Copyright: Copyright © 2005 Autodesk, Inc. [n.z45.1.01] drv_ccp.HLP   Friday, March 18, 2005 14:18:59


Ovladač AutoCADu pro plotry CalComp  [CCP - CalComp Driver]
Ovladač AutoCADu pro plotry CalComp

 Přehled

Tento nesystémový ovladač podporuje vykreslovací jazyk CalComp 907/PCI/CCGL ve vektorovém režimu. Nepodporuje rastrové objekty. Pomocí dialogu Uživatelské vlastnosti daného ovladače můžete upravit parametry spojení, řídit slučování barev a používat jazyk CalComp Device Control Language (CDCL).

Poznámka: Není-li uvedeno jinak, všechny odkazy na AutoCAD se týkají všech produktů na bázi AutoCADu.

Témata v této stati:

Podporované skupiny plotrů

Konfigurace plotrů

Nastavení uživatelských vlastností

Oříznutí tisku


Podporované skupiny plotrů [CCP - CalComp Driver]
Ovladač AutoCADu pro plotry CalComp

 Podporované skupiny plotrů

Tento ovladač plotrů CalComp podporuje pět skupin plotrů CalComp – plotry Drawing Master, elektrostatické plotry, plotry Solus LED, TechJet a perové plotry. Mnoho plotrů nabízí připojení pomocí sériových a paralelních zásuvek. Pro rychlejší vykreslování použijte připojení přes paralelní zásuvku.

Témata v této stati:

Plotry DrawingMaster

Elektrostatické plotry

Plotry Solus LED

Inkoustové plotry TechJet

Perové plotry


DrawingMaster  [CCP - CalComp Driver]
Ovladač AutoCADu pro plotry CalComp

 Podporované skupiny plotrů

  Plotry DrawingMaster

Plotry DrawingMaster vytvářejí monochromatický výstup pomocí přímé zobrazovací (tepelné) technologie. Plotry DrawingMaster mají sériové a paralelní zásuvky. Dostupná rozlišení jsou 200, 300 a 400 bodů na palec (DPI). Plotry DrawingMaster mohou vytvářet vykreslení o délce role.

Podporované modely

Číslo a název modelu	Šířka	Rozlišení
53436 DrawingMaster DM800	36"	400 DPI
53336 DrawingMaster DM600	36"	300 DPI
52436 DrawingMaster Plus	36"	400 DPI
52424 DrawingMaster Plus	24"	400 DPI
52236 DrawingMaster Plus	36"	200 DPI
52224 DrawingMaster Plus	36"	200 DPI


Elektrostatické plotry  [CCP - CalComp Driver]
Ovladač AutoCADu pro plotry CalComp

 Podporované skupiny plotrů

  Elektrostatické plotry

Elektrostatické plotry používají papír pokrytý dielektrikem, který je nabitý, aby přitahoval  částice toneru vytvářející obraz. Černobílé a barevné modely jsou dostupné s rozměry od 24” do 44”. Délka vykreslení u elektrostatických plotrů může být od 12 do  25 stop (podle modelu). Všechny modely mají sériové a paralelní zásuvky. Všechny mají rozlišení 400 DPI.

Autodesk již nebude dále testovat nebo řešit problémy u následujících plotrů. Ovladače zařízení jsou stále k dispozici, ovšem nejsou v tomto release podporovány.

Model	Šířka
68444 Color	44"
68436 Color	36"
58444 Color	44"
58436 Color	36"
58424 Color	24"
57444 Monochrome	44"
57436 Monochrome	36"
57424 Monochrome	24"


Plotry Solus LED [CCP - CalComp Driver]
Ovladač AutoCADu pro plotry CalComp

 Podporované skupiny plotrů

  Plotry Solus LED

Plotry Solus LED pomocí diod emitujících světlo nabíjí buben,  na který jsou přitahovány částice toneru vytvářející jednobarevná vykreslení na čistém papíru. Tyto plotry pracují téměř stejně jako běžné laserové tiskárny. K dispozici jsou dva modely. Oba mají rozlišení 400 DPI a dvě role papíru pro různé velikosti a typy papíru. Plotr může automaticky vybrat roli papíru podle velikosti, ovšem roli papíru můžete vybrat i sami. Model 54436 může používat také nařezané listy papíru. Oba modely mají sériové a paralelní zásuvky.

Podporované modely:

Model	Šířka
54436	36"
54424	24"


Inkoustové plotry TechJet [CCP - CalComp Driver]
Ovladač AutoCADu pro plotry CalComp

 Podporované skupiny plotrů

  Inkoustové plotry TechJet

Plotry TechJet byly vyvinuty s využitím technologie bublinkových tiskáren Canon. Všechny plotry kromě série 720 jsou plotry s dvojím režimem, což znamená, že mohou používat jak role, tak listy papíru. V nabídce jsou plnobarevné, černobílé nebo barevné modely. Všechny mají rozlišení 360 DPI.

Autodesk již nebude dále testovat nebo řešit problémy u následujících plotrů. Ovladače zařízení jsou stále k dispozici, ovšem nejsou v tomto release podporovány.

Model	Šířka
5536 TechJet Color	36"
5524 TechJet Color	24"
5336i TechJet 175i Max Ink	36"
5336GT TechJet Color	36"
5324GT TechJet Color	24"
5336 TechJet Color	36"
5324 TechJet Color	24"
5636 TechJet 720c	36"
5624 TechJet 720c	24"
5436 TechJet 720	36"
5424 TechJet 720	24"


Perové plotry [CCP - CalComp Driver]
Ovladač AutoCADu pro plotry CalComp

 Podporované skupiny plotrů

  Perové plotry

Autodesk již nebude dále testovat nebo řešit problémy u následujících Calcomp perových plotrů. Ovladače zařízení jsou stále k dispozici, ovšem nejsou v tomto release podporovány.

Model	Šířka
3024 DesignMate	24"
3036 DesignMate	36"
4036 PaceSetter Classic	36"
2036 PaceSetter	36"
2024 PaceSetter	24"
1023 Artisan	24"
1025 Artisan	36
1026 Artisan	36"


Konfigurace plotrů [CCP - CalComp Driver]
Ovladač AutoCADu pro plotry CalComp

 Konfigurace plotrů

Následující stati obsahují informace, které vám pomohou při konfiguraci plotru. Nastavení vašeho plotru by měla odpovídat nastavení vykreslování.

Témata v této stati:

Konfigurace plotrů DrawingMaster a elektrostatických plotrů

RS232 sériové zapojení plotrů DrawingMaster

Konfigurace plotru Pacesetter


Konfigurace plotrů DrawingMaster a elektrostatických plotrů[CCP - CalComp Driver]
Ovladač AutoCADu pro plotry CalComp

 Konfigurace plotrů

  Konfigurace plotrů DrawingMaster a elektrostatických plotrů

Pro konfigurování plotrů DrawingMaster a elektrostatických plotrů potřebujete terminál RS-232. Nastavte terminál na přenosovou rychlost 19,200, 8 datových bitů, 1 stop-bit a bez parity. Pomocí terminálu  RS-232 můžete nastavit plotr buď pro paralelní, nebo sériové spojení s AutoCADem. Obecně je rychlejší paralelní zapojení. K připojení použijte standardní paralelní kabely Centronics.

Konfigurace paralelních zásuvek plotrů DrawingMaster a elektrostatických plotrů

Parametr	Nastavení
Input monitor dump	NO
I/F type	CET
Print	N
Dead job time-out (SEC)	90
Time-out action	FORCE
Plot command language	907
Steps per inch	400
Beginning of record sync character	$16
Number of synch characters	2
End of record character	$0D
Checksum	Y
Konfigurace sériových zásuvek plotrů DrawingMaster a elektrostatických plotrů

Parametr	Nastavení
Input monitor dump	NO
Baud rate	9600
Character framing 7,E,1 (bits, parity, stop bits)	7,E,1
Host to plotter CDCL protocol	XONXOFF
Plotter to host CDCL protocol	XONXOFF
Dead job time-out (SEC)	90
Time-out action	FORCE
Plot command language	907
Steps per inch	400
Beginning of record sync character	$16
Number of synch characters	2
End of record character	$0D
Checksum	Y
Používáte-li sériové spojení RS232, komunikují s plotry DrawingMaster a Electrostatic s AutoCADem rychlostí 9600, se 7 datovými bity, 1 stop-bitem a sudou paritou.


RS232 sériové zapojení plotrů DrawingMaster [CCP - CalComp Driver]
Ovladač AutoCADu pro plotry CalComp

 Konfigurace plotrů

  RS232 sériové zapojení plotrů DrawingMaster

Chcete-li připojit plotr CalComp DrawingMaster, použijte přímé zapojení pomocí kabelu RS-232:

Vývod na plotru	Vývod na počítači
1	1
2	2
3	3
...	...
25	25


Konfigurace plotru Pacesetter [CCP - CalComp Driver]
Ovladač AutoCADu pro plotry CalComp

 Konfigurace plotrů

  Konfigurace plotru Pacesetter

Chcete-li připojit plotr Pacesetter, použijte buď paralelní zásuvku Centronics, nebo kabel RS-232 s následující konfigurací. Informace o tom, jak změnit konfiguraci plotru naleznete v dokumentaci  plotru Pacesetter.

Parametr	Nastavení
Plot mode	final plot
Velocity	350 mmps 13ips
Acceleration	0,7g
Natočení	Auto
Scale	[1/1]
Pen grouping	Ne
Plot limits	Normální
Plot Manager	No
Port Type	RS-232C
Protocol	PCI
Baud rate	9600
#of bits, parity	7, even
Handshake	XON/XOFF
Sync # EOM CHK	A : 22 2 13 ON
EOP timer	30 seconds
Jazyk	English
Internal plot	Ne
Clear plot data	No
Save as user	Yes
Pro všechny ostatní perové plotry CalComp nastavte ovladač řadiče plotru na přenosovou rychlost 9600, sudou paritu, 7 datových bitů, 1 stop-bit, bez výměny kontrolních signálů při přenosu dat a s kontrolním součtem. Ukončovací znak nastavte na desítkovou hodnotu 13, zapněte kód double sync a nastavte kód sync na desítkovou hodnotu 22.


Nastavení uživatelských vlastností [CCP - CalComp Driver]
Ovladač AutoCADu pro plotry CalComp

 Nastavení uživatelských vlastností

Uživatelské vlastnosti můžete nastavit v dialogu Uživatelské vlastnosti. Dialog obsahuje karty Connection, Plot Color Merge Control a CalComp Device Control Language.

Témata v této stati:

Zapojení

Použití smíchávání barev při vykreslování

Jazyk CalComp Device Control Language


Zapojení [CCP - CalComp Driver]
Ovladač AutoCADu pro plotry CalComp

 Nastavení uživatelských vlastností

  Zapojení

Plotry CalComp ukládají data v podobě záznamů. Každý záznam začíná jedním nebo dvěma znaky zvanými kódy SYNC a končí jedním určitým znakem zvaným kód EOB/EOM. Záznam vykreslení můžete ověřit pomocí kontrolních součtů. Plotr je nutno nastavit tak, aby ve vykreslovacích datech očekával kódy SYNC, EOB/EOB a kontrolní součet. Jestliže nastavení plotru neodpovídá ovladači, plotr vykreslování ignoruje. Pokud používáte příkazy jazyka CalComp Device Control Language, nastaví ovladač plotr automaticky.

Pole zapojení

Pole dialogu	Popis
Počet SYNC kódů	Nastaví počet kódů SYNC.
SYNC kód	Nachází se na začátku každého záznamu vykreslování jazyka CalComp. Tento kód může mít hodnotu od 2 do 127 včetně. Uvedené kódy se přímo vztahují k určitému znaku ASCII. Jestliže nepoužíváte jazyk CDCL, musí nastavení kódů SYNC plotru souhlasit s kódem SYNC ovladače.
EOB/EOM kód	Každý záznam vykreslování v jazyce CalComp končí kódem EOB (End of Buffer) nebo EOM (End of Message). Tyto kódy přímo odpovídají znakům ASCII a mohou mít hodnotu od 2 do 31 včetně.
Časový výpadek	Určuje délku doby, kterou plotr čeká na data. Jestliže posílání dat plotru skončí, plotr vyčká po dobu této časové prodlevy. Jakmile tento nastavený čas vyprší, je vykreslování ukončeno a zpracována jsou jen obdržená data vykreslování.
Povolit kontrolní součet	Přidáním znaku kontrolního součtu před kód EOB/EOM můžete potvrdit záznam o vykreslování. Ovladač plotru znak započítá a plotr jej použije k potvrzení záznamu o vykreslování. Pomocí sériového protokolu Xon-Xoff nebo paralelního protokolu Centronics může plotr zjistit chybu kontrolního součtu, není ji však schopen sám opravit. V těchto dvou režimech fyzického připojení nemá kontrolní součet význam.
Přidávat výplňové znaky	Pokud dojde na plotru k chybě přetečení zásobníku, přidá do záznamu o vykreslování výplňový znak.


Použití smíchávání barev při tisku [CCP - CalComp Driver]
Ovladač AutoCADu pro plotry CalComp

 Nastavení uživatelských vlastností

  Použití smíchávání barev při vykreslování

Tato část se týká pouze rastrových plotrů. Popisuje, co má plotr dělat s překrývajícími se čarami. Smíchávání dvou různých barevných čar vytvoří třetí barvu. Například smícháním fialové čáry se žlutou čárou vznikne v  průsečíku červená barva. Jestliže se barvy vzájemně překrývají, znamená to, že čára vykreslená jako poslední překryje v průsečíku ostatní čáry.

Volbu Řízení smíchávání naleznete na záložce Řízení smíchávání v položce Grafika v Nastavení zařízení a dokumentu v Editoru PC3.


Nastavení tiskové kvality plotrů CalComp  [CCP - CalComp Driver]
Ovladač AutoCADu pro plotry CalComp

 Nastavení uživatelských vlastností

  Nastavení tiskové kvality plotru CalComp

Jazyk CDCL (CalComp Device Control Language) je textový jazyk připojený před nebo za vykreslovací soubor. Pomocí jazyka CDCL můžete změnit provozní parametry plotru.

Nastavení kvality tisku

Pro změnu nastavení kvality tisku vyberte nastavení na panelu Kvalita vykreslování.

Plotr	Je použita hodnota vybraná na plotru.
Draft	Obousměrné vykreslování s jedním průchodem.
Normální	Jednosměrné vykreslování s jedním průchodem.
Rozšířená	Jednosměrné vykreslování s dvěma nebo třemi průchody. Každý pruh o šířce hlavy inkoustové tiskárny vyžaduje dva průchody hlavy. Rychlost vykreslování je podobná jako při normálním režimu , ale doba vykreslování je dvojnásobná.
Rozšířená rychlá	Obousměrné vykreslování se třemi průchody.
Grafika	Jednosměrné vykreslování se čtyřmi nebo pěti průchody a náhodným vzorem. Tento režim omezuje proužkování vykreslených ploch a produkuje nejkvalitnější vykreslení obrázků s vysokou hustotou, grafickými prvky, výplněmi, polotónováním atd.
Rychlá grafika	Obousměrné vykreslování se čtyřmi nebo pěti průchody a náhodným vzorem. Kvalita sice není tak vysoká jako v režimu Grafika, tento režim však představuje optimální poměr rychlosti vykreslování a kvality.
Hi-Res Mono	Jednosměrné vykreslování se dvěma průchody a dvojitým rozlišením.
Šetření inkoustu	Jednosměrné vykreslování s jedním průchodem a 25 % bodů. Snižuje spotřebu inkoustu o 75 % při rychlosti vykreslování v normálním režimu. Vykreslení s úsporou inkoustu se používá pro rychlá vykreslení nebo náhledy při kontrole velikosti a rozvržení.
Rychlá	Poloviční rozlišení ve směru podávání média.
Draft	Poloviční rozlišení ve směru podávání média.
Norm	Běžné rozlišení ve směru podávání média.
Qual	Dvojnásobné rozlišení ve směru podávání média.
Duální	Barevný režim Červená/Černá (vyžaduje speciální média).
Color_Sep	Režim oddělení barev.
TechJet 720c 5600 Color Modes	Plotr, Draft, Normální, Rozšířená (vyžaduje barevnou hlavu)
TechJet 720c 5600 Grey Modes	Plotr, Draft, Normální, Rozšířená, Hi-Res Mono (vyžaduje jednobarevnou hlavu)
TechJet 5500 Modes	Plotr, Draft, Quality, Rozšířená, Rozšířená rychlá, Grafika, Rychlá grafika, Hi-Res Mono (1, 3 a 5 průchodů)
TechJet Designer 720 5400 Modes	Plotr, Draft, Normální, Rozšířená, Hi-Res Mono
TechJet 5300 Modes	Plotr, Draft, Normální, Rozšířená, Grafika, Rychlá grafika, Hi-Res Mono, Šetření inkoustu (1, 2 a 4 průchodů)
Solus Modes	Plotr
DrawingMaster 53000 Modes	Plotr, Draft, Norm, Qual (Rozlišení)
DrawingMaster Plus 52000 Modes	Plotr, Quick, Norm, Qual, Duální (Rozlišení)
Electrostatic 68000 Modes	Plotr, Draft, Norm, Mono, Color_Sep (Rozlišení)
Electrostatic 58000 Modes	Plotr
Pen Plotter Modes	Plotr
CDCLBegin a CDCLEnd

Příkazy CDCLBegin a CDCLEnd mají dvě funkce. Je možné zadat více příkazů jazyka CDCL oddělených středníkem (;). K dispozici jsou všechny příkazy CDCL uvedené v dokumentaci jazyka CalComp Device Control Language dodávané s každým plotrem používajícím jazyk CalComp. Jestliže chcete do souboru s údaji o vykreslení vložit soubor CDCL, zadejte cestu k souboru a název souboru, před nimiž uvedete znak  menší než (<). V souboru CDCL můžete kombinovat více příkazů CDCL.

Příklad 1: Více příkazů CDCL

USER_NAME(John Smith);JOB_NAME(K-Mart);ROTATE(90)

Příklad 2: Soubory CDCL

<C:\Temp\CDCLFile1.cdl

Příklad 3: Kombinace více příkazů  CDCL se souborem CDCL

USER_NAME(Joe Blow);<C:\Temp\CDCLFile2.cdl;JOB_NAME(K-Mart 12)


Oříznutí tisku  [CCP - CalComp Driver]
Ovladač AutoCADu pro plotry CalComp

 Oříznutí vykreslení

Plotry CalComp ovládají řezací nože různými způsoby. Protože tento ovladač nedává plotru příkazy k oříznutí, je nutné nastavit plotr tak, aby oříznutí provedl.

36” verze plotru Solus LED má podavač listů papíru (Solus Model 54436 Cut Sheet Feeder). Jestliže chcete použít toto zařízení, nastavte plotr tak, aby je používal. Samotný ovladač neumí příkaz k používání podavače vydat.


Virtuální pera v ovladači CalComp  [CCP - CalComp Driver]
Ovladač AutoCADu pro plotry CalComp

 Virtuální Pera

Pokud jste používali  virtuální pera u plotru CalComp ve verzi 14, jednoduše jste v souboru CDCL uvedli "Pens". U AutoCADu  2000 je nutné definovat barvy ("Colors"), které se používají u výplně oblastí, například křivek s nenulovou tloušťkou a textu True Type. Některá zařízení CalComp umožňují uvést v souboru CDCL jak pera, tak barvy. K těmto zařízením patří i TechJet Color GT a GT/PS, TechJet Designer, 68000 série EPPs, série DrawingMaster, Solus 4 a Econografix. Ostatní plotry CalComp  umožňují uvést na ovládacím panelu plotru barvy. K těmto zařízením také patří EconoPro, TechJet Designer 720 a TechJet color. Jestliže máte jeden z těchto plotrů, nesnažte se definovat barvy v software, protože plotr bude tyto definice ignorovat.

Dokument aplikace Microsoft(R) Word s názvem CalComp_Virtual_Pens.doc, který je umístěn ve stejném adresáři jako ovladač CalComp HDI, vysvětluje, jak se barvy definují pomocí jazyka CDCL. Následující text je stručným shrnutím dokumentu.

Pro každé definované pero je nutné vytvořit barvu (RGB_COLOR). Nejdříve vytvořte barvu, potom definujte pero  (COLOR_PEN) mapované k právě definované barvě.

   RGB_COLOR(číslo barvy, R, G, B)

        Číslo barvy  stejné jako číslo fyzického pera

        R           Hodnota červené 0-100 procent sytost

        G           Hodnota zelené 0-100 procent sytost

        B           Hodnota modré 0-100 procent sytost

   COLOR_PEN(číslo pera, tloušťka, číslo barvy, typ čáry)

        Číslo pera  číslo virtuálního pera používaného AutoCADem

        tloušťka    tloušťka pera v jednotkách plotru (pixelech)

                    například  pro rastrový plotr s rozlišením 400 DPI

                    je 2 mm silná čára 31 jednotek plotru

                    (2/25.4)*400 = 31

        číslo barvy číslo mapované barvy, viz příklad výše

        typ čáry   MAJOR, FLAT, ROUNDED nebo SQUARE

následuje příklad souboru CDCL.

    &&&&CALCOMP DEVICE CONTROL

    * Universal PIN number

    USER_PIN(8378)

    * Color 1 is RED

    RGB_COLOR(1, 100, 0, 0)

    * Pen 1 is mapped to color 1, 4 pixels wide, rounded end

    COLOR_PEN(1, 4, 1, ROUNDED)

    * Color 2 is Yellow

    RGB_COLOR(2, 100, 100, 0)

    * Pen 2 is mapped to color 2, 31 pixels wide, major end

    COLOR_PEN(2, 31, 2, MAJOR)

    * Color 3 is a 25% gray

    RGB_COLOR(3, 25, 25, 25)

    * Pen 3 is mapped to color 3, 10 pixels wide, flag end

    COLOR_PEN(3, 10, 3, FLAT)

    ^^^^END OF FILE

Jsou dostupné i další možnosti. Více informací naleznete v poíruece CalComp CDCL.


Nápověda  [CCP - CalComp Driver]
Ovladač AutoCADu pro plotry CalComp

 Nápověda

Tento ovladač CalComp používá vektorový jazyk CalComp 907 a nepodporuje rastrový výstup. Jestliže potřebujete rastrový výstup a máte plotr CalComp, který podporuje soubory CALS, proveďte vykreslení pomocí rastrového ovladače do souboru CALS a ten potom zkopírujte do vašeho plotru. Více informací o nastavení virtuálních per naleznete ve stati Virtuální Pera


Před každým záznamem vykreslení na plotru CalComp je uveden kód Sync. Ten může mít hodnotu od 2 do 127 včetně. Uvedené kódy se přímo vztahují k určitému znaku ASCII.


Každý záznam vykreslení na plotru CalComp začíná jedním nebo dvěma kódy Sync.


Každý záznam vykreslení na plotru CalComp končí kódem EOB (End of Buffer) nebo kódem EOM (End of Message). Tento kód může mít hodnotu od 2 do 31 včetně. Uvedené kódy se přímo vztahují k určitému znaku ASCII.


Pro kontrolu záznamu vykreslení můžete před kód EOB/EOM uvést znak kontrolního součtu. Tento znak vypočítá ovladač plotru. Plotr tento znak využívá k ověření záznamu vykreslení. Pomocí sériového protokolu Xon-Xoff nebo paralelního protokolu Centronics může plotr zjistit chybu kontrolního součtu, není ji však schopen sám opravit. U těchto dvou fyzických připojení je tedy použití kontrolního součtu zbytečné.


Rastrové plotry CalComp musí před zahájením vykreslování načíst celý vykreslovací soubor. Pokud není vykreslovací soubor odeslaný plotru kompletní, bude plotr čekat neomezeně dlouho. Této situaci se vyhnete tím, že zadáte hodnotu časové prodlevy. Tato nastavená hodnota říká plotru, jak dlouho má na data pro vykreslení čekat. Po uplynutí časové prodlevy plotr ukončí vykreslení a vykreslí data, která obdržel.


Starší plotry CalComp někdy přijímají data příliš rychle, což způsobuje chyby přeplnění vyrovnávací paměti. Pokud tato chyba nastane, přidejte na začátek každého záznamu vykreslení 20 výplňových znaků.


Data pro vykreslení na plotru CalComp jsou uložena ve formě záznamů. Každý záznam začíná jedním nebo dvěma specifickými znaky nazývanými kód Sync a končí jedním specifickým znakem zvaným kód EOB (End Of Buffer) nebo EOM (End Of Message). Záznam vykreslení můžete ověřit pomocí kontrolních součtů.

Hodnota časové prodlevy určuje, jak dlouho bude plotr čekat na zasílaná data. Pokud plotr začne přijímat data a přijímání se přeruší na takto zadanou dobu, plotr po jejím uplynutí zastaví vykreslování a vykreslí data, která již obdržel.

Chybám přeplnění vyrovnávací paměti se můžete vyhnout tím, že do záznamu vykreslení přidáte výplňové znaky.


Určuje postup plotru při zpracování protínajících se čar.


Řídí použití CDCL.


Smícháním dvou různě barevných čar vznikne třetí barva, například sloučením fialové a žluté čáry se vytvoří v průsečíku čar červená barva.


Při vykreslování protínajících se vektorů určuje použití poslední barvy. Jestliže například vykreslíte žlutou čáru a přes ní čáru červenou, která jí protne, bude průsečík čar červený.


Vyberte nastavení kvality vykreslení.


CDCL je textový jazyk přidávaný na začátek nebo konec vykreslovacího souboru při změně operačních parametrů plotru.


Přidá příkazy CDCL na začátek tiskové úlohy.


Přidá příkazy CDCL na konec tiskové úlohy.


Zadejte více příkazů CDCL a oddělte je středníky (;). Je také možné zadat libovolný příkaz CDCL uvedený v dokumentaci plotru CalComp. Soubor CDCL můžete začlenit do vykreslení tak, že zadáte cestu k souboru a jeho název za znakem menší než (<). Pomocí souboru CDCL můžete kombinovat více příkazů CDCL.


Uloží aktuální nastavení.


Zruší veškeré změny aktuálních nastavení.


Zobrazí další informace o tomto dialogovém panelu.