Copyright: EPSON HDIドライバヘルプ Ver1.00J
Citation: Copyright (C) 2003 Seiko Epson Corp.


ＨＤＩドライバについて
EPSON HDIドライバについて

EPSON HDIドライバの概要

EPSON HDIドライバは、オートデスク社のCAD用ソフトウェア「AutoCAD」および「AutoCAD LT」（以下AutoCAD）から、EPSON大判インクジェットプリンタへ印刷するためのプリンタドライバです。AutoCADの新アーキテクチャHDI（Heidi Device Interface）に対応しており、AutoCADで作成した図面を、高精細で高速に印刷することができます。

EPSON HDIドライバの特長

・	モノクロ（3段階の階調のグレースケール）またはカラー（24-ビット色または8-ビット色）で印刷できます。

・	印刷の目的に合わせて、印刷品質を「きれい」（入力解像度720dpi）または「速い」（入力解像度360dpi）から選択できます。

・	［EPSON カスタム・プロパティ］画面で、EPSON大判インクジェットプリンタ特有の設定をすることで、より高品質な印刷ができます。

・	CADでよく使用されるトレーシングペーパーや普通紙に、高画質で印刷できます。

印刷時の注意点

「印刷時の注意点」をご覧ください。

問い合わせ窓口

製品に関するご質問・ご相談はエプソン販売へお願いいたします。

お問い合わせ先は、プリンタの取扱説明書の裏表紙でご確認ください。

著作権および商標について

EPSON Color Printing System

Copyright (C) 2003 SEIKO EPSON CORP.

All Rights Reserved.

本書は著作権により保護されています。セイコーエプソン株式会社の文書による事前の許諾なしに、本書を複写または複製、転載することは禁じられています。

AutoCAD、HDI は、オートデスク社の商標および登録商標です。

その他記載のすべての製品および名前は、各社の商標および登録商標です。


［EPSON カスタム・プロパテイ］画面

印刷色変換

ここでは、図面上の色を印刷時に他の色に変換するように設定します。

この設定の主な使用目的は、黄色など印刷すると見にくくなる色を見やすい色に変換し、印刷された線図がはっきりとわかるようにすることです。

［図面で使用する色］リストボックスにデフォルトで設定されている色（黄、水色、紫）は、印刷すると見にくくなる色です。これらの色を図面で使用している場合は、見やすい色に変換するよう設定してください。

色の変換は、［図面で使用する色］リストボックスで選択した色と、レンダリングされた色が完全に一致した場合にのみ、行われます。完全な色の変換をする場合は、［印刷］画面の［印刷デバイス］タブの［印刷スタイル テーブル（ペンの割り当て）］で設定してください。

［色変換を適用］チェックボックス

チェックすると、「置換」で設定した色に変換して印刷します。図面上の特定の色を他の色に変換して印刷したい場合に、このチェックボックスをチェックして、「置換」で色の変換を設定します。

チェックを外すと、図面上の色で印刷します。

［全図形の黒変換］チェックボックス

［色変換を適用］チェックボックスをチェックすると有効になります。

チェックすると、図面上の図形の色をすべて黒に変換して印刷します。ただし、［プロッタ環境設定エディタ］画面の［デバイスとドキュメントの設定］タブで、「解像度とカラーデプス」の「カラーデプス」を［モノクロ］に設定した場合は、設定した階調のグレースケールに変換して印刷します。

「置換」での設定は無効になります。

［EPSON カスタム・プロパテイ］画面の「印刷色変換」での設定に関係なく、モノクロで印刷したい場合は、［印刷］画面の［印刷デバイス］タブで、［印刷スタイル テーブル（ペンの割り当て）］の［名前］を「monochrome.ctb」または「monochrome.stb」に設定してください。その場合は、「印刷色変換」での設定に関係なく、モノクロで印刷されます。

置換

［色変換を適用］チェックボックスをチェックすると有効になります。

図面上の特定の色を他の色に変換して印刷する設定をします。最大3つまで色の変換を設定できます。

［適用］チェックボックス
チェックすると、［図面で使用する色］リストボックスと［印刷で変換する色］リストボックスが有効になり、各リストボックスで設定した色が適用されます。

［図面で使用する色］リストボックス
印刷時に変換したい図面上の色を選択します。目的の色が一覧にない場合は、「その他の色」を選択し、表示される［色選択］画面で目的の色を選択します。

［印刷で変換する色］リストボックス
印刷時の変換後の色を選択します。目的の色が一覧にない場合は、「その他の色」を選択し、表示される［色選択］画面で目的の色を選択します。［図面で使用する色］リストボックスで選択した色が、ここで選択した色に変換されて印刷されます。

印刷設定

［用紙種類］リストボックス

印刷する用紙の種類を、一覧の中から選択します。

用紙の種類によって、対応するインクカートリッジが異なります。「カートリッジオプション」では、［用紙種類］リストボックスで選択した用紙の種類に合わせて、対応しないインクカートリッジの選択項目は無効になります。プリンタにセットしたインクカートリッジに該当する選択項目が無効になる場合、［用紙種類］リストボックスで選択した用紙は使用できません。対応するインクカートリッジに交換するか、他の種類の用紙を使用してください。

［双方向印刷］チェックボックス

チェックすると、プリントヘッドが戻るときにも印刷します。より高速に印刷できますが、印刷品位は多少低下します。

カートリッジオプション

プリンタにセットされたインクカートリッジを選択します。

使用するプリンタの機種によって、表示される選択項目が異なります。また、［用紙種類］リストボックスで選択した用紙によって、無効になる選択項目があります。

注意

実際にプリンタにセットされているインクカートリッジと異なるインクカートリッジを選択して印刷しようとすると、プリンタ側でエラーが発生して印刷できません。このときエラーはコンピュータ側には通知されません。このような場合は、プリンタにセットされているインクカートリッジを確認し、それと同じインクカートリッジをここで選択してもう一度印刷してください。

モード設定

質選択

ベクトルグラフィックスの解像度の設定により、以下のように表示されます。

「360 DPI」	速い

「720 DPI」	きれい

ベクトルグラフフィックスの解像度は、［プロッタ環境設定エディタ］画面の［デバイスとドキュメントの設定］タブで、「ベクトル グラフィックス」を選択したときに表示される「解像度」で設定できます。この画面で設定できる「解像度」や「カラーデプス」で高い値を設定した場合、印刷に時間がかかります。

注意

［プロッタ環境設定エディタ］画面の「カラーデプス」をと［16777216（24bit）色］（［カラー］選択時）または［16777216（24bit）階調グレー］（［モノクロ］選択時）、「解像度」を［720dpi］に設定すると、スプールや印刷に時間がかかります。また、A0サイズの用紙に印刷しようとしたり（PX-9000）、画像の多い図面を印刷しようとしても、印刷できない場合があります。

この現象が起こる場合は、以下のいずれかの方法で設定を変更し、印刷してください。

対処方法1
「解像度」を［360dpi］に変更します。

対処方法2
「カラーデプス」を、［256（8bit）色］（［カラー］選択時）または［256（8bit）階調グレー］（［モノクロ］選択時）に変更します。

［あざやかな色合い/自然な色合い］リストボックス

［プロッタ環境設定エディタ］画面の［デバイスとドキュメントの設定］タブで、「ベクトル グラフィックス」を選択したときに表示される「カラーデプス」を、［カラー］に設定すると有効になります。

印刷の目的に合わせて一覧の中から補正方法を選択します。

「自然な色合い」	より自然な発色状態になるように色処理を行います。

「あざやかな色合い」	彩度（あざやかさ）を上げ、色味を強くする色処理を行います。

［用紙調整］ボタン

［用紙調整] 画面を表示するときに、クリックします。

［ガンマ］リストボックス

［ガンマ] は、画像の中間調部分の階調についての入力値と出力値の関係を表すときに使用する単位です。

［ガンマ] 値を変更することで、画像の暗い部分（シャドウ）や明るい部分（ハイライト）に大きな影響を与えずに、その中間部分の明るさを調整することができます。

1.5	ガンマ値1.8 に比べて柔らかい感じの画像を印刷します。

1.8	本製品での印刷に合った調整が行われます。

2.2	sRGBに対応した機器とカラーマッチングをして印刷する場合に選択してください。

［インポート］ボタン

詳細定義ファイルを読み込み、ファイルに保存されている以下の設定をこの画面の各設定項目に適用します。以下の設定は、［用紙種類］リストボックスと「カートリッジオプション」の設定の組み合わせごとに保存されています。

・	「印刷設定」での各設定項目

・	［用紙調整］画面での各設定項目

・	［ガンマ］リストボックス

詳細定義ファイルはepson.px_という名前のファイルで保存されています。インポートできるファイルはepson.px_のみで、他のファイルはインポートできません。

注意

Windows NT4.0でAutoCAD 2004またはAutoCAD LT 2004をご使用の場合、この機能は使用できません。

［エクスポート］ボタン

以下の設定を詳細定義ファイルに保存します。設定は、［用紙種類］リストボックスと「カートリッジオプション」の設定の組み合わせごとに保存されます。したがって、使用する用紙の種類やインクカートリッジに応じて、異なる設定で保存できます。

・	「印刷設定」での各設定項目

・	［用紙調整］画面での各設定項目

・	［ガンマ］リストボックス

詳細定義ファイルはepson.px_という名前のファイルで保存されます。エクスポートできるファイル名はepson.px_のみで、他のファイル名ではエクスポートできません。

注意

Windows NT4.0でAutoCAD 2004またはAutoCAD LT 2004をご使用の場合、この機能は使用できません。

［OK］ボタン

この画面を閉じ、設定を適用します。

［キャンセル］ボタン

設定を適用せずに、この画面を閉じます。


［用紙調整］画面

インク濃度

印刷時のインク濃度をバーで調整できます。

標準を0として、－50～＋50の間で調整できます。マイナス（－）方向には薄く、プラス（＋）方向には濃くなります。

EPSON製以外の用紙に印刷する場合など、もっと濃く、あるいは薄く印刷したいときに有効です。

ヘッドパス毎の乾燥時間

印刷後、用紙を排紙するまでの時間を調整できます。

標準を0として5.0秒まで調整できます。印刷結果を十分に乾燥させてから排紙したいときに有効です。

用紙送り補正値

印刷時の用紙送り値を調整できます。

標準を0として－70～＋70の間で調整できます。

用紙厚

印刷する用紙に合わせて、用紙の厚さを調整できます。0.1mm刻みで、0～15の間で調整できます。

吸引力

印刷時の用紙吸引力を調整できます。マイナス（－）方向に調整すると吸引力が弱くなります。

カット調節

用紙のカット方法を選択できます。お使いの用紙に合わせて、［標準］［薄紙］［極薄紙］の中から選択してください。


AutoCADの［印刷］画面の設定に関する注意点

EPSON HDIドライバを使用して印刷するとき、AutoCADの［印刷］画面の設定について次の点に注意してください。

図面の方向

EPSON HDIドライバ使用時、［印刷設定］タブの「図面の方向」は、初期設定では［横］が選択されます。

図面の回転と原点の位置

図面を回転して印刷する場合は、［印刷設定］タブの「図面の方向」で設定できます。そのときに原点の位置も回転の角度によって異なります。また、原点の位置は用紙のセット方向（横または縦）によっても異なります。回転の角度、設定内容、原点の位置は下図のとおりです。

用紙のセット方向が横の場合

用紙のセット方向が縦の場合

［ロール紙 節約］を選択して印刷するときの注意

用紙の供給方法は、［ロール紙]、［ロール紙 節約］、［単票紙］の3種類があります。［ロール紙 節約］を選択して印刷すると、データの最後に余白部分がある場合に、ページの下端まで紙送りせずに印刷を停止します。用紙の供給方法は、［プロッタ環境設定エディタ］画面の［デバイスとドキュメントの設定］タブで、「供給元とサイズ」を選択したときに表示される「供給元」で設定できます。

ただし、［印刷］画面の［印刷設定］タブで、「印刷尺度」の「尺度」を「尺度自動調整」に設定した場合、「用紙サイズと用紙単位」の「印刷可能領域」で表示されている領域いっぱいに印刷します。


ロール紙の余白の設定

ロール紙の余白の設定は、プリンタの操作パネルで行います。

初期値は、上下15mm、左右3mmです。他に、上下左右15mmと上下左右3mmに設定できます。以下の手順で設定します。

1.	プリンタの操作パネルの［パネル設定］スイッチを押して、パネル設定モードに入ります。
ディスプレイに「プリンタセッテイ」と表示されます。

2.	［用紙送り（▼/▲）］ボタンを数回押し、ディスプレイに「ロールシヨハク」と表示されたら、［パネル設定］スイッチを押します。
現在設定されている余白の大きさが表示されます。

3.	［用紙送り（▼/▲）］ボタンを押して、目的の余白の大きさを選択します。
［タテ15mm］	上下15mm、左右3mmの余白を確保します。
［15mm］	上下左右15mmの余白を確保します。
［3mm］	上下左右3mmの余白を確保します。

4.	目的の余白の大きさを選択したら、［設定実行］スイッチを押します。
選択した余白の大きさがプリンタに登録されます。

5.	［印刷可］スイッチを押して、パネル設定モードから抜けます。

注意

余白の設定により、［印刷］画面の［印刷設定］タブの［用紙サイズ］で表示されるサイズと実際の印刷のサイズは以下のように異なります。

［タテ15mm］	［用紙サイズ］のサイズの上下にそれぞれ12mm追加したサイズで印刷されます。

［15mm］	［用紙サイズ］のサイズの上下左右にそれぞれ12mm追加したサイズで印刷されます。

［3mm］	［用紙サイズ］のサイズで印刷されます。


印刷時の注意点

単票紙に印刷する場合の用紙方向

単票紙に印刷する場合は横向きにセットしないでください。横向きにセットして印刷すると、きれいに印刷されません。必ず縦向きにセットしてください。

印刷時の余白の追加

余白や用紙サイズの設定に関係なく、上下左右にそれぞれ1.59mmの余白が自動的に追加されて印刷されます。

印刷時、［スプールの進行状況］画面に「!」が表示されたときの対処方法

印刷時に、［スプールの進行状況］画面の表示が下図のようになり、印刷されないことがあります。その場合は、［印刷］画面の［印刷設定］タブで、「印刷領域」を［オブジェクト範囲］または［表示画面］に設定して印刷してください。

カラーデプスを［16777216（24bit）色］/［16777216（24bit）階調グレー］、解像度を［720dpi］に設定して印刷する場合

AutoCADの［プロッタ環境設定エディタ］画面の［デバイスとドキュメントの設定］タブで、「ベクトル グラフィックス」を選択したときに「カラーデプス」と「解像度」が表示されます。これらを以下のように設定すると、スプールや印刷に時間がかかります。

カラーデプス	［16777216（24bit）色］（［カラー］選択時）

［16777216（24bit）階調グレー］（［モノクロ］選択時）

解像度	［720dpi］

また上記の設定で、A0サイズの用紙に印刷しようとしたり（PX-9000）、画像の多い図面を印刷しようとしても、印刷できない場合があります。

この現象が起こる場合は、以下のいずれかの対処方法で設定を変更し、印刷してください。

対処方法1
「解像度」を［360dpi］に変更します。

対処方法2
「カラーデプス」を、［256（8bit）色］（［カラー］選択時）または［256（8bit）階調グレー］（［モノクロ］選択時）に変更します。