Copyright: Copyright © 2005 Autodesk, Inc. [n.z45.1.01] drv_dwf.HLP   Tuesday, May 03, 2005 16:04:48


Dialogový panel Vlastnosti DWF  [DWF - DWF Driver]
Dialogové okno Vlastnosti DWF6 ePlot

 Přehled

Definuje uživatelské vlastnosti souborů tištěných ve formátu Drawing Web Format (DWF).

Pro tisk souborů nebo publikování souborů DWF můžete použít ovladač DWF6 ePlot. Soubory DWF můžete otvírat, prohlížet a tisknout pomocí Volo View nebo Volo View Express. DWF soubory podporují real-time panoramování a zoomování a poskytují kontrolu nad zobrazováním hladin, pojmenovaných pohledů. Při vytváření DWF souborů používáte konfiguraci plotru s nastavením určitého modelu DWF.

POZNÁMKA AutoCAD při tisku implicitně aplikuje tloušťku čar. Pokud ve Správci vlastností hladin nemáte pro tloušťky čar nadefinované nějaké hodnoty, aplikuje se při tisku na všechny grafické objekty implicitní tloušťka 0.01 palce. Části vašich výstupních souborů DWF mohou vypadat značně odlišně od toho, jak jsou zobrazeny vaše AutoCADovské výkresy v Internet browseru, zvláště během zoomování. Abyste se vyhnuli tomuto problému, vypněte volbu Tisknout tloušťky na záložce Nastavení tisku v dialogovém panelu Tisk.

Možnosti:

Rozlišení vektorů a gradientů

Rozlišení rastrového obrázku

Zpracování písem

Další nastavení výstupu

Nastavení virtuálního pera

POZNÁMKA Není-li uvedeno jinak, všechny odkazy na AutoCAD® se týkají všech produktů na bázi AutoCADu.


Rozlišení  [DWF - DWF Driver]
Dialogové okno Vlastnosti DWF6 ePlot

Vektorové rozlišení a rozlišení gradientů

Určuje rozlišení vektorové grafiky a gradientů pro soubory DWF (v bodech na palec). Zadáte-li vyšší rozlišení, bude soubor přesnější, zvětší se však také jeho velikost.

Při vytváření DWF souboru určeného pro tisk vyberte rozlišení odpovídající výstupu plotru nebo tiskárny. Vysoké rozlišení (nad 2400 dpi) je určeno pro zobrazení. Například, když vytváříte soubory DWF podrobných výkresů, jako je třeba topografická mapa rozsáhlé oblasti, použijte nastavení vyššího rozlišení pro lepší výstup do souboru DWF. Nejvyšší rozlišení (přes 40 000 dpi) použijte pouze v případě nutnosti, protože může vygenerovat velmi velké soubory. Jakmile zvýšíte nastavení rozlišení, zvýší se kvalita rastrového obrázku, sníží se rychlost vykreslování a zvýší se požadavek na paměť.

Rozlišení vektorů

Nastavuje rozlišení pro vektorovou grafiku v souboru DWF v bodech na palec. Výchozí nastavení je 1200 dpi. Chcete-li zadat uživatelské rozlišení vektorové grafiky, vyberte možnost Vlastní.

Uživatelské rozlišení vektorů

Určuje uživatelské rozlišení pro vektorovou grafiku v souboru DWF v bodech na palec. Chcete-li nastavit uživatelské rozlišené vektorové grafiky, je třeba v oblasti Rozlišení vektorů vybrat možnost Vlastní. Výchozí nastavení je 40000 dpi.

Rozlišení gradientů

Nastavuje rozlišení gradientů v souboru DWF v bodech na palec. Výchozí nastavení je 200 dpi. Chcete-li zadat uživatelské rozlišení gradientů, vyberte možnost Vlastní. Toto nastavení nesmí překročit aktuální nastavení vektorové rozlišení.

Uživatelské rozlišení gradientu

Určuje uživatelské rozlišení gradientů v souboru DWF v bodech na palec. Chcete-li nastavit uživatelské rozlišené gradientů, je třeba v oblasti Rozlišení gradientů vybrat možnost Vlastní. Výchozí nastavení je 200 dpi. Toto nastavení nesmí překročit aktuální nastavení vektorové rozlišení.


Rozlišení  [DWF - DWF Driver]
Dialogové okno Vlastnosti DWF6 ePlot

 Rozlišení rastrového obrázku

Určuje rozlišení rastrových obrázků pro soubory DWF (v bodech na palec). Zadáte-li vyšší rozlišení, bude soubor přesnější, zvětší se však také jeho velikost.

Při vytváření DWF souboru určeného pro tisk vyberte rozlišení odpovídající výstupu plotru nebo tiskárny. Vysoké rozlišení (nad 2400 dpi) je určeno pro zobrazení. Například, když vytváříte soubory DWF podrobných výkresů, jako je třeba topografická mapa rozsáhlé oblasti, použijte nastavení vyššího rozlišení pro lepší výstup do souboru DWF. Nejvyšší rozlišení (přes 40 000 dpi) použijte pouze v případě nutnosti, protože může vygenerovat velmi velké soubory. Jakmile zvýšíte nastavení rozlišení, zvýší se kvalita rastrového obrázku, sníží se rychlost vykreslování a zvýší se požadavek na paměť.

Barevné a černobílé rozlišení

Nastavuje rozlišení odstínů šedé a barev rastrového obrázku v souboru DWF v bodech na palec. Výchozí nastavení je 200 dpi. Chcete-li zadat uživatelské rozlišení barev a odstínů šedé, vyberte možnost Vlastní. Toto nastavení nesmí překročit aktuální nastavení vektorové rozlišení.

Uživatelské barevné rozlišení

Určuje uživatelské rozlišení pro barevné rastrové obrázky v souboru DWF v bodech na palec. Chcete-li nastavit vlastní barevné rozlišení, je třeba v oblasti Barevné a černobílé rozlišení vybrat možnost Vlastní. Toto nastavení nesmí překročit aktuální nastavení vektorové rozlišení.

Černobílé rozlišení

Nastavuje rozlišení černobílých rastrových obrázků v souboru DWF v bodech na palec. Výchozí nastavení je 400 dpi. Chcete-li zadat uživatelské černobílé rozlišení, vyberte možnost Vlastní. Toto nastavení nesmí překročit aktuální nastavení vektorové rozlišení.

Uživatelské černobílé rozlišení

Určuje uživatelské rozlišení pro černobílé rastrové obrázky v souboru DWF v bodech na palec. Chcete-li nastavit vlastní černobílé rozlišení, je třeba v oblasti Černobílé rozlišení vybrat možnost Vlastní. Toto nastavení nesmí překročit aktuální nastavení vektorové rozlišení.


Zpracování písem  [DWF - DWF Driver]
Dialogový panel DWF

 Zpracování písem

Specifikuje zahrnutí a zpracování písma v DWF souborech.

POZNÁMKA  Velikost DWF souboru může být ovlivněna nastavením zpracování písma, množstvím textu, počtem a typem písma použitého v souboru. Pokud se velikost vašeho DWF souboru jeví příliš velká, pokuste se změnit nastavení zpracování písma.

Nezahrnovat žádné (všechny poskytne prohlížeč)

Stanoví, že v DWF souboru nebude zahrnuto žádné písmo.

Aby písmo použité ve zdrojovém výkresu pro soubor DWF bylo viditelné v DWF souboru, musí písmo existovat v prohlížeči DWF. Pokud se písmo použité při vytvoření souboru DWF v prohlížeči nenachází, bude nahrazeno jiným písmem.

Zahrnout všechny (doporučeno)

Určuje, že v souboru DWF bude obsaženo písmo použité ve zdrojovém výkresu pro soubor DWF vybrané v dialogu Dostupná TrueType písma.

Aby se vybrané písmo zobrazilo v DWF souboru, nemusí být dostupné v prohlížeči DWF.

Upravit seznam písem

Otevře dialog Dostupná TrueType písma, ve kterém můžete upravit seznam písma vhodného pro zahrnutí do souboru DWF.

Implicitně není vybráno písmo instalované s AutoCADem, Windows a Autodesk DWF Viewer.

Vyberete-li Obnovit výchozí, bude pro seznam obnoveno implicitní nastavení. Tato činnost je dokončena a uložena předtím, než stisknete OK a nelze ji vrátit zpět.

Nastavení v dialogu Dostupná TrueType písma jsou uložena v registru, nikoliv v aktuálním souboru PC3. Tato nastavení zůstanou platná pro všechny soubory DWF, dokud nejsou změněna.

Zahrnout všechny

Určuje, že všechna písma použitá ve výkresu budou zahrnuta v souboru DWF.

POZNÁMKA  Tím se může zvětšit velikost souboru DWF.

Jako geometrie (největší velikost souboru)

Určuje, že v souboru DWF budou všechna písma použitá ve výkresu zahrnuta jako geometrie. Pokud vyberete tuto volbu, proveďte vykreslení vašeho výkresu v měřítku 1:1 nebo vyšším, aby byla zajištěna vysoká kvalita ve výstupním souboru.

Tato volba je dostupná pouze pro soubory DWF vytvořené s modelem DWF6 ePlot.

POZNÁMKA  Tím se může zvětšit velikost souboru DWF.


Formát  [DWF - DWF Driver]
Dialogový panel DWF

 Další nastavení výstupu

Určuje další nastavení výstupu souborů DWF.

Formát DWF

Určuje formát výstupního souboru DWF.

Komprimovaný binární (doporučený)

Tiskne DWF soubor v komprimovaném binárním formátu; komprese nezapříčiní ztrátu dat. Pro většinu DWF souborů je toto doporučený formát..

Komprimovaný ASCII 2D proud (pokročilé)

Tiskne DWF soubor do zip formátu ASCII 2D proud (čistý text). Pro dekomprimaci souborů můžete použít WinZip.

Barva pozadí zobrazená v prohlížeči

Řídí barvu pozadí, která bude použita pro DWF soubory.

POZNÁMKA  DWF soubory určené pro vykreslování by měly být nakonfigurovány s bílou barvou pozadí. Pokud je barva pozadí AutoCADu nastavena na černou, objekty nakreslené barvou 7 budou vykresleny jako bílé. Při ostatních barvách pozadí je barva7 vykreslena jako černá.

Vložení informací o hladinách

Určuje, že se do výstupních souborů DWF zahrne informace o hladinách. Bude-li tato volba zapnutá, bude možné ve výstupním souboru DWF pracovat se všemi hladinami, které byly v době vytvoření souboru zapnuté a rozmrazené. Bude-li vypnutá, nebudou u souboru DWF prohlíženého v externím Internet prohlížeči k dispozici žádné informace o hladinách.

V některých případech, například ve výkresech s vnořenými xrefy, může vypnutí této volby významně zlepšit výkon.

Zobrazit hranice papíru

Určuje zahrnutí okrajů papíru v tištěných DWF souborech podobně jako u výkresů na kartě rozvržení.

POZNÁMKA  Pro DWF ePlot (optimalizované pro vykreslování) je volba Zobrazit okraje papíru implicitně vybrána a je nepřístupná pro editaci.

Uložit náhled v DWF

Určuje, že náhled souboru DWF bude uložen do souboru DWF.

POZNÁMKA  Vždy se uloží malá miniatura souboru DWF. Nastavení Uložit náhled v DWF byste měli použít pouze, pokud bude uživatel přistupovat k náhledu přes Buzzsaw.com.


Nastavení virtuálního pera  [DWF - DWF Driver]
Dialogový panel DWF

 Nastavení virtuálního pera

Otevře dialog Upravit sadu per, ve kterém můžete upravit ePlot (optimalizace pro vykreslování) konfiguraci plotru (PC3), sadu per a vzory. Abyste mohli tuto volbu použít, musíte zvolit nastavení 255 Virtuálních per v Editoru konfigurace plotru, Vektorová grafika, Hloubka barev. Když je vybrána volba 255 Virtuálních per, jsou nastavení v tabulce stylu vykreslování přiřazená k výkresu ignorována kromě čísla virtuálního pera a typu čáry vykreslovacího stylu. Nastavení virtuálních per lze upravit v dialogu Upravit sadu per. Tato nastavení jsou potom uložena do souboru PC3, který editujete.

POZNÁMKA  Pokud jste jako hloubku barev vybrali 255 Virtuálních per, změnou rozlišení DWF souboru se změní také tloušťka čar. Aby bylo toto vyrovnáno, upravte tloušťku čar v nastavení per.

V dialogu Upravit sadu per můžete měnit nastavení per a stisknutím OK uložit nastavení do souboru PC3. Pokud vyberete Výchozí, budou nastavena implicitní nastavení per. Výběrem Import lze importovat nastavení pera ze souboru PEN.

POZNÁMKA  Chcete-li použít nastavení per z Buzzsaw, použijte tabulku stylu vykreslování Buzzsaw DWF.ctb. Ovšem, pokud chcete vaše nastavení per upravit, upravte nastavení per uložené v souboru DWF PC3, nikoliv tabulku stylu vykreslování v Buzzsaw DWF.ctb.

Klepnutím pravého tlačítka myši na pole v dialogu Upravit sadu per se zobrazí nabídka nastavení a lze změnit tloušťku pera (šířku), vzory, tvary a efekty. Z nabídky je možné nastavení zkopírovat pro jiná pera nebo vyberte Vlastnosti pro zobrazení dialogu Vlastnosti pera.

Nezatrhnutá pera (označená přeškrtnutím červenou čarou) v dialogu Upravit sadu per budou ignorována, když budou nastavení použita pro celou sadu per.

Vzory

Nabízí 107 předdefinovaných vzorů per.  Vzory per lze použít pro změnu vzhledu geometrie výkresu.  Mnoho vzorů nabízí ekvivalent odstínu šedi.  Tyto vzory se obvykle používají k vyplnění oblasti ve výkresech pro různý procentní poměr černé barvy.  Mohou to být různé vzory jako např. dlaždice, šikmé čáry a kosočtverce, které lze použít pro různé efekty.

Šířka

Nastaví tloušťku čáry pera. Tloušťka čáry se měří v pixelech. Tloušťka může být také vyjádřena v milimetrech, centimetrech a palcích (inch). Tloušťku čáry nastavíte v pixelech (od 0 do 400). Když změníte typ jednotek, zobrazí se odpovídající jednotky v milimetrech, centimetrech nebo palcích pro tiskárnu 400 dpi.

Tvar

Nastaví tvar zakončení a styl spojení pera.

Efekt

Řídí vzhled pixelů pozadí ve vzoru. Tento efekt funguje na monochromatických a barevných plotrech a plotrech s rozlišením stupně šedi.

Průhledné

Vespod ležící objekty budou ve vzoru viditelné.

Neprůhledné

Vespod ležící objekty se ve vzoru neobjeví.

Všechna pera

Určuje, že měřítko a meze šířky budou použity pro všechna pera v sadě per.

POZNÁMKA  Nastavení Měřítko šírky pera je viditelné pouze při použití nástrojů zobrazení a vykreslování z Buzzsaw.com.

Řízení

Účinky tohoto nastavení jsou viditelné pouze při použití nástrojů zobrazení a vykreslování z Buzzsaw.com.

Výkres může měnit

Tato nastavení nejsou pro DWF soubory podporována.

Mapovat barvy per na stínované půltóny

Určuje, že barvy pera budou konvertovány na ekvivalentní odstíny šedé.

Použít alternativní výplň místo vlnité výplně pro polygony

Určuje, že pro polygony bude namísto vlnité výplně použita alternativní výplň.

Použijte toto nastavení pouze, když se vzor výplně v polygonu nevytiskne správně pro vektorový soubor. Módy se odlišují pouze v případě, kdy musí být vyplněn složitý, překrývající se polygon (například pětistranný polygon, který tvoří pěticípou hvězdu s pětiúhelníkem uprostřed). V takových případech alternativní mód vyplní každou druhou uzavřenou oblast v polygonu (jako jsou body hvězdy). Vlnitý mód vyplní všechny oblasti (jako jsou body a pětiúhelník).

Použít difuzi chyb pro DWF rastry

Určuje použití chybové difúze pro rastrové obrázky DWF.

Pro prezentaci odstínů šedé v rastrových datech se implicitně používá půltónová difúze. Pro vylepšení vzhledu obrázku můžete použít chybovou difúzi.


awt_dwf


Standardní tlačítka (OK, Storno, Nápověda):HIDOK
Uzavře dialogový panel a uloží všechny provedené změny.


Standardní tlačítka (OK, Storno, Nápověda):HIDCANCEL
Uzavře dialogový panel bez uložení provedených změn.


# # Standard Buttons (OK, CANCEL, HELP):HID_HELP HIDHELP HIDABORT
Zobrazí další informace o tomto dialogovém panelu.


PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_BINARY_R
Tiskne DWF soubory v nezkomprimovaném binárním formátu (doporučeno) nebo do zip formátu ASCII 2D proud (čistý text). Pro dekomprimaci souborů můžete použít WinZip.


PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_FONT_HANDLING_G
Specifikuje zahrnutí a zpracování písma v DWF souborech.

Velikost DWF souboru je ovlivněna nastavením zpracování písem, množstvím textu a počtem a typem písma použitého v souboru. Pokud se velikost vašeho DWF souboru jeví příliš velká, pokuste se změnit nastavení zpracování písma.


PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_CAPTURE_NONE_R
Stanoví, že v DWF souboru nebude zahrnuto žádné písmo.

Aby písmo použité ve zdrojovém výkresu pro soubor DWF bylo viditelné v DWF souboru, musí písmo existovat v prohlížeči DWF. Pokud se písmo použité při vytvoření souboru DWF v prohlížeči nenachází, bude nahrazeno jiným písmem.


PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_CAPTURE_SOME_R
Určuje, že písmo použité ve zdrojovém výkresu DWF souboru vybrané v dialogu Dostupná TrueType písma bude obsaženo v DWF souboru.

Aby se vybrané písmo zobrazilo v DWF souboru, nemusí být dostupné v prohlížeči DWF.


PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_EDIT_LIST_B
Otevře dialog Dostupná TrueType písma, ve kterém můžete upravit seznam dostupných písem pro zachycení v DWF.

Aby se vybrané písmo zobrazilo v DWF souboru, nemusí být dostupné v prohlížeči DWF.

Nastavení v dialogu Dostupná TrueType písma jsou uložena v registru, nikoliv v aktuálním souboru PC3. Tato nastavení zůstanou platná pro všechny soubory DWF, dokud nejsou změněna.


PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_RESTORE_DEFAULTS_B
Obnoví seznam podle implicitního nastavení a vybere všechna písma kromě písem instalovaných pro AutoCAD, Windows a Autodesk DWF Viewer.

Tato činnost je dokončena a uložena předtím, než stisknete OK a nelze ji vrátit zpět.


PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_CHECK_ALL_B
Vybere všechna písma v seznamu vhodná ke zpracování.


PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_UNCHECK_ALL_B
Odstraní všechna zaškrtnutí ze seznamu.


PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_CAPTURE_ALL_R
Určuje, že všechna písma použitá ve výkresu budou zahrnuta v souboru DWF.

POZNÁMKA: Tímto se může velikost DWF souboru zvýšit.


PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_ALL_AS_GEOMETRY_C
Určuje, že všechna písma použitá ve výkresu, budou zahrnuta jako geometrie v DWF souboru. Pokud vyberete tuto volbu, proveďte vykreslení vašeho výkresu v měřítku 1:1 nebo vyšším, aby byla zajištěna vysoká kvalita ve výstupním souboru.

POZNÁMKA: Vyberete-li Zahrnout všechny nebo Vše jako geometrie, může se velikost DWF souboru zvýšit.


# # PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_BGCOLOR_T HIDC_BGCOLOR_CB
Řídí barvu pozadí, která bude použita pro DWF soubory.

Na internetu působí nejlépe bílá barva pozadí.


# PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_EDIT_PEN_PATTERNS_B
Otevře dialog Upravit sadu per, ve kterém můžete upravit ePlot (optimalizace pro vykreslování) konfiguraci plotru (PC3), sadu per a vzory. Abyste mohli tuto volbu použít, musíte zvolit nastavení 255 Virtuálních per v Editoru konfigurace plotru, Vektorová grafika, Hloubka barev. Když je vybrána volba 255 Virtuálních per, jsou nastavení v tabulce stylu vykreslování přiřazená k výkresu ignorována kromě čísla virtuálního pera a typu čáry vykreslovacího stylu. Nastavení virtuálních per lze upravit v dialogu Upravit sadu per. Tato nastavení jsou potom uložena do souboru PC3, který editujete.

POZNÁMKA  Pokud jste jako hloubku barev vybrali 255 Virtuálních per, změnou rozlišení DWF souboru se změní také tloušťka čar. Aby bylo toto vyrovnáno, upravte tloušťku čar v nastavení per.

V dialogu Upravit sadu per můžete měnit nastavení per a stisknutím OK uložit nastavení do souboru PC3. Pokud vyberete Výchozí, budou nastavena implicitní nastavení per. Výběrem Import lze importovat nastavení pera ze souboru PEN.

POZNÁMKA Chcete-li použít nastavení per z Buzzsaw.com, použijte tabulku stylu vykreslování Buzzsaw DWF.ctb. Ovšem, pokud chcete vaše nastavení per upravit, upravte nastavení per uložené v souboru DWF PC3, nikoliv tabulku stylu vykreslování v Buzzsaw DWF.ctb.


PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_LAYER_C
Určuje, že se do výstupních souborů DWF zahrne informace o hladinách. Bude-li tato volba zapnutá, bude možné ve výstupním souboru DWF pracovat se všemi hladinami, které byly v době vytvoření souboru zapnuté a rozmrazené. Bude-li volba vypnutá, nebudou u souboru DWF prohlíženého v externím internetovském prohlížeči k dispozici žádné informace o hladinách.


PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_SHOW_PAPER_BOUNDARIES_C
Určuje zahrnutí okrajů papíru v tištěných DWF souborech podobně jako u výkresů na kartě rozvržení.


PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_CONVERTTODWF_C
Převede všechny .dwg přípony hypertextových odkazů na .dwf tiskových DWF souborů.


PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_PREVIEW_C
Určuje, že náhled souboru DWF bude uložen do souboru DWF.

POZNÁMKA: Miniatura DWF souboru se vždy uloží. Nastavení Uložit náhled v DWF byste měli použít pouze, pokud bude uživatel přistupovat k náhledu přes Buzzsaw.com.


PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_CST_VEC HIDC_CST_VEC_TAG HIDC_CST_VEC_DPI
Určuje uživatelské rozlišení pro vektorovou grafiku v souboru DWF v bodech na palec. Chcete-li zadat uživatelské nastavení vektorové grafiky, je třeba v oblasti Rozlišení vektorů vybrat možnost Vlastní. Výchozí nastavení je  40000 dpi.


# #PLOT:DWF Properties dialog:HIDC_VECTOR_RES HIDC_VECTOR_RES_TAG
Nastavuje rozlišení pro vektorovou grafiku v souboru DWF v bodech na palec. Výchozí nastavení je 1200 dpi. Chcete-li zadat uživatelské rozlišení vektorové grafiky, vyberte možnost Vlastní.


Nastavuje rozlišení odstínů šedé a barev rastrového obrázku v souboru DWF v bodech na palec. Výchozí nastavení je 200 dpi. Chcete-li zadat uživatelské rozlišení barev a odstínů šedé, vyberte možnost Vlastní. Toto nastavení nesmí překročit aktuální nastavení vektorové rozlišení.


Nastavuje rozlišení odstínů šedé a barev rastrového obrázku v souboru DWF v bodech na palec. Výchozí nastavení je 200 dpi. Chcete-li zadat uživatelské rozlišení barev a odstínů šedé, vyberte možnost Vlastní. Toto nastavení nesmí překročit aktuální nastavení vektorové rozlišení.


Určuje uživatelské rozlišení pro barevné rastrové obrázky v souboru DWF v bodech na palec. Chcete-li nastavit vlastní barevné rozlišení, je třeba v oblasti Barevné a černobílé rozlišení vybrat možnost Vlastní. Výchozí nastavení je 200 dpi. Toto nastavení nesmí překročit aktuální nastavení vektorové rozlišení.


Určuje uživatelské rozlišení pro barevné rastrové obrázky v souboru DWF v bodech na palec. Chcete-li nastavit vlastní barevné rozlišení, je třeba v oblasti Barevné a černobílé rozlišení vybrat možnost Vlastní. Výchozí nastavení je 200 dpi. Toto nastavení nesmí překročit aktuální nastavení vektorové rozlišení.


Určuje uživatelské rozlišení pro černobílé rastrové obrázky v souboru DWF v bodech na palec. Chcete-li nastavit vlastní černobílé rozlišení, je třeba v oblasti Černobílé rozlišení vybrat možnost Vlastní. Toto nastavení nesmí překročit aktuální nastavení vektorové rozlišení.


Určuje uživatelské rozlišení pro černobílé rastrové obrázky v souboru DWF v bodech na palec. Chcete-li nastavit vlastní černobílé rozlišení, je třeba v oblasti Černobílé rozlišení vybrat možnost Vlastní. Toto nastavení nesmí překročit aktuální nastavení vektorové rozlišení.


Určuje uživatelské rozlišení gradientů v souboru DWF v bodech na palec. Chcete-li nastavit uživatelské rozlišené gradientů, je třeba v oblasti Rozlišení gradientů vybrat možnost Vlastní. Výchozí nastavení je 200 dpi. Toto nastavení nesmí překročit aktuální nastavení vektorové rozlišení.


Určuje uživatelské rozlišení gradientů v souboru DWF v bodech na palec. Chcete-li nastavit uživatelské rozlišené gradientů, je třeba v oblasti Rozlišení gradientů vybrat možnost Vlastní. Výchozí nastavení je 200 dpi. Toto nastavení nesmí překročit aktuální nastavení vektorové rozlišení.


Nastavuje rozlišení černobílých rastrových obrázků v souboru DWF v bodech na palec. Výchozí nastavení je 400 dpi. Chcete-li zadat uživatelské černobílé rozlišení, vyberte možnost Vlastní.  Toto nastavení nesmí překročit aktuální nastavení vektorové rozlišení.


Nastavuje rozlišení černobílých rastrových obrázků v souboru DWF v bodech na palec. Výchozí nastavení je 400 dpi. Chcete-li zadat uživatelské černobílé rozlišení, vyberte možnost Vlastní. Toto nastavení nesmí překročit aktuální nastavení vektorové rozlišení.


Nastavuje rozlišení gradientů v souboru DWF v bodech na palec. Výchozí nastavení je 200 dpi. Chcete-li zadat uživatelské rozlišení gradientů, vyberte možnost Vlastní. Toto nastavení nesmí překročit aktuální nastavení vektorové rozlišení.


Nastavuje rozlišení gradientů v souboru DWF v bodech na palec. Výchozí nastavení je 200 dpi. Chcete-li zadat uživatelské rozlišení gradientů, vyberte možnost Vlastní. Toto nastavení nesmí překročit aktuální nastavení vektorové rozlišení.


Určuje další nastavení výstupu souborů DWF.


Určuje rozlišení rastrových obrázků pro soubory DWF (v bodech na palec). Zadáte-li vyšší rozlišení, bude soubor přesnější, zvětší se však také jeho velikost.


Určuje rozlišení vektorové grafiky a gradientů pro soubory DWF (v bodech na palec). Zadáte-li vyšší rozlišení, bude soubor přesnější, zvětší se však také jeho velikost.