrazit  dialog Vybrat barvu, zvolte možnost Vybrat barvu.


  Použije nastavení vlastností ohraničení na veškeré ohraničení vybraných buněk tabulky.


  Použije nastavení vlastností ohraničení na vnější ohraničení vybraných buněk tabulky.


  Použije nastavení vlastností ohraničení na vnitřní ohraničení vybraných buněk tabulky.


  Nepoužije nastavení vlastností ohraničení na ohraničení vybraných buněk tabulky.


   Určuje hodnoty (oddělené čárkami), které budou přidány k sadě hodnot.


  Seznamy vzdáleností nebo úhlů definovaných pro danou sadu hodnot.


  Přidává hodnoty určené v okně Vzdálenosti nebo Úhly na přidání


  Maže vybranou hodnotu.


  Zobrazí kartu Kreslení v  dialogu Možnosti. Dialog Možnosti není přístupný z dialogu Nastavení kreslení, pokud jste spustili příkaz VNASTAV transparentně.


  Zapne nebo vypne režim Krok. Režim Krok můžete také zapnout nebo vypnout klepnutím na Krok na stavovém řádku, stisknutím   F9   nebo použitím systémové proměnné  KROKREŽIM.


   Určuje rozteč kroku ve směru  X. Hodnota musí být kladné reálné číslo. (systémová proměnná  KROKJEDN)


   Určuje rozteč kroku ve směru  Y. Hodnota musí být kladné reálné číslo. (systémová proměnná  KROKJEDN)


   Natočí rastr kroku o zadaný úhel. (systémová proměnná  KROKÚHEL)


   Určuje bod základní souřadnice  X pro rastr. (systémová proměnná  KROKZÁKL)


   Určuje bod základní souřadnice  Y pro rastr. (systémová proměnná  KROKZÁKL)


    Nastavuje přírůstek kroku, když je typ kroku nastaven na Polární krok v poli Typ & styl kroku. Pokud je hodnota 0, vzdálenost polárního kroku převezme hodnotu X rozteče kroku. Nastavení v poli Polární vzdálenost se používá ve spojení s polárním trasování a/nebo trasováním objektů. Pokud není trasování zapnuto, volba Polární vzdálenost nemá účinek. (systémová proměnná  POLÁRVZD)


  Zapne nebo vypne tečky rastru. můžete také zapnout nebo vypnout režim teček rastru klepnutím na Rastr ano na stavovém řádku, stosknutím   F7   nebo použitím systémové proměnné  RASTRREŽIM.


   Určuje rozteč teček ve směru  X. Pokud je hodnota 0, vzdálenost rastru převezme hodnotu X rozteče kroku. (systémová proměnná  RASTRJEDN)


   Určuje rozteč teček ve směru  Y. Pokud je hodnota 0, vzdálenost rastru převezme hodnotu Y rozteče kroku. (systémová proměnná  RASTRJEDN)


  Nastaví typ kroku na Rastr. Budete-li zadávat body, kurzor se bude chytat na vertikální nebo horizontální body rastru. (systémová proměnná  KROKTYP)


  Podélný krok:  Nastavuje styl kroku na standardní režim podélných kroků. Pokud je typ kroku nastaven na Krok rastru a Krok je zapnut, kurzor se pohybuje po pravoúhlém rastru bodů. (systémová proměnná  KROKSTYL)


  Izometrický krok:  Nastavuje styl kroku na režim izometrických kroků. Pokud je typ kroku nastaven na Krok rastru a Krok je zapnut, kurzor se pohybuje po izometrickém rastru bodů. (OSNAPCOORD system variable)">


  Nastaví typ kroku na Rastr. Jestliže je režim kroku zapnutý a zadáte body se zapnutým polárním trasováním, kurzor uchopí podél polárního zarovnání úhlu nastaveného na kartě Polární trasování vzhledem k počátečnímu bodu polárního trasování. (systémová proměnná  KROKTYP)


  Zapíná polární trasování . Polární trasování můžete také zapnout nebo vypnout stisknutím  F10 nebo použitím systémové proměnné  AUTOKROK.


  Nastaví úhly zarovnání pro polárního trasování. (systémová proměnná  POLÁRÚHLY)


   Nastavuje přírůstek polárního úhlu, který je použit pro zobrazení tras polárního trasování. Můžete zadat jakýkoliv úhel nebo zadat běžný úhel 90, 45, 30, 22,5, 18, 15, 10 nebo 5 stupňů ze seznamu. (systémová proměnná  POLÁRÚHLY)


  Nastaví další úhly, které budou dostupné pro polární trasování. Okno pro výběr dalších úhlů je také řízeno systémovou proměnnou  POLARREŽIM  a seznam dalších úhlů je také řízen systémovou proměnnou  POLARDALŠÍÚHLY.


  Pokud vyberete Další úhly, vypíší se další úhly, které jsou k dispozici. Pro přidání dalších úhlů klepněte na Nový. Pro odstranění stávajících úhlů klepněte na Vymazat. (OSNAPCOORD system variable)">


  Přidá až 10 dalších úhlů pro polární trasování.


  Vymaže další úhly.


  Nastavuje možnosti pro trasování objektů.


  Je-li trasování uchopení objektů zapnuté, zobrazí pro požadované body uchopení objektů pouze pravoúhlé (vodorovné/svislé) trasy trasování uchopení objektů. (OSNAPCOORD system variable)">


  Pro trasování uchopení objektů použije nastavení polárního trasování. Použijete-li trasování uchopení objektů, kurzor se bude z požadovaných bodů uchopení objektů pohybovat po úhlech polárního vytyčování. (OSNAPCOORD system variable)">


  Založí úhly polárního trasování na aktuálním uživatelském souřadném systému (USS).


  Založí úhly polárního trasování na posledním kresleném segmentu.


  Zapíná/vypíná uchopení objektů. Režimy uchopení objektů nastavené v poli Režimu uchopení objektů jsou aktivní, když je uchopení zapnuto. (systémová proměnná  OUCHOPREŽIM)


  Zapíná trasování uchopení objektu. V režimu tasování uchopení objektu trasuje kurzor podél trasy založené na jiných bodech uchopení objektů, které byly určeny příkazem. Pro použití trasování objektů musíte zapnout jeden nebo více uchopovacích režimů. systémová proměnná DIMTOL


  Vypíše seznam uchopení objektů, které můžete zapnout jako stálé režimy uchopení.


  Uchopí nejbližší koncový bod oblouku, eliptického oblouku, úsečky, multičáry, segmentu křivky, spline, oblasti nebo polopřímky nebo nejbližší hranu stopy, objemového tělesa nebo 3D plochy.


  Uchopí polovinu oblouku, eliptického oblouku, úsečky, multičáry, segmentu křivky, oblasti, objemového tělesa, spline nebo přímky.


  Uchopí nejbližší bod ve středu oblouku, kružnice, elipsy nebo eliptického oblouku.


  Uchopí bod objektu, definiční bod kóty nebo počátek kótovacího textu.


  Uchopí bod kvadrantu oblouku, kružnice, elipsy nebo eliptického oblouku.


  Uchopí průsečík oblouku, kružnice, elipsy, eliptického oblouku, úsečky, multičáry, křivky, polopřímky, oblasti, spline nebo přímky. Volba Rozšířený průsečík není dostupná při aktivním uchopení objektů.


  Způsobuje dočasné protažení čáry nebo oblouku, které se zobrazí, když přejedete kurzorem přes koncový bod objektu, abyste mohli určit body na protažení.


  Uchopí bod vložení atributu, bloku, tvaru nebo textu.


  Uchopí průsečík oblouku, kružnice, elipsy, eliptického oblouku, úsečky, multičáry, křivky, polopřímky, oblasti, spline nebo přímky. Režim Oddálená kolmice se zapne automaticky, pokud objekt, který kreslíte, vyžaduje provedení více než jednoho kolmého kroku. Jako objekt, od kterého povedete kolmou čáru, můžete použít čáru, oblouk, kružnici, mnohoúhelník nebo hranu trojrozměrného tělesa. Pomocí volby Oddálená kolmice lze kreslit kolmé čáry mezi objekty. Když apertura přejede přes bod Odložená kolmice, zobrazí se nápověda a značka AutoSnap.


  Uchopí tečnu oblouku, kružnice, elipsy, eliptického oblouku nebo spline. Režim Oddálená tečna se zapne automaticky, pokud objekt, který kreslíte, vyžaduje provedení více než jedné tečny. Například můžete použít Odloženou tečnu pro nakreslení čáry, která se bude dotýkat dvou oblouků, oblouků křivky nebo kružnic. Když apertura přejede přes bod Oddálené tečny, zobrazí se nápověda a značka AutoSnapu.


  Uchopí nejbližší bod na oblouku, kružnici, elipse, eliptickém oblouku, úsečce, multičáře, bodu, křivce, polopřímce, spline nebo přímce.


  Skočí na viditelný průsečík dvou objektů, které nejsou ve stejné rovině, lae v aktuálním pohledu se mohou jevit jako protínající se. Režim Rozšířený zdánlivý průsečík není dostupný jako aktivní uchopení objektů. Zdánlivý a Rozšířený zdánlivý průsečík nefungují pro hrady a vrcholy trojrozměrných těles.


  Nakreslí vektor rovnoběžný s jiným objektem, kdykoliv jste vyzváni k zadání druhého bodu vektoru. Po určení prvního bodu vektoru získáte bod, pokud posunete kurzor na přímý segment jiného objektu. Pokud je trasa objektu, který tvoříte, rovnoběžná s rovným segmentem, zobrazí se zarování, které můžete použít pro vytvoření paralelního objektu.


  Zapne všechny režimy uchopení.


  Vypne všechny režimy uchopení.


  Zapne vstup ukazovátka. Pokud jsou zapnuty jak vstup ukazovátka, tak vstup kóty, má vstup kóty přednost. (systémová proměnná  DYNREŽIM)


  Zobrazí umístění křížku jako hodnoty souřadnic v nápovědě poblíž kurzoru. Pokud vás příkaz vyzve k zadání bodu, můžete místo příkazového řádku použít zadání hodnot souřadnic do nápovědy.


  Ukazuje příklad vstupu ukazovátka.


  Zobrazí  dialog Nastavení vstupu ukazovátka.


  Zapne vstup kóty. Vstup kóty není kdispozici pro některé přípazy požadující zadání druhého bodu. (systémová proměnná  DYNREŽIM)


  Zobrazí kótu s nápovědou pro hodnotu vzdálenosti a úhlu, jakmile vás příkaz vyzve k zadání druhého bodu nebo vzdálenosti. Hodnoty v nápovědě kóty se mění s pohybem kurzoru. Místo příkazového řádku můžete pro vložení hodnot použít nápovědu.


  Zobrazí příklad vstupu kóty.


  Zobrazí  dialog Nastavení vstupu kóty.


  Zobrazí výzvy v nápovědě poblíž kurzoru, když je to nezbytné pro dkončení příkazu. Místo příkazového řádku můžete pro vložení hodnot použít nápovědu.


  Ukazuje příklad dynamických výzev.


   Zobrazí výzvy v nápovědě Dynamického vstupu. (systémová proměnná  DYNVÝZVY)


  Zobrazí  dialog Vzhled nápovědy.


  Zobrazí nápovědu pro druhý nebo další bod ve formátu polární souřadnice. Vložte čárku (,) pro změnu na kartézský formát. (systémová proměnná  DYNUVFORMÁT)


  Zobrazí nápovědu pro druhý nebo další bod ve formátu kartézské souřadnice. Vložte symbol úhlu (<) pro změnu na formát polární souřadnice. (systémová proměnná  DYNUVFORMÁT)


  Zobrazí nápovědu pro druhý nebo další bod ve formátu relativní souřadnice. Vložte znak křížku (#) pro změnu na absolutní formát. (systémová proměnná  DYNUVKOORD)


  Zobrazí nápovědu pro druhý nebo další bod ve formátu absolutní souřadnice. Vložte znak zavináč (@) pro změnu na relativní formát. Upozornění: Když je aktivní tato možnost, nemůžete použít metodu přímé vzdálenosti. (systémová proměnná  DYNUVKOORD)


  Když je zapnutý vstup ukazovátka, zobrazí se nápověda teprve tehdy, až začnete vkládat souřadnicové údaje. (systémová proměnná  DYNUVVID)


  Když je zapnutý vstup ukazovátka, zobrazí se nápověda, kdykoliv příkaz vyzve k zadání bodu. (systémová proměnná  DYNUVVID)


  Při zapnutí vstupu ukazovátka vždy zobrazí nápovědu. (systémová proměnná  DYNUVVID)


   řídí, které nápovědy se zobrazí během roztahování uchopení při zapnutém vstupu kóty. (systémová proměnná  DYNKVID)


  Zobrazí pouze nápovědu pro změnu délky vstupu kóty, pokud používáte úpravy uchopení pro roztažení objektu. (systémová proměnná  DYNKVID)


  Zobrazí nápovědy pro změnu délky a výsledný vstup kóty, pokud používáte úpravy uchopení pro roztažení objektu. (systémová proměnná  DYNKVID)


  Pokud používáte úpravy uchopení pro roztažení objektu, zobrazí nápovědy pro vstup kóty, které jsou níže vybrány. (systémové proměnné  DYNKVID  a  DYNVKUCHOP)


  Zobrazí nápovědu pro délku kóty, která se aktualizuje s pohybem kurzoru.


  Zobrazí změnu délky, jak budete posunovat kurzor.


  Zobrazí nápovědu pro úhel kóty, který se bude aktualizovat s pohybem uchopení.


  Zobrazí změnu úhlu, jak budete posunovat uchopení.


  Zobrazí poloměr oblouku, který se bude aktualizovat, jak budete pohybovat uchopením.


   Zobrazí příklad aktuálního nastavení vzhledu nápovědy.


  Řídí barvy nápovědy.


  Zobrazí  dialog Výběr barvy, kde můžete určit barvy nápovědy v modelovém prostoru.


  Zobrazí  dialog Výběr barvy, kde můžete určit barvy nápovědy v rozvržení.


    Určuje velikost nápovědy. Standardní hodnota je 0. Posuvníkem můžete nápovědu zvětšit nebo zmenšit.


    Řídí průhlednost nápovědy. Čím nižší je nastavená hodnota, tím méně je nápověda průhledná. Hodnota 0 nastaví neprůhlednou nápovědu.


  Určuje, zda má být nastavení použito pro všechna nastavení kreslení, nebo jen pro nápovědy dynamického vstupu. (systémová proměnná  DYNNÁPOVĚDA)


  Aplikuje nastavení na všechny nápovědy a přepisuje nastavení operačního systému.


  Aplikuje nastavení jen na nápovědy kreslení používané v dynamickém vstupu.


  Zobrazí nad kartami jméno současného profilu. Chcete-li nastavit nebo editovat současný profil nebo vytvořit nový profil, použijte kartu Profily. (systémová proměnná  CPROFILE)


  Označuje, že se volba uloží spolu s výkresem. Nastavení uložené s výkresem ovlivní pouze aktuální výkres. Volba uložená do registru (která není zobrazena s ikonou výkresového souboru) ovlivňuje všechny výkresy v pracovní relaci. Volby, které jsou uložené do registru, jsou uložené v aktuálním profilu.


  Zobrazí nad kartami název aktuálního výkresu. (systémová proměnná  DWGNAME)


   Zobrazí seznam složek, ve kterých program vyhledává soubory podpory, ovladačů, nabídek a jiné soubory. Také jsou zde uvedena nepovinná uživatelská nastavení typu slovník pro kontrolu pravopisu.


  Zobrazí dialog Procházet pro složku nebo Vybrat soubor (standardní dialog pro výběr souboru), v němž můžete zadat nové umístění složky nebo souboru vybraného v seznamu.


  Přidá do seznamu cestu k vybrané složce.


  Odstraní vybranou vyhledávací cestu nebo soubor.


  Posune vybranou vyhledávací cestu nad předcházející vyhledávací cestu.


  Posune vybranou vyhledávací cestu pod následující vyhledávací cestu.


  Nastaví zvolený projekt nebo pravopisný slovník jako aktuální.


  Zobrazí posuvníky podél spodního a pravého okraje grafické oblasti.


  Zobrazí na pravé straně kreslicího okna obrazovkovou nabídku. Písmo nabídky na obrazovce je řízeno nastavením barvy systémového písma Windows. Pokud použijete obrazovkovou nabídku AutoCADu, měli byste nastavit systémové písmo Windows a velikost písma tak, aby odpovídaly omezením platným pro velikost této nabídky.


  Zobrazí tlačítka ve větším formátu 32 na 30 bodů. Výchozí velikost zobrazení je 16 na 15 bodů.


  Zobrazí názvy tlačítek, když posunete kurzor myší nad tlačítko na panelu nástrojů.


  Zobrazí klávesové zkratky, když posunete kurzor myší nad tlačítko na panelu nástrojů.


  Zobrazí  dialog Možnosti barev. Zde je možné nastavit barvy většiny prvků v hlavním okně aplikace.


  Zobrazí  dialog Písmo okna příkazového řádku. V tomto dialogu lze nastavit písma, která budou použita pro text příkazového okna.


  Zobrazí karty rozvržení a Model ve spodní části grafické oblasti.


  Zobrazuje tisknutelnou oblast v rozvržení. Tisknutelná oblast je ohraničena čárkovaně a je určena vybraným výstupním zařízením. Objekty nakreslené mimo tisknutelnou oblast budou při vykreslení oříznuty nebo vynechány.


  Zobrazí v rozvržení podobu výkresu dané velikosti. Velikost papíru a měřítko vykreslení určují velikost pozadí papíru.


  Zobrazovat stín papíru: Zobrazí stín kolem pozadí papíru v rozvržení. Tato volba je nedostupná, pokud je volba Zobrazovat papírové pozadí vypnutá.


  Zobrazí se, když poprvé vyberete kartu rozvržení.  Správce nastavení stránky  Tento dialog použijte pro nastavení voleb souvisejících s nastavením papíru a tisku.


  Nový výřez vytvoří automaticky, když vytvoříte nové rozvžení.


  Řídí velikost nitkového kříže. Povolený rozsah je od 1 do 100 procent celkové velikosti obrazovky. Při 100% velikosti nejsou konce nitkového kříže viditelné. Při snížení velikosti na 99% má nitkový kříž konečnou velikost a jeho konce jsou viditelné při posunutí do některého z rohů grafické oblasti. Výchozí velikost je 5%. (systémová proměnná CURSORSIZE)


  Řídí vyhlazení kružnic, oblouků a elips. Vyšší číslo vytváří hladší objekty, avšak AutoCAD potřebuje více času k obnově, panoramování a zoomu objektů. Výkon AutoCADu zvýšíte, když nastavíte nízkou hodnotu Vyhlazení oblouku a kružnice, jako je 100 pro kreslení a pro rendrování hodnotu zvýšíte. Možný rozsah je od 1 do 20 000. Jestliže chcete změnit tuto hodnotu pro nové výkresy, změňte toto nastavení v souboru šablony, kterou používáte jako základ pro vaše nové výkresy. (příkaz  ROZLIŠ)


  Nastavuje počet čárových segmentů pro každou křivku. Čím vyšší číslo zadáte, tím vyšší budou nároky na výkon. Optimalizovat výkon při práci s výkresem můžete snížením této hodnoty na 4. Rozsah hodnot -32767 až 32767. Implicitní nastavení je 8. Toto nastavení je uloženo ve výkresu. (systémová proměnná  SPLINESEGS)


  Řídí hladkost stínovaných a rendrovaných křivkových těles. Hodnota, kterou zadáte pro vyhlazení stínových objektů, se vynásobí hodnotou, kterou zadáte pro vyhlazení oblouků a kružnic, a určuje, jak se zobrazí tělesa. Vyššího výkonu při kreslení dosáhnete, když nastavíte Vyhlazení modelu na hodnotu 1 nebo nižší. Vyšší číslo sníží výkon zobrazování a zvětší dobu rendrování. Platný rozsaj se pohybuje od 0,01 do 10. Implicitní nastavení je 0,5. Toto nastavení je uloženo ve výkrese. (systémová proměnná  FACETRES)


  Nastavuje počet obrysových čar připadajících na povrch objektů. Vyšší číslo sníží výkon zobrazování a zvětší dobu rendrování. Platný rozsah se pohybuje od 0 do 2047. Výchozí nastavení je 4. Toto nastavení je uloženo ve výkresu. (systémová proměnná  ISOLINES)


  Řídí zobrazení rastrových obrázků a objektů OLE při použití  PAN  a  ZOOM  v reálném čase. Pro optimalizaci výkonu tuto volbu vypněte. Je-li zapnuté zobrazování při tažení a vyberete volbu Panoramování a zoomování včetně rastrových obrázků a OLE, bude se kopie objektu při přemísťování pohybovat společně s kurzorem. Zobrazování při tažení určuje, zda bude obrys objektu při tažení zobrazen. Systémová proměnná, která řídí vlastnost.  (systémová proměnná  RTDISPLAY)


  Řídí zobrazování rastrových obrázků během vybírání. Pokud je tato volba vybrána, je při výběru zvýrazněn pouze obrys obrázku. Výkon můžete optimalizovat tak, že vyberete tuto volbu. (systémová proměnná  IMAGEHLT)


  Zobrazí vyplněné desky v objektech. Chcete-li, aby toto nastavení působilo, je nutné výkres regenerovat. Toto nastavení je uloženo ve výkresu. Pro optimalizaci výkonu tuto volbu vypněte. (systémová proměnná  FILLMODE)


  Řídí zobrazování rámů textových objektů, místo zobrazování celých textových objektů. Po zvolení nebo vymazání této možnosti musíte použít příkaz  REGENERUJ  k aktualizaci zobrazení. Toto nastavení je uloženo ve výkresu. Výkon můžete optimalizovat tak, že vyberete tuto volbu. (systémová proměnná  QTEXTMODE)


  Řídí, zda budou obrysy 3D-těles zobrazovány jako drátové modely. Tato volba také řídí, zda je síť zobrazena nebo potlačena, pokud je 3D-objekt skrytý. Toto nastavení je uloženo ve výkresu. Pro optimalizaci výkonu tuto volbu vypněte. (systémová proměnná  DISPSILH)


  Určuje intenzitu útlumu pro objekty během editování referencí na místě. S editováním referencí na místě můžete editovat referenci bloku nebo externí referenci z aktuálního výkresu. Zatímco jsou reference zobrazovány na místě, objekty, které nejsou editovány, jsou zobrazeny s nižší intenzitou než objekty, které mohou být editovány. Platný rozsah je od 0 do 90 procent. Výchozí nastavení je na 50 procent. (systémová proměnná  XFADECTL)


  Řídí nastavení vztahující se k otevírání a ukládání souborů.


  Zobrazí platné formáty souborů použité při ukládání souboru pomocí  ULOŽ,  ULOŽJAKO  a  RULOŽ. Formát souboru použitý pro tuto možnost je výchozí formát. Všechny výkresy jsou uloženy jako, použijete-li  ULOŽ,  ULOŽJAKO  a   RULOŽ.


  Zobrazí  dialog Nastavení náhledů, který řídí, zda jsou náhledy aktualizovány při uložení souboru.


  Nastavuje povolené procento nevyužitého místa ve výkresovém souboru. Tím se odstraní nevyužité místo. Inkrementální ukládání je rychlejší, ale zvětšuje velikost výkresu. Pokud nastavíte hodnotu % inkrementálního ukládání na 0, bude výkres vždy uložen celý. Pro optimální výkon nastavte hodnotu na 50. Pokud máte nedostatek diskového prostoru, nastavte hodnotu na 25. Nastavíte-li hodnotu 20 nebo menší, výkonnost příkazů  ULOŽ  a  ULOŽJAKO  značně klesne. (systémová proměnná  ISAVEPERCENT)


   Automaticky ukládá váš výkres v zadaných časových intervalech. Pomocí systémové proměnné  SAVEFILEPATH  je možné určit umístění všech souborů automatického ukládání. Prostřednictvím proměnné  SAVEFILE  (jen pro čtení) je uložen název souboru automatického ukládání.


  Interval ukládání (v minutách): Je-li volba automatického zálohování zapnuta, určuje, jak často bude výkres ukládán. (systémová proměnná  SAVETIME)


  určuje, zda je při každém uložení výkresu vytvořena záložní kopie. Záložní kopie je vytvořena ve stejné složce jako výkres. (systémová proměnná  ISAVEBAK)


  Určuje, zda má být prováděna kontrola cyklické nadbytečnosti (CRC) při každém načtení nového objektu do výkresu. CRC je mechanismus kontroly chyb. Pokud dojde k poškození výkresů a máte podezření na hardwarový problém nebo chybu programu, zapněte tuto volbu.


  Zapisuje obsah z textového okna do protokolu. Umístění a název protokolu se zadává na kartě Soubory v dialogu Možnosti. Umístění souboru protokolu můžete nastavit také pomocí systémové proměnné  LOGFILEMODE. Prostřednictvím systémové proměnné  LOGFILENAME  (jen pro čtení) je uložen název souboru protokolu aktuálního výkresu.


  Určuje jedinečnou příponu dočasných uložených souborů. Výchozí přípona je  .ac$.


  Poskytuje volby pro digitální podpis a heslo, které jsou vyvolány při ukládání souboru.


  Při otevření souboru s platným digitálním podpisem předloží informace o digitálním podpisu. (systémová proměnná  SIGWARN)


  Řídí počet nedávno použitých souborů, které jsou uvedeny v seznamu v nabídce Soubor. Platné hodnoty jsou od 0 do 9.


  Zobrazí úplnou cestu k aktivnímu výkresu v titulku výkresu nebo v záhlaví okna aplikace, je-li výkres maximalizován.


  Řídí způsob načítání externích referencí. Načítání podle potřeby zvyšuje výkon tím, že načítá pouze ty části odkazovaného výkresu, které jsou nutné pro regenerování aktuálního výkresu. (systémová proměnná  XLOADCTL)


  Uloží změny do vlastností hladin a vrátí se k hladinám závislým na xref. Když je aktuální výkres znovu otevřen, vlastnosti aktuálně přiřazené k hladinám závislým na xrefech zůstanou zachovány. Toto nastavení je uloženo ve výkresu. (systémová proměnná  VISRETAIN)


  Určí, zda může být aktuální výkres editován na místě, pokud je připojen jako externí reference do jiného výkresu nebo jiných výkresů. Toto nastavení je uloženo ve výkresu. (systémová proměnná  XEDIT)


  Udává, zda a kdy se aplikace třetí strany načte podle potřeby, jestliže výkres obsahuje uživatelské objkety vytvořené v aplikaci třetí strany. (systémová proměnná  DEMANDLOAD


  Řídí způsob zobrazování uživatelských objektů ve výkresech. (systémová proměnná  PROXYSHOW)


  Udává, zda se zobrazí varování, když otevřete výkres obsahující uživatelské objekty. (systémová proměnná  PROXYNOTICE)


   Nastavuje aktuální zařízení výstupu pro nové výkresy a výkresy vytvořené v produktu Seznam zobrazí všechny konfigurační soubory tiskáren (PC3), které nalezl pomocí vyhledávací cesty konfiguračních souborů tiskáren a všechny systémové tiskárny, které jsou v systému nainstalovány.


  Nastaví nastavení vykreslování tak, aby se přizpůsobilo poslednímu úspěšnému vykreslení.


  Zobrazí  Správce plotrů (okno systému Windows) Pomocí Správce plotrů můžete přidat nebo nakonfigurovat plotr.


   Určuje volby pro vykreslování a publikování na pozadí. Pomocí vykreslování na pozadí můžete okamžitě začít vykreslovat a publikovat a přitom pracovat na výkresu.


  Určuje, že protokol, který obsahuje informace o všech operacích vykreslování a publikování bude automaticky uložen.


  Určuje, že protokol, který obsahuje informace o všech operacích vykreslování a publikování bude automaticky uložen.


  Určuje, že samostatný protokol bude vytvořen pro každou operaci vykreslování a publikování.


  Použije velikost papíru definovanou v dialogu  Nastavení stránky, pokud je nastavené výstupní zařízení schopno tisknout na tento formát. Pokud vybrané výstupní zařízení nemůže tisknout na zadanou velikost papíru, program zobrazí upozornění a použije velikost papíru nastavenou buďto v konfiguraci plotru (soubor PC3), nebo ve výchozím systémovém nastavení stránky, pokud je výstupním zařízením systémová tiskárna. Tuto volbu můžete nastavit také nastavením systémové proměnné  PAPERUPDATE  na hodnotu 0.


  Použije velikost papíru nastavenou buďto v konfiguraci plotru (PC3 soubor), nebo ve výchozím nastavení stránky, pokud je výstupním zařízením systémová tiskárna. Tuto volbu můžete nastavit také nastavením systémové proměnné  PAPERUPDATE  na hodnotu 1.


   Řídí, zda má být zobrazeno varování v případě, že při tisku na systémové tiskárně papír pouze projede díky chybě na vstupním/výstupním portu.


   Určuje kvalitu vykreslení objektů OLE. Volby jsou Monochromaticky, Nízká grafika, Vysoká grafika a Automaticky vybrat. Volba Automaticky vybrat přiřadí nastavení kvality vykreslování podle typu OLE objektu. (systémová proměnná  OLEQUALITY)


  Spustí aplikaci pro tvorbu OLE objektů při vykreslování výkresu s OLE objekty. Tuto volbu použijte k optimalizaci kvality tisku objektů OLE. Toto nastavení je uloženo ve výkresu. (systémová proměnná  OLESTARTUP)


  Řídí, zda jsou v dialozích Vykreslování a Nastavení stránky zobrazovány systémové tiskárny Windows. Tato volba skrývá pouze standardní systémové tiskárny Windows. Neskrývá systémové tiskárny Windows, které byly konfigurovány s použitím průvodce Přidat plotr.


  Nastavuje odsazení vzhledem k oblasti tisku.


  Nastavuje odsazení vzhledem k okraji papíru.


  Otvírá  dialog Označení výkresu.


  Zobrazí dialog  Nastavení tabulky stylu vykreslování.


  Vypíše dostupné grafické zobrazovací 3D-systémy. Výchozí nastavení je Heidi®  3D graphics display system (GSHEIDI10).


  Zobrazí dialog  Konfigurace 3D grafického systému pro aktuální 3D grafický zobrazovací systém. V dialogu Konfigurace 3D grafického systému nastavíte možnosti ovlivňující způsob zobrazování objektů a systémové prostředky používané při pohledu 3D Orbit. Volby, které vyberete, ovlivňují také způsob stínování objektů pomocí   SHADEMODE.


  Zobrazí seznam dostupných ukazovacích zařízení.


   Určuje, zda program přijímá vstup jak z myši, tak z digitizéru nebo, pokud je nastaven digitizér, myš ignoruje.


  Regeneruje výkres pokaždé, když se přepnete do rozvržení.


  Ukládá zobrazení karty Model a posledního aktuálního rozvržení do paměti a potlačí tak regenerace při přepínání mezi těmito dvěma kartami. Regenerace se však bude provádět při přepnutí do kteréhokoliv jiného rozvržení.


  Regeneruje výkres, když se poprvé přepnete do každého rozvržení. Po zbytek práce s výkresem je zobrazení již uloženo v paměti a regenerace jsou potlačeny, když se přepnete do těchto listů.


  Ukládá index databáze do výkresového souboru. Chcete-li zlepšit výkon během operací Výběr propojení, vyberte tuto volbu. Pokud tuto možnost nevyberete, zmenšíte velikost souboru výkresu a zvýšíte výkon při práci s databázovými informacemi ve výkrese.


  Určuje, zda budou databázové tabulky otevřeny ve výkrese v režimu jen pro čtení.


  Omezuje program na otevření jen jednoho výkresu najednou. Jestliže tuto volbu vymažete, můžete otvírat více výkresů najednou. Jestliže je najednou otevřeno více výkresů, tato volba nemůže být zapnuta, pokud se další výkresy nezavřou. (systémová proměnná  SDI)


  Zobrazí dialog OLE velikost textu, jsou-li do výkresů vloženy objekty OLE.


  Zobrazí všechny dialogy obsahující volbu nezobrazování varování znovu. Všechny dialogy s volbou varování jsou zobrazeny bez ohledu na předchozí nastavení specifikované pro každý dialog.


  Je-li zjištěno chybné zadání, zazní výstražný zvukový signál.


  Určuje, zda se do každého výkresu načte soubor  acad.lsp . Je-li tato volba vymazána, načte se do všech výkresů jen soubor  acaddoc.lsp  . Nevybírejte tuto volbu, pokud nechcete s určitým výkresem použít běžné LISP rutiny. (systémová proměnná  ACADLSPASDOC)


  Povoluje použití dlouhých názvů pro pojmenované objekty v definiční tabulce výkresu. Názvy objektů mohou mít až 255 znaků a mohou obsahovat písmena, číslice, mezery a jakékoliv speciální znaky, které nejsou používány systémem Windows nebo programem AutoCAD pro jiné účely. Dlouhé názvy mohou být použity pro hladiny, kótovací styly, bloky, typy čar, styly písma, rozvržení, názvy USS, pohledy a konfigurace pohledů. Tato volba je uložena s výkresem. (systémová proměnná  EXTNAMES)


   Řídí, zda se při spuštění produktu zobrazí nebo nezobrazí dialog Při spuštění.


  Určuje, zda program ověřuje object enablery. Pomocí object enablerů můžete zobrazit a použít vlastní objekty ve výkresech produktu AutoCAD, i když aplikace ObjectARX, která je vytvořila, není dostupná.


  Hledá object enablery na webových stránkách společnosti Autodesk.


   Určuje, koikrát hledat Object Enablery po neúspěšných pokusech.


  Zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem místní nabídku ve grafické oblasti. Je-li tato volba vymazána, vyhodnocuje se klepnutí pravým tlačítkem myši jako  ENTER


  Zobrazí dialog  Přizpůsobení pravého tlačítka. Tento dialog nabízí další definice pro volbu místní nabídky. (systémová proměnná  APBOX)


  Nastavuje jednotky pro objekt vkládaný do aktuálního výkresu, nejsou-li systémovou proměnnou  INSUNITS  určeny žádné vkládané jednotky. Pokud je vybrána možnost Nespecifikované-Bez jednotek, měřítko objektu při vložení není změněno. (systémová proměnná  INSUNITSDEFSOURCE)


  Nastavuje jednotky používané v aktuálním výkresu, jestliže v systémové proměnné  INSUNITS  nejsou zadány žádné vkládané jednotky. (systémová proměnná  INSUNITSDEFTARGET)


  Nastavuje předvolby polí.


  Zobrazuje pole, které nebude vykresleno, se světle šedým pozadím. Pokud je tato volba vypnutá, pole budou zobrazeny se stejným pozadím, jako text. (systémová proměnná  FIELDDISPLAY)


  Zobrazí dialog  Nastavení aktualizace polí. (systémová proměnná  FIELDEVAL)


  Místo specifických vámi zadaných souřadnic vždy použije uchopování objektů. Tuto možnost můžete zvolit také nastavením  OSNAPCOORD  na 0.


  Vždy použije specifické vámi zadané souřadnice a potlačí uchopování objektů. Tuto možnost můžete zvolit také nastavením  OSNAPCOORD  na 1.


  S výjimkou skriptů vždy použije specifické vámi zadané souřadnice místo uchopování objektů. Tuto možnost můžete zvolit také nastavením  OSNAPCOORD  na 2.


   Je-li zvoleno, vytváří asociativní kótování, které automaticky mění umístění, orientaci a hodnoty, když jsou upravovány geometrické objekty s nimi asociované. (systémová proměnná (VIZ DIMASSOC


  Řídí nastavení související se zobrazováním vlastností hypertextových odkazů.


   Zobrazí bublinovou nápovědu hypertextového odkazu, když přejedete ukazovacím zařízením přes objekt s odkazem. Místní nabídka nabízí další možnosti vždy, když klepnete pravým tlačítkem nad odkazem ve výkresu. Pokud je tato volba vypnutá, hypertextové odkazy budou ignorovány.


   Je-li příkaz zvolen, seskupí vícenásobné po sobě jdoucí příkazy pro zoom a posun pohledu pro operace Zpět a Znovu do jediné akce.


  Zobrazí  dialog Nastavení skrytých hran, kde můžete změnit vlastnosti zobrazení skrytých čar.


  Zobrazí   dialog Nastavení tloušťky čáry. Tento dialog použijte k nastavení tloušťky čáry, jako jsou například nastavení zobrazování a výchozí nastavení a také nastavení aktuální tloušťky čáry.


  Zobrazí  dialog Upravit seznam měřítek. Tento dialog se používá pro správu seznamů měřítek zobrazených v několika dialozích souvisejících s výřezy rozvržení a vykreslováním.


  Řídí zobrazení značky automatického uchopení. Značka je geometrický útvar, který se objeví při posunu výběrového terčíku nad uchopovaný bod. systémová proměnná DIMTOL


  Zapne nebo vypne magnet automatického uchopení. Volba Magnet způsobuje automatický pohyb výběrového čtverečku a jeho zamknutí v nejbližším bodě uchopení. systémová proměnná DIMTOL


  Řídí zobrazení nápovědy automatického uchopení. Nápověda je značka popisující část objektu, kterou jste uchopili. systémová proměnná DIMTOL


  Řídí zobrazení kurzorového terčíku funkce AutoSnap. Kurzorový terčík je terčík, který je zobrazen ve středu nitkového kříže při uchopování objektů. (systémová proměnná  APBOX)


  Určuje barvu značky automatického uchopení.


    Nastavuje velikost značky automatického uchopení.


  Určuje, že uchopení objektů ignoruje šrafovací vzory, když je uchopování objektů zapnuto. (systémová proměnná  OSNAPHATCH)


  Určuje, že uchopení objektů ignorují hodnotu souřadnice  Z  umístění uchopení objektů a použijí hodnotu souřadnice  Z  sady zdvihů pro aktuální USS.


  Řídí nastavení související s chováním AutoTrack™, které je dostupné, když se zapne polární trasování nebo trasování uchopení objektů (viz  DSETTINGS).


  Zobrazí konstrukční čáry podél zadaného úhlu, když je tato volba zapnuta. Pomocí polárního trasování můžete kreslit čáry pomocí úhlů. Úhly jsou části 90ti stupňů, jako 45, 30 a 15 stupňů.


  Řídí zobrazení konstrukčních čar. Vektory trasování jsou konstrukční čáry, od kterých můžete kreslit objekty ve specifických úhlech nebo v určitém vztahu k jiným objektům. Je-li vybrána tato volba, konstrukční čáry se zobrazí jako nekonečné přímky.


  Řídí zobrazení nápovědy polárního trasování. Bublinová nápověda je štítek popisující souřadnice trasování. systémová proměnná DIMTOL


  Zobrazí konstrukční čáry automaticky vždy, když kurzor přejede přes bod uchopení objektu.


  Zobrazí konstrukční čáry po stisknutí klávesy  SHIFT   a posunutí terčíku nad uchopení objektu.


    Udává velikost výběrového terčíku automatického uchopení. Když se zvolí Zobrazovat terčík uchopení (nebo když se  APBOX  nastaví na hodnotu 1), terčík se zobrazí ve středu nitkového kříže, když uchopíte objekt. Velikost terčíku určuje, jak blízko se musíte přiblížit k bodu uchopení, aby magnet přichytil terčík k bodu uchopení. Hodnoty velikosti jsou v rozsahu od 1 do 50 bodů. (systémová proměnná  APERTURE)


  Ovládá barvu, velikost a průhlednost popisů tlačítek pro kreslení.


  Zobrazí  dialog Vzled popisů tlačítek


   Řídí velikost zobrazení kurzoru. Výběrový kurzor je nástroj pro výběr objektů, který se zobrazuje v editačních příkazech. (systémová proměnná  PICKBOX)


  Zvýrazní objekty, nad něž se umístí kurzor. Systémová proměnná  PREVIEWEFFECT  řídí vzhled zvýrazněných objektů.


  Zobrazí náhled výběru, jen když je aktivní příkaz a je zobrazena výzva Vyberte objekty. (systémová proměnná  SELECTIONPREVIEW)


  Zobrazí náhled výběru, když není aktivní žádný příkaz. (systémová proměnná  SELECTIONPREVIEW)


  Zobrazí dialog  Nastavení vizuálních efektů.


  Povolí vám vybrat objekt před spuštěním příkazu. Zadaný příkaz ovlivní takto předem vybraný objekt nebo objekty. (systémová proměnná  PICKFIRST)


  Přidá objekt do nebo odstraní objekt z výběrové množiny, když stisknete klávesu  SHIFT  a vyberete objekt. Chcete-li rychle zrušit výběrovou množinu, nakreslete na prázdném místě výkresu výběrové okno. (systémová proměnná  PICKADD)


  Kreslí výběrové okno pomocí vybrání bodu a tažení ukazovacím zařízením do druhého bodu. Pokud je vypnuta volba Stisknout a vléci, definujete výběrové okno zadáním dvou samostatných bodů pomocí ukazovacího zařízení. (systémová proměnná  PICKDRAG)


  Inicializuje použití výběrového okna, pokud vyberete bod mimo objekt.


  Při výběru jednoho objektu z výběrové skupiny vybere celou výběrovou skupinu. Příkazem  GROUP  můžete vytvořit a pojmenovat množinu objektů pro výběr. Tuto možnost můžete nastavit také nastavením systémové proměnné  PICKSTYLE  na hodnotu 1.


  Určuje, které objekty budou vybrány, když vyberete asociativní šrafy. Je-li tato volba zapnutá, způsobí výběr asociativních šraf také vybrání hraničních objektů. Tuto možnost můžete nastavit také nastavenm systémové proměnné  PICKSTYLE  na hodnotu 2.


   Řídí velikost zobrazení uzlů. (systémová proměnná  GRIPSIZE)


  Nastaví barvu nevybraných uzlů. Jestliže v seznamu barev zvolíte Výběr barvy, zobrazí se  dialog Výběr barvy. Nevybraný uzel je zobrazen jako malý plný čtvereček. (systémová proměnná  AUTOSNAP)


  Nastaví barvu vybraného uzlu. Pokud v seznamu barev zvolíte Výběr barvy, zobrazí se  dialog Výběr barvy. Vybraný uzel je zobrazen jako malý, plný čtvereček. (systémová proměnná  OSNAPCOORD)


  Určuje barvu, kterou bude mít uzel, když se nad ním vyskytne kurzor. Jestliže v seznamu barev zvolíte Výběr barvy, zobrazí se  dialog Výběr barvy. (systémová proměnná  GRIPHOVER)


  Zobrazí uzly na objektu když vyberete tuto volbu. Objekt s uzly můžete editovat vybráním uzlu a vyvoláním místní nabídky. Zobrazení uzlů ve výkresu výrazně ovlivní výkon. Pro optimalizaci výkonu tuto volbu vypněte. (systémová proměnná  GRIPS)


  Určuje, jak jsou zobrazeny uzly po vybrání bloku. Je-li zvolena tato možnost, zobrazí se všechny uzly pro každý objekt v bloku. Je-li tato možnost vymazána, zobrazí se jeden uzel v bodě vložení bloku. Objekt s uzly můžete editovat vybráním uzlu a vyvoláním místní nabídky. (systémová proměnná  GRIPBLOCK)


  Zobrazí tipy pro uzly když kurzor najede nad uzel uživatelského objektu, který podporuje tipy uzlů. Tato volba nemá žádný vliv na standardní objekty. (systémová proměnná  GRIPTIPS)


  Potlačí zobrazení uzlů, když počáteční výběr obsahuje větší než zadané množství objektů. Možný rozsah je od 1 do 32, 767. Výchozí nastavení je 100. (systémová proměnná  GRIPOBJLIMIT)


   Zobrazí seznam dostupných profilů. Pokud chcete nastavit aktuální profil, vyberte profil ze seznamu a vyberte Aktuální.


  Nastaví zvolený profil jako aktuální.


  Zobrazí  dialog Přidat profil, ve kterém můžete uložit vybraný profil pod jiným názvem.


  Zobrazí  dialog Změnit profil, který umožňuje změnit název a popis vybraného profilu. Pokud chcete profil přejmenovat, ale přitom zachovat aktuální nastavení, klepněte na tlačítko Přejmenovat.


  Smaže vybraný profil (pokud není nastaven jako aktuální).


  Exportuje profil jako soubor s příponou .arg, aby profil mohli používat také jiní uživatelé. Tento soubor můžete importovat na stejném nebo jiném počítači.


  Importuje profil (soubor s příponou .arg  vytvořený volbou Export.


  Nastaví hodnoty vybraného profilu na výchozí nastavení systému.


    Nabídne seznam všech registrovaných rodin písem True Type a všech písem SHX ve složce  Písma. Když ze seznamu vyberete název, AutoCAD načte soubor pro zadané písmo.


    Určuje formátovací charakteristiky písma, jako je kurzíva, tučné nebo obyčejné. Pokud je chybějící písmo velkým písmem, tato možnost se změní na Big Font a nabídne seznam dostupných souborů s velkým písmem asijského jazyka.


  Zobrazí aktuální nastavení pro prvky okna v modelovém prostoru. Chcete-li změnit barvu jakéhokoli prvku, vyberte jej v poli List Model nebo jej vyberte ze seznamu Prvek okna a poté vyberte barvu ze seznamu Barva. Barvy záhlaví okna a nabídky jsou dány systémovým nastavením barev Windows.


  Zobrazí aktuální nastavení pro prvky okna v rozvržení. Chcete-li změnit barvu jakéhokoli prvku, vyberte jej v poli Listy rozvržení nebo jej vyberte ze seznamu Prvek okna a poté vyberte barvu ze seznamu Barva. Barvy záhlaví okna a nabídky jsou dány systémovým nastavením barev Windows.


   Zobrazí seznam prvků okna.


   Vypíše seznam dostupných nastavení barev pro použití na seznamu prvků okna. Můžete vybrat jednu z barev v seznamu barev nebo zvolit Vyberte barvu, aby se otevřel  dialog Výběr barvy.


  Nastaví prvky okna na výchozí nastavení barev.


  Nastaví vybraný prvek zpět na výchozí barvu.


   Zobrazí náhled výkresu v poli Náhled dialogu pro výběr souboru. (systémová proměnná  RASTERPREVIEW)


   Aktualizuje náhledové obrázky ve Správci sady listů. Náhledy listů jsou zobrazeny na kartě Seznam listů, náhledy pohledů listů na kartě seznamu pohledů a pohled modelového prostoru na kartě zdrojových výkresů. (systémová proměnná  UPDATETHUMBNAIL)


    Nastavuje systémovou proměnnou  UPDATETHUMBNAIL, která určuje, kdy a které náhledy budou aktualizovány. Když se otevře dialog, posuvník ukazuje aktuální nastavení proměnné  UPDATETHUMBNAIL.


   Zobrazuje informace o aktuálním umístění posuvníku.


  Řídí volby stylu vykreslování. Styl vykreslení je kolekce nastavení definovaná v tabulce stylu vykreslení a aplikovaná na výkres při tisku. Změna výchozího nastavení stylu vykreslení v dialogu Možnosti neovlivní aktuální výkres; ovlivní pouze nové výkresy nebo výkresy vytvořené v předchozí verzi AutoCAD které byly uloženy ve formátu &FULLPRODNAME_2000; nebo novějším.


  Používá barevně závislé styly vykreslení v nových výkresech i ve výkresech vytvořených pomocí produktu Barevně závislé styly vykreslování používají čísla z Indexu barev AutoCAD k vytvoření tabulky stylů vykreslování s příponou souboru  .ctb. Každá barva je definována názvem nebo číslem od 1 do 255. Každé číslo barvy můžete přiřadit jinému peru plotru pro dosažení různých nastavení vlastností vykreslovaného výkresu. Pokud je tato volba vybrána, je styl vykreslení vytvořen pro každé barevné nastavení. Tuto možnost můžete zvolit také nastavením systémové proměnné  PSTYLEPOLICY  na hodnotu 1.


  Používá pojmenované styly vykreslování v nových výkresech i ve výkresech vytvořených v dřívějších verzích AutoCAD. Výkres je vykreslován podle správného nastavení, které jste definovali ve stylu vykreslení. Styl vykreslení je definován v tabulce stylu vykreslení připojené k rozvržení nebo k výřezu. Tabulky pojmenovaných stylů vykreslování jsou soubory s příponou  .stb. Tuto možnost můžete zvolit také nastavením systémové proměnné  PSTYLEPOLICY  na hodnotu 0.


   Určuje výchozí tabulku stylu vykreslení, která bude přiřazena k novým výkresům. Tabulka stylů vykreslování je soubor s příponou  .ctb  nebo  .stb, který obsahuje a definuje styly vykreslování. Pokud používáte styly vykreslení závislé na barvě, tato volba nabídne seznam všech tabulek barevně závislých stylů vykreslení, které byly nalezeny ve vyhledávací cestě, stejně jako hodnoty Žádný. Pokud používáte pojmenované styly vykreslení, tato volba nabídne seznam všech tabulek stylu vykreslení.


   Nastaví výchozí styl vykreslení pro hladinu 0 pro nové výkresy nebo výkresy vytvořené v předchozích verzích AutoCAD které nebyly nikdy uloženy ve formátu &FULLPRODNAME_2000; nebo novějším. Seznam zobrazí výchozí styl Normální a všechny aktuálně načtené styly vykreslení z tabulky stylů vykreslování. (systémová proměnná  DEFLPLSTYLE)


   Nastavuje výchozí styl vykreslení přiřazený novým objektům, které vytvoříte. Seznam zobrazí výchozí styl Normální a všechny aktuálně načtené styly vykreslení z tabulky stylů vykreslování.  (systémová proměnná  DEFPLSTYLE)


  Zobrazí  Správce stylů vykreslování (okno Průzkumníka Windows), kde můžete vytvářet nebo upravovat tabulky stylů vykreslování.


  Nastavuje volby pro udržování rychlosti během manipulace s pohledem používáním méně podrobného režimu rendrování. Stínujete-li například rozsáhlý výkres Goraudovo stínováním, můžete zvolit Drátový model a tak degradovat zobrazování na drátovou reprezentaci. Vypněte volbu Adaptivní degradace, abyste zabránili degradaci výkresu.


  Určuje, že se zobrazování může změnit na jednoduché stínování.


  Určuje, že se zobrazování může změnit na drátový model. Toto zobrazování vyžaduje méně systémových zdrojů a umožňuje výkresu dosahovat větší rychlosti.


  Určuje, že se zobrazování na displeji může změnit na ohraničující kvádr. Místo každého objektu se ve vašem pohledu zobrazí pouze kvádr. Toto zobrazování vyžaduje nejméně systémových prostředků.


     Určuje rychlost zobrazení ve snímcích za sekundu. Zobrazování se degraduje tak, aby se zachovala zadaná rychlost. Zadejte číslo nebo číslo zvolte ze seznamu. Výchozí rychlost je 5.


  Nastavuje volby, které určují vyhlazování objektů ve výkresu. AutoCAD kreslí objekty pomocí mnoha krátkých čar (nebo trojúhelníků při kreslení koulí). Několik rovnoběžných čar se nazývá multičáry.  Pokud použijete více površek, objekty ve výkresu se budou jevit hladší.


     Určuje množství podrobností ploch ve vašem výkresu. Hodnotu zadejte pomocí posuvníku. Nižší hodnoty nabízí nižší detaily; vyšší hodnoty nabízí vyšší detaily, ale používají více čar površek a spotřebují více paměti.


     Určuje množství podrobností křivek ve vašem výkresu. Hodnotu zadejte pomocí posuvníku. Nižší hodnoty nabízí nižší detaily; vyšší hodnoty nabízí vyšší detaily, ale používají více čar površek a spotřebují více paměti.


    Nabízí způsob konfigurace vašeho systému vzhledem k velikosti paměti a vzhledem k požadavkům na výkon. Vyrovnávací paměť (cache) je speciální paměťový subsystém, ve kterém jsou uložena data, ke kterým se často přistupuje. 3D vyrovnávací paměť ukládá nejméně jednu površku. Bude-li Počet površek pro vyrovnávací paměť nastaven na 1, budou površky ve všech výřezech stejné, což může způsobit, že při příkazech Zoom dovnitř a Zoom ven se budou některé objekty ve výkresu regenerovat. Když máte víc než jeden výřez s různými pohledy, je užitečnější nastavení této možnosti na hodnotu 2 nebo více. Zvýšení hodnoty vyžaduje více paměti.


  Zpřístupňuje možnosti nastavení pro vylepšení zobrazení světel, materiálů a průhlednosti ve 3D pohledech. Toto zahrnuje objekty zobrazené vpohledu 3D Orbit a objekty stínované příkazem  SHADEMODE


  Ve 3D pohledech jsou objekty a připojené materiály osvětleny světly, která byla definována příkazem  SVĚTLO  Je-li zvolena tato možnost, nebo nebyl-li příkaz  SVĚTLO  pro výkres použit, použije se výchozí osvětlení pro 3D pohledy. Další informace o světlech najdete v  Použití světel při rendrováníNávodu k obsluze.


  Ve 3D pohledech zobrazí materiály, které byly přiřazeny objektům použitím příkazu  RMAT  Pokud objekt nemá připojen materiál, použije se výchozí globální materiál. Není-li zvolena tato možnost, nebo nebyl-li příkaz  RMAT  ve výkresu použit, nezobrazí se žádné materiály. Další informace o materiálech najdete v  Použití materiálů při rendrováníNávodu k obsluze.


  V 3D pohledech zobrazí textury připojené k objektům pomocí příkazů  RMAT  a  SETUV. Aby byly textury viditelné, musí být také vybrána volba Povolit materiály. Další informace o texturách najdete v  Promítnutí 2D obrázku na rendrované tělesoNávodu k obsluze.


     Nastavuje kvalitu průhlednosti, aby byla zvýšena kvalita obrazu, ale na úkor doby nutné pro překreslení. Nastavení Nízká kvalita/rychlejší způsobí, že efekt skleněných dveří dosáhne průhlednosti bez ztráty rychlosti. Při nastavení Střední kvalita bude kvalita obrazu zvýšena směšováním. Při nastavení Vysoká kvalita/pomalejší směšování a další extra zpracování vytvoří obrázek bez viditelných odlesků, ale za cenu rychlosti zobrazování. Volba Povolit materiály musí také být zapnuta, aby mohla být zapnuta průhlednost.


  Určuje, zda se budou izočáry předních a zadních ploch zobrazovat ve všech režimech stínování kromě režimu skrytí hran. Pokud vyberete tuto volbu, budou se ve 3D zobrazovat izočáry zadních ploch na vrchu stínovaných objektů. Pokud tato volba nebude vybraná, nebudou izočáry zadních ploch viditelné. Pokud například vyberete tuto volbu se zapnutými režimy stínování Ploché/Hrany a Goraudovo/Hrany, budou izočáry předních a zadních ploch na stínovaných objektech viditelné.


  Určuje, zda chcete vyřadit zadní plochy. Pokud vyberete tuto volbu, nebudou se ve vašem výkresu kreslit zadní plochy. Tím se zvýší výkon.


  Určuje softwarovou akceleraci. Tuto volbu zadejte, pokud chcete, aby všechny kreslící úkoly ve 3D provedl softwarový grafický systém.


  Určuje hardwarovou akceleraci. Tuto volbu zadejte, pokud chcete, aby většinu kreslících úkolů ve 3D provedla hardwarová grafická karta. Tím se zrychlí kreslení.


    Pokud vyberete položku Hardware, můžete vybrat hardwarový ovladač. Autodesk poskytuje hardwarový ovladač  wopengl8.hdi  ve složce  drv. Pokud chcete použít hardwarový ovladač jiného prodejce, musí být podporován grafickým systémem Heidi.


  Určuje, zda se má použít akcelerace geometrie. Akcelerace geometrie musí být podporovaná vaší grafickou kartou. Informace o vaší grafické kartě naleznete v dokumentaci od výrobce.


  Určuje použití vyhlazení čar. Čáry se jeví hladší a s menším gradientem.


   Řídí chování pravého tlačítka myši. Rychlé klepnutí má stejný význam jako stisknutí klávesy ENTER . Delší klepnutí zobrazí místní nabídku. Dobu trvání delšího klepnutí lze nastavit v milisekundách.


  Vypne výchozí místní nabídku. V důsledku toho je klepnutí pravým tlačítkem myši ve výkresu, když nejsou vybrány žádné objekty a neprovádějí se žádné příkazy, ekvivalentní stisknutí klávesy  ENTER, čímž se zopakuje poslední zadaný příkaz.


  Zapne výchozí místní nabídku.


  Vypne Editační místní nabídku. V důsledku toho je klepnutí pravým tlačítkem myši ve výkresu, když je vybrán jeden nebo více objektů a neprovádějí se žádné příkazy, ekvivalentní stisknutí klávesy   ENTER, čímž se zopakuje poslední zadaný příkaz.


  Zapne editační místní nabídku.


  Vypne místní nabídku příkazu. V důsledku toho je klepnutí pravým tlačítkem myši ve výkresu, když se provádí příkaz, ekvivalentní stisknutí klávesy   ENTER.


  Zapne místní nabídku příkazu.


  Zapne místní nabídku pouze v případě, když jsou z příkazové řádky dostupné volby příkazu. Na příkazovém řádku jsou volby uzavřeny v hranatých závorkách. Pokud nejsou žádné volby dostupné, klepnutí pravým tlačítkem má stejný efekt jako klávesaENTER.


  Automaticky aktualizuje pole při otevření výkresu.


  Automaticky aktualizuje pole při uložení výkresu.


  Automaticky aktualizuje pole při vykreslení souboru.


  Automaticky aktualizuje pole při vykreslení souboru.


  Automaticky aktualizuje pole při regeneraci souboru.


   Zobrazí výsledky aktuálních nastavení.


  Zobrazí čárkované čáry, když se na objekt umístí kurzor. Tento náhled výběru znamená, že objekt by se vybral po klepnutí. Výchozí zobrazení vybraných objektů jsou čárkované čáry. (systémová proměnná  PREVIEWEFFECT)


  Zobrazí ztluštělé čáry, když se na objekt umístí kurzor. Tento náhled výběru znamená, že objekt by se vybral po klepnutí. (systémová proměnná  PREVIEWEFFECT)


  Zobrazí ztluštělé čárkované čáry, když se na objekt umístí kurzor. Tento náhled výběru znamená, že objekt by se vybral po klepnutí. (systémová proměnná  PREVIEWEFFECT)


  Zobrazí dialog  Pokročilé možnosti náhledu.


  Řídí vzhled oblastí výběru během náhledu výběru.


  Zobrazí výsledky aktuálních nastavení.


  Při výběru okna nebo křížení označuje oblast výběru odlišnou barvou pozadí. (systémová proměnná  SELECTIONAREA)


  Řídí pozadí oblastí výběru okna. (systémová proměnná  WINDOWAREACOLOR


  Řídí pozadí oblastí výběru křížení. (systémová proměnná  CROSSINGAREACOLOR)


   Řídí stupeň průhlednosti pozadí pro oblasti výběru okna. (systémová proměnná  SELECTIONAREAOPACITY)


  Vylučuje objekty z náhledu výběru. (systémová proměnná  PREVIEWFILTER)


  Náhledy výběru na uzamčených hladinách se nezobrazí. Implicitně je tato volba zapnutá. (systémová proměnná PREVIEWFILTER)


  Vylučuje objekty v externí referenci z náhledu výběru. Implicitně je tato volba zapnutá. (systémová proměnná PREVIEWFILTER)


  Vylučuje tabulky z náhledu výběru. Implicitně je tato volba zapnutá. (systémová proměnná PREVIEWFILTER)


  Vylučuje objekty ve skupinách z náhledu výběru. Tato volba je implicitně zapnutá. (systémová proměnná PREVIEWFILTER)


  Vylučuje víceřádkové textové objekty z náhledu výběru. Tato volba je implicitně zapnutá. (systémová proměnná PREVIEWFILTER)


  Vylučuje šrafované objekty z náhledu výhledu. Tato volba je implicitně zapnutá. (systémová proměnná PREVIEWFILTER)


  Zvolenému profilu přiřadí nový název profilu.


  Zvolenému profilu přiřadí nový nebo aktualizovaný popis.


  Označuje soubor pouze pro čtení; nelze jej nechtěně změnit nebo odstranit.


  Udává, že soubor by měl být archivován. Toto nastavení se používá pro určení, které soubory by měly být zálohovány.


  Označuje skrytý soubor; nemůžete jej vidět nebo používat, pokud neznáte jeho název.


  Udává, že soubor je systémový. Výkres nemůže mít nastaven atribut Systém.


   Určuje titulek, pomocí kterého budete chtít tento výkres vyhledávat. Tento název může být odlišný od jména souboru.


   Určuje název výkresového souboru. Předmět můžete použít pro seskupení výkresů, které mají stejný předmět.


   Určuje název výkresového souboru. Jméno autora může být zadáno nebo změněno pouze uživatelem. Při změně autora vymažte existující jméno a zadejte nové.


   Určuje klíčová slova, která budete chtít používat pro nalezení výkresu.


   Přidává do aktuálního výkresu novou scénu.


   Určuje základní adresu, která se používá pro všechny relativní spojení vložená do výkresu. Můžete určit umístění na Internetu, například  http://www.autodesk.com, nebo cestu ke složce nebo síťovému ovladači.


   Zobrazuje datum a čas, kdy byl aktuální výkres vytvořen. Tato hodnota se ukládá v systémové proměnné  TDVYTVOŘ.


   Zobrazuje datum a čas poslední modifikace výkresu. Tato hodnota se ukládá do systémové proměnné  TDAKTUAL.


   Zobrazí jméno člověka, který naposledy upravil soubor. Jméno osoby, která naposledy výkres uložila, se ukládá do systémové proměnné  LOGINNAME.


   Zobrazí číslo revize.


   Zobrazuje celkovou dobu úprav výkresu. Tato hodnota se ukládá do systémové proměnné  TDINDWG.


  Zobrazí seznam názvů hladin dostupných v aktuálním výkresu.


  Zobrazí  dialog Přidat uživatelskou vlastnost, kam můžete vložit název a hodnotu nové uživatelské vlastnosti. Názvy musí být jedinečné. Hodnota může zůstat prázdná.


  Odstraní vybranou uživatelskou vlastnost v seznamu.


   Určuje jedinečný název uživatelské vlastnosti. Název může mít až 255 znaků. V názvu nesmí být použity následující znaky: hvězdička (*), rovnítko (=), znaky menší než a větší než (<>), lomítko (/), obrácené lomítko (\), uvozovky ("), obrácená uvozovka (`), znak trubky (|), dvojtečka (:) a středník (;).


   Určuje hodnotu vlastnosti. Hodnota může zůstat prázdná.


  Zobrazí název akce vyhledávání sdružené s tabulkou.


  Zobrazí  dialog Přidat vlastnosti parametru. Pomocí tohoto dialogu můžete do vyhledávací tabulky přidat vlastnosti parametru.


  Kontrolou dat v tabulce ověří, zda jsou všechny řádky jedinečné.


  Určuje vstupní vlastnosti dynamického bloku. Jednotlivé parametry (s výjimkou vyhledávacího parametru, parametru zarovnání a parametru referenčního bodu) v dynamickém bloku mohou být zobrazeny jako sloupce v rámci vstupních parametrů. Pokud hodnota parametru souhlasí s hodnotou v příslušném sloupci vstupní hodnoty ve vyhledávací tabulce, je k referenci bloku přiřazena odpovídající vyhledávací vlastnost na pravé straně tabulky.


  Určuje vyhledávací vlastnosti dynamického bloku. Jednotlivé vyhledávací parametry v dynamickém bloku mohou být zobrazeny jako sloupce v rámci vyhledávacích vlastností. Pokud hodnota parametru souhlasí s hodnotou v příslušném sloupci vstupní hodnoty ve vyhledávací tabulce, je k referenci bloku přiřazena odpovídající vyhledávací vlastnost na pravé straně tabulky. Pomocí rozbalovacího seznamu na konci vyhledávacího sloupce lze vyhledávací vlastnost určit jako pouze pro čtení nebo povolit zpětné vyhledávání. Jestliže jsou všechny řádky v tabulce jedinečné, můžete nastavením vyhledávací vlastnosti umožnit zpětné vyhledávání. Možnost Povolit zpětné vyhledávání umožňuje, aby byla vyhledávací vlastnost reference bloku nastavena pomocí rozbalovacího seznamu, který se zobrazí, klepnete-li ve výkresu na vyhledávací uzel. Při výběru možnosti z tohoto seznamu se reference bloku změní tak, aby souhlasila s odpovídajícími hodnotami vstupních vlastností v tabulce.


  Zobrazí seznam vlastností, které ještě nebyly přidány do vyhledávací tabulky. Vyberte parametr a klepnutím na tlačítko OK jej přidejte do vyhledávací tabulky.


  Při výběru se v seznamu Vlastnosti parametru zobrazí dostupné parametry vstupních vlastností, které lze přidat do vyhledávací tabulky.


  Při výběru se v seznamu Vlastnosti parametru zobrazí dostupné parametry vyhledávacích vlastností, které lze přidat do vyhledávací tabulky.


   Zobrazí název aktuálního nastavení stránky.


  Zobrazí  dialog Přidat nastavení stránky, kam lze uložit stávající nastavení dialogu Vykreslení do pojmenovaného nastavení stránky. Toto nastavení stránky můžete upravit pomocí Správce nastavení stránek.


   Vypíše dostupné soubory PC3 nebo systémové tiskárny, které můžete vybrat k vykreslování aktuálního rozvržení. Ikona před názvem zařízením jej identifikuje jako soubor PC3 a nebo jako systémovou tiskárnu.


  Zobrazí  Editor konfigurace plotru  (PC3 editor), kde můžete prohlížet a měnit nastavení konfigurace aktuálního plotru, portů, zařízení a nastavení médií.


   Zobrazuje vykreslovací zařízení určené v aktuálně vybraném nastavení stránky.


  Zobrazuje fyzické umístění výstupního zařízení určeného v aktuálně vybraném nastavení stránky.


   Zobrazuje popis výstupního zařízení určeného v aktuálně vybraném nastavení stránky. Text můžete upravit v  Editor konfigurace plotru.


  Provede výstup do souboru místo na plotr nebo tiskárnu. Standardní umístění souborů plotru je určeno v  dialogu Možnosti a na kartě Plotr a Publikování, pod možností Standardní umístění operací vykreslování do souboru.


  Zobrazí přesné znázornění efektivní vykreslované plochy relativně k velikosti papíru a potisknutelné ploše. Nápověda zobrazí velikost papíru a oblast tisku.


   Zobrazí standardní velikosti papíru dostupné pro vybrané vykreslovací zařízení. Pokud není nastaven žádný plotr, jsou v seznamu nabídnuty k výběru všechny standardní rozměry papíru.


   Určuje počet kopií pro vykreslování. Tato volba není dostupná při vykreslování do souboru.


    Udává část výkresu, která má být vykreslena. V poli Co vykreslit můžete vybrat oblast výkresu pro vykreslování.


  Vykreslí všechny zadané části výkresu. Pokud zvolíte Okno, aktivuje se tlačítko Okno. Po stisknutí tlačítka Okno můžete vybrat oblast vykreslování výběrem dvou rohů okna nebo zadáním jejich souřadnic.


  Automaticky vypočítává hodnoty odsazení  X  a  Y  pro účely vycentrování vykreslení na papíře. Tato volba není dostupná při nastavení oblasti vykreslování na Rozvržení.


    Určuje počátek vykreslení ve směru  X  vzhledem k nastavení možnosti Definice odsazení vykreslení.


    určuje počátek vykreslení ve směru  Y  vzhledem k nastavení možnosti Definice odsazení vykreslení.


  Přizpůsobí měřítko vykreslování vybrané velikosti papíru a zobrazí uživatelský faktor měřítka v polích Měřítko, Palec = a Jednotky.


   Definuje přesné měřítko pro vykreslení.  Uživatelský  definuje uživatelské měřítko. Uživatelské měřítko můžete definovat zadáním čísla v palcích (nebo milimetrech), které odpovídá jednotkám výkresu.


   Určuje počet palců, milimetrů nebo pixelů rovný určenému počtu jednotek.


  Udává palce nebo mm pro zobrazní jednotek v dialogu Vykreslit. Standardní nastavení vychází z velikosti papíru a mění se po každé změně velikosti papíru. Pixel je k dispozici pouze po výběru rastrovaného výstupu.


   Určuje počet jednotek odpovídající počtu palců, milimetrů nebo pixelů.


  Mění měřítko tloušťky čáry proporcionálně k měřítku vykreslení. Normálně jsou Tloušťky čar definovány tloušťkou čáry vykreslovaného objektu bez ohledu na měřítko vykreslování.


  Zobrazuje výkres tak, jak bude vypadat vykreslený na papír, provedením příkazu  NÁHLED. Chcete-li vytisknout náhled tisku a vrátit se do dialogu Vykreslování, stiskněte  ESC, pak  ENTER, nebo klepněte na pravé tlačítko myši a na Exit v místní nabídce.


  Uloží aktuální nastavení dialogu Tisk do aktuálního rozvržení.


  Ŕídí zobrazení dalších možností v dialogu Vykreslování.


   Zobrazí tabulku stylu vykreslování přiřazenou aktuální kartě Model nebo rozvržení a seznam aktuálně dostupných tabulek stylů vykreslování.


  Zobrazí  Editor tabulky stylu vykreslování, kde můžete zobrazit nebo upravit styly vykreslování aktuálně přiřazené tabulky stylů vykreslování.


   Určuje, jak budou pohledy vykresleny. Chcete-li použít toto nastavení u výřezu v listu rozvržení, vyberte výřez a potom vyberte z nabídky Nástroje položku Vlastnosti.


   Určuje rozlišení použité při vykreslení stínovaných a rendrovaných výřezů.


   Určuje rozlišení stínovaných a rendrovaných výkresů v jednotkách dpi (bodů na palec), maximálním rozlišením je rozlišení aktuálního vykreslovacího zařízení. Tato volba je dostupná, pokud v poli Kvalita vyberete volbu Vlastní.


  Určuje, že vykreslování bude provedeno na pozadí. (systémová proměnná  VYKRESLOVÁNÍNAÍPOZADÍ)


  Určuje, zda je tloušťka čar přiřazená k objektům a hladinám vykreslována.


  Určuje, zda jsou při vykreslování použity styly vykreslování přiřazené objektům a hladinám. Pokud zapnete tuto volbu, Vykreslovat tloušťku čar se také vybere automaticky.


  Vykresluje nejdříve geometrii v modelovém prostoru. Geometrie výkresového prostoru je obvykle vykreslována před geometrií z modelového prostoru.


  Určuje, zda je operace Skryj použita na objekty ve výřezu ve výkresovém prostoru.  Tato volba je dostupná pouze pro list rozvržení. Efekt tohoto nastavení se projeví v náhledu vykreslování, ale ne v rozvržení.


  Zapne označení výkresu. Umístní označení výkresu do určeného rohu každého výkresu a/nebo je uloží do souboru.


  Zobrazí  dialog Označení výkresu, když j evybrána možnost Označit výkres v dialogu Vykreslování.


  Ukládá změny provedené v dialogu Tisk do rozvržení.


  Orientuje a vykresluje výkres tak, že kratší strana papíru představuje vrchní stranu stránky.


  Orientuje a vykresluje výkres tak, že delší strana papíru představuje vrchní stranu stránky.


  Orientuje a vykresluje výkres vzhůru nohama.


  Označuje orientaci média vybraného papíru a představuje orientaci výkresu na stránce jako písmeno na papíře.


   Určuje název nového nastavení stránky. Nové pojmenované nastavení stránky můžete upravit později ve Správci nastavení stránky.


  Použije změny, které jste provedli v PC3 souboru v aktuálním vykreslení, ale neuloží je do PC3 souboru.


   Udává cestu k souboru PC3, který jste změnili. Abyste zachovali původní soubor PC3, zadejte nový název souboru.


   Zobrazí zařízení určené v souboru PC3, které je konfigurováno pro aktuální rozvržení.


  Zobrazí seznam dostupných plotrů, tiskáren a souborů PC3. Vyberte plotr, tiskárnu nebo soubor PC3, který má nahradit chybějící zařízení vybrané v souboru PC3. Jestliže nechcete provést nahrazení, vyberte Žádné.


  Zobrazuje informace o vybraném plotru, tiskárně nebo souboru PC3.


   Zobrazuje název souboru PC3, který upravujete pro aktuální rozvržení. Jestliže klepnete na tlačítko OK, aniž byste změnili název souboru PC3, existující soubor PC3 je aktualizován názvem nové tiskárny. Pokud změníte název souboru PC3 a klepnete na tlačítko OK, uloží se kopie souboru PC3 s informacemi o nové tiskárně.


  Do označení výkresu zahrne název výkresu a jeho cestu.


  Do označení výkresu zahrne název rozvržení.


  Do označení výkresu zahrne datum a čas.


  Do označení výkresu zahrne jméno pro přihlášení do Windows.


  Do označení výkresu zahrne název aktuálního vykreslovacího zařízení.


  Do označení výkresu zahrne rozměr papíru pro aktuální nakonfigurované vykreslovací zařízení.


  Do označení výkresu zahrne měřítko vykreslování.


   Nabízí vizuální zobrazení umístění označení výkresu určené hodnotami umístění a natočení, které jste zadali v dialogu Pokročilé možnosti. Náhled označení výkresu nelze zobrazit jiným způsobem. Toto není náhled obsahu označení výkresu.


    Nabízejí text, který může být volitelně vykreslen nebo zaznamenán nebo vykreslen i zaznamenán v okamžiku vykreslování. Hodnota vybraná v každém uživatelem definovaném seznamu bude vykreslena. Například můžete jeden seznam vyplnit typy média nebo cenami a druhý názvy zakázek. Pokud je uživatelská hodnota nastavena na <žádná>, nevykreslí se žádné uživatelské informace.


  Zobrazí  dialog Uživatelská pole, kde můžete přidávat, upravovat nebo mazat uživatelská pole.


  Určuje umístění souboru parametrů označení výkresu.


  Zobrazí dialog Název souboru parametrů označení výkresu (standardní dialog pro výběr souboru), ve kterém můžete určit umístění souboru parametrů, který chcete použít.


  Uloží aktuální nastavení označení výkresu do nového souboru parametrů.


  Zobrazí  dialog Rozšířené možnosti, kde můžete nastavit umístění a vlastnosti textu a jednotky označení výkresu. Rovněž lze vytvořit soubor protokolu a zadat jeho umístění.


   Zobrazuje seznam dostupných uživatelských polí.


  Přidá editovatelné uživatelem definované pole na konec seznamu.


  Umožní editaci vybraného uživatelem definovaného pole.


  Odstraní vybrané pole definované uživatelem.


   Udává oblast, kam chcete umístit označení výkresu. Možnosti zahrnují Horní levý, Dolní levý (výchozí), Dolní pravý a Horní pravý. Umístění je relativní vzhledem k orientaci výkresu na stránce.


   Udává natočení označení výkresu vzledem k určené stránce. Možnosti jsou Horizontálně a Vertikálně pro každé umístění (například, Horní levý Horizontálně a Horní levý Vertikálně).


  Otočí označení vzhůru nohama.


   Určuje hodnotu odsazení ve směru  X, která se vypočítá buď od některého rohu papíru nebo od rohu oblasti tisku, podle toho, jaké nastavení určíte. Pokud zadáte Odsazení relativně k okrajům papíru, bude hodnota odsazení vypočítána tak, aby se označení výkresu vešlo na určený rozměr papíru. Pokud hodnota odsazení umístí označení výkresu mimo potisknutelnou oblast, bude text označení výkresu oříznut.


   Určuje hodnotu odsazení ve směru  Y, která se vypočítá buď od některého rohu papíru nebo od rohu oblasti tisku, podle toho, jaké nastavení určíte. Pokud zadáte Odsazení relativně k okrajům papíru, bude hodnota odsazení vypočítána tak, aby se označení výkresu vešlo na určený rozměr papíru. Pokud hodnota odsazení umístí označení výkresu mimo potisknutelnou oblast, bude text označení výkresu oříznut.


  Vypočítá zadané hodnoty odsazení vzhledem k rohu potisknutelné plochy papíru (ne rohu papíru).


  Vypočítá zadané hodnoty odsazení vzhledem k rohu papíru (ne rohu potisknutelné oblasti papíru).


   Určuje písmo TrueType, které chcete použít pro text použitý v označení výkresu.


   Určí výšku textu, který chcete použít pro označení výkresu.


  Pokud je tato volba vybrána, označení výkresu bude vloženo jako jednořádkový text. Označení výkresu může obsahovat až dva řádky textu, ale umístění a odsazení se musí přizpůsobit zalomení výšky textu. Pokud označení výkresu obsahuje text, který je delší než potisknutelná plocha, bude tento text oříznut. Pokud je tato volba vypnuta, je text označení výkresu zalomen po třetím poli.


    Určuje jednotky měření odsazení  X, odsazení  Y  a výšky. Je možné vybrat jednu z voleb: Palce, Milimetry nebo Pixely.


  Zapíše označení výkresu do souboru protokolu. Standardní soubor protokolu je plot.log, který je umístěný v hlavní složce pro aplikace. Můžete zadat jiný název souboru a jinou cestu. Po vytvoření počátečního souboru  plot.log  se do tohoto souboru přidá informace o označení výkresu pro každý následující vykreslovaný výkres. Každá informace o označení výkresu je jednořádkový text. Protokol označení výkresu může být umístěn na síťovém disku a může být sdílen více uživateli. Informace o označení výkresu každého uživatele se připojuje k souboru  plot.log.


  Určuje název souboru protokolu, který vytváříte. Pokud nechcete používat standardní název souboru  plot.log, zadejte název souboru.


  Vypíše seznam uložených protokolů označení výkresu. Můžete zvolit přepsání existujícího protokolu označení výkresu aktuálně zadaným označením výkresu a pak uložit tento soubor.


   Zobrazí nastavení stránky použité v aktuálním rozvržení. Pokud je Správce nastavení stránky spuštěn ze Správce sady listů, zobrazí “Není použitelné”, protože nelze použít nastavení stránky na celou sadu listů po vytvoření.


  Vypíše název nastavení stránek dostupných a použitelných u aktuálního rozvržení nebo při publikování sady listů.


  Nastaví vybrané nastavení stránky jako aktuální nastavení stránky aktuálního rozvržení. Aktuální rozvržení nelze nastavit jako aktuální nastavení stránky. Volba Aktuální není dostupná pro sady listů.


  Zobrazí  dialog Nové nastavení stránky, ve kterém můžete zadat název nového nastavení stránky a určit výchozí nastavení.


  Zobrazí  dialog Nastavení stránky, ve kterém lze editovat vybrané nastavení stránky.


  Zobrazí dialog Výběr nastavení stránky ze souboru (standardní dialogové okno pro výběr souboru), v němž lze zvolit formát výkresu (DWG), DWT, nebo soubor pro výměnný formát (DXF)™, z něhož lze importovat jedno nebo více nastavení stránky. Pokud vyberete typ souboru DWT, automaticky se v dialogu Vyberte nastavení stránky ze soubor zobrazí složka Šablona. Klepnete-li na OK, zobrazí se  dialog Inportovat nastavení stránky.


   Zobrazuje název vykreslovacího zařízení určeného v aktuálně vybraném nastavení stránky.


   Zobrazuje typ vykreslovacího zařízení určeného v aktuálně vybraném nastavení stránky.


   Zobrazuje rozměr vykreslování a orientaci určenou v aktuálně vybraném nastavení stránky.


   Zobrazuje popis výstupního zařízení určeného v aktuálně vybraném nastavení stránky.


  Zobrazí ikonu DWG, pokud je dialog Nastavení stránky otevřen z rozvržení, nebo zobrazí ikonu sady listů, pokud je dialog Nastavení stránky otevřen z  Správce sady listů.


   Zobrazuje dostupné soubory PC3 nebo systémové tiskárny, které můžete vybrat k vykreslování či publikování aktuálního rozvržení nebo listu. Ikona před názvem zařízením jej identifikuje jako soubor PC3 a nebo jako systémovou tiskárnu.


  Zobrazí  Editor konfigurace plotru  (PC3 editor), kde můžete prohlížet a měnit nastavení konfigurace aktuálního plotru, portů, zařízení a nastavení médií.


   Zobrazuje vykreslovací zařízení určené v aktuálně vybraném nastavení stránky.


   Zobrazuje fyzické umístění výstupního zařízení určeného v aktuálně vybraném nastavení stránky.


   Zobrazuje popis výstupního zařízení určeného v aktuálně vybraném nastavení stránky. Text můžete upravit v  Editor konfigurace plotru.


  Zobrazí přesné znázornění efektivní vykreslované plochy relativně k velikosti papíru a potisknutelné ploše. Nápověda zobrazí velikost papíru a oblast tisku.


  Vykreslí všechny zadané části výkresu. Jestliže určíte dva rohy oblasti pro vykreslování, bude aktivní tlačítko Okno.


  Automaticky vypočítá hodnoty odsazení  X  a  Y  a vycentruje vykreslení na papíře. Tato volba není dostupná při nastavení oblasti vykreslování na Rozvržení.


    Určuje začátek vykreslování ve směru  X  ve vztahu k nastavení možnosti Definice odsazení vykreslení.


    Určuje začátek vykreslování ve směru  Y  ve vztahu k nastavení možnosti Definice odsazení vykreslení.


  Přizpůsobí měřítko vykreslování vybrané velikosti papíru a zobrazí uživatelský faktor měřítka v polích Měřítko, Palec = a Jednotky.


   Definuje přesné měřítko pro vykreslení. Hodnota  Uživatelské  určuje uživatelské měřítko. Uživatelské měřítko můžete definovat zadáním čísla v palcích (nebo milimetrech), které odpovídá jednotkám výkresu.


   Určuje počet palců, milimetrů nebo pixelů rovný určenému počtu jednotek.


  Určuje počet palců nebo mm pro zobrazení jednotek v dialogu Vykreslení. Standardní hodnota vychází z rozměrů papíru a mění se při každé změně rozměrů papíru. Pixel je k dispozici pouze tehdy, pokud je vybrán výstup s rastrem.


   Určuje počet jednotek odpovídající počtu palců, milimetrů nebo pixelů.


  Mění měřítko tloušťky čáry proporcionálně k měřítku vykreslení. Normálně jsou Tloušťky čar definovány tloušťkou čáry vykreslovaného objektu bez ohledu na měřítko vykreslování.


   Zobrazí tabulku stylu vykreslování přiřazenou aktuální kartě Model nebo rozvržení a seznam aktuálně dostupných tabulek stylů vykreslování.


  Zobrazí  Editor tabulky stylu vykreslování, kde můžete zobrazit nebo upravit styly vykreslování aktuálně přiřazené tabulky stylů vykreslování.


  Řídí, zda vlastnosti stylů vykreslování přiřazené k objektům jsou zobrazeny na obrazovce.


   Určuje, jak budou pohledy vykresleny. Chcete-li použít toto nastavení u výřezu v listu rozvržení, vyberte výřez a potom vyberte z nabídky Nástroje položku Vlastnosti.


   Určuje rozlišení použité při vykreslení stínovaných a rendrovaných výřezů.


   Určuje rozlišení stínovaných a rendrovaných výkresů v jednotkách dpi (bodů na palec), maximálním rozlišením je rozlišení aktuálního vykreslovacího zařízení. Tato volba je dostupná, pokud v poli Kvalita vyberete volbu Vlastní.


  Určuje, zda je tloušťka čar přiřazená k objektům a hladinám vykreslována.


  Určuje, zda jsou při vykreslování použity styly vykreslování přiřazené objektům a hladinám. Pokud zapnete tuto volbu, Vykreslovat tloušťku čar se také vybere automaticky.


  Vykresluje nejdříve geometrii v modelovém prostoru. Geometrie výkresového prostoru je obvykle vykreslována před geometrií z modelového prostoru.


  Určuje, zda je operace Skryj použita na objekty ve výřezu ve výkresovém prostoru.  Tato volba je dostupná pouze pro list rozvržení. Efekt tohoto nastavení se projeví v náhledu vykreslování, ale ne v rozvržení.


  Orientuje a vykresluje výkres tak, že kratší strana papíru představuje vrchní stranu stránky.


  Orientuje a vykresluje výkres tak, že delší strana papíru představuje vrchní stranu stránky.


  Orientuje a vykresluje výkres vzhůru nohama.


  Označuje orientaci média pro zvolený papír a představuje orientaci výkresu na stránce jako písmeno na papíře.


  Zobrazuje název vykreslovacího zařízení určeného v aktuálně vybraném nastavení stránky.


   Zobrazuje typ vykreslovacího zařízení určeného v aktuálně vybraném nastavení stránky.


   Zobrazuje rozměr vykreslování a orientaci určenou v aktuálně vybraném nastavení stránky.


   Zobrazuje fyzické umístění výstupního zařízení určeného v aktuálně vybraném nastavení stránky.


   Zobrazuje popis výstupního zařízení určeného v aktuálně vybraném nastavení stránky.


   Až se reference připojí, zobrazí se název externí reference v seznamu. Jakmile připojenou referenci v seznamu vyberete, zobrazí se pod ní příslušná cesta.


  Klepnutím na tlačítko Procházet zobrazíte dialogové okno Vybrat soubor reference (standardní dialogové okno pro výběr souboru), ve kterém můžete vybrat nové externí reference pro aktuální výkres.


    Určuje, zda je reference připojená nebo podložená.


  Určuje, zda je cesta externí reference úplná, relativní nebo není zadaná. Než budete moci nastavit typ cesty na relativní, je nutné aktuální výkres uložit. U vnořené externí reference relativní cesta vždy odkazuje na umístění jejího bezprostředního hostitele, kterým nemusí být právě otevřený výkres.


  Určuje bod vložení vybrané externí reference.


  Zobrazí výzvy na příkazovém řádku a zpřístupní volby X, Y a Z. Popis těchto voleb zobrazených na příkazovém řádku je shodný s popisy odpovídajících voleb v části Bod vložení v příkazu  VLOŽ.


   Určuje hodnotu souřadnice  X  bodu, ve kterém je instance dané externí reference vložena do aktuálního výkresu. Bod vložení v aktuálním výkresu se zarovná s bodem vložení, který je definován v příkazu  REFBOD  v souboru s referencí.


   Určuje hodnotu souřadnice  Y  bodu, ve kterém je instance dané externí reference vložena do aktuálního výkresu. Bod vložení v aktuálním výkresu se zarovná s bodem vložení, který je definován v příkazu  REFBOD  v souboru s referencí.


   Určuje hodnotu souřadnice   Z  bodu, ve kterém je instance dané externí reference vložena do aktuálního výkresu. Bod vložení v aktuálním výkresu se zarovná s bodem vložení, který je definován v systémové proměnné  REFBOD  v souboru s referencí.


  Určuje měřítko pro vybranou externí referenci.


  Zobrazí výzvy na příkazovém řádku a zpřístupní volby měřítek X, Y a Z. Popis těchto voleb zobrazených na příkazovém řádku je shodný s popisy odpovídajících voleb v části Bod vložení v příkazu  VLOŽ  .


   Určuje měřítko v ose  X  pro instanci externí reference.


   Určuje měřítko v ose  Y  pro instanci externí reference.


   Určuje měřítko v ose  Z  pro instanci externí reference.


  Zaručuje, že měřítka v ose  Y  a  Z  jsou shodná s měřítkem v ose  X.


    Určuje úhel natočení pro instance externí reference.


  Zobrazí výzvy na příkazovém řádku a zpřístupní volby Úhel natočení. Zobrazí se výzva k zadání úhlu otočení, jak je popsáno v příkazu  VLOŽ.


  Zobrazí informace o blokových jednotkách.


   Zobrazí zadanou hodnotu  VLOŽJEDN  pro vložený blok.


   Zobrazí faktor měřítka jednotky, který je vypočten na základě hodnoty  VLOŽJEDN  bloku a jednotek výkresu.


   Vypisuje externí reference momentálně připojené k výkresu. Výběrem externí reference (poklepáním) se zobrazí definice pojmenovaného objektu v připojené externí referenci.


   Vypisuje definice pojmenovaných objektů, které se mají svázat s hostitelským výkresem.


  Přesune pojmenované definice objektů zvýrazněné v seznamu externích referencí do seznamu Svázat definice.


  Přesune definice externích referencí vybrané v seznamu Svázat definice zpět do tabulky definicí závislých na externí referenci.