Copyright: Copyright © 2005 Autodesk, Inc. [n.z45.1.01] drv_hpg2.HLP   Tuesday, May 03, 2005 16:11:47


HP-GL/2 - Dialogový panel Uživatelské vlastnosti  [HPG2 - HP-GL/2 Driver]
HP-GL/2 – Dialogový panel Uživatelské vlastnosti

 Přehled

Dialogový panel Uživatelské vlastnosti HP-GL/2 řídí uživatelské vlastnosti ovladače HP-GL/2. Více informací o konfigurování zařízení HP-GL/2 naleznete v "HP-GL/2 – Konfigurační informace."

Možnosti:

Kvalita tisku

Prodloužené vykreslování

Řízení slučování

Korekce gama


Kvalita tisku  [HPG2 - HP-GL/2 Driver]
HP-GL/2 - Dialogový panel Uživatelské vlastnosti

 Kvalita tisku

Přenastaví kvalitu tisku nastavenou na plotru.

Přenastavit výchozí kvalitu na zařízení

Přenastaví kvalitu tisku nastavenou na plotru. Většina plotrů poskytuje tuto možnost na předním panelu plotru.

Kvalita tisku

Určuje kvalitu tisku, kterou se má přepsat kvalita tisku nastavená na plotru. Číslo zde zadané je závislé na plotru. Platný rozsah je 1 až 100.


Prodloužené vykreslování  [HPG2 - HP-GL/2 Driver]
HP-GL/2 - Dialogový panel Uživatelské vlastnosti

 Prodloužené vykreslování

Řídí zobrazování upozornění prodlouženého vykreslování. Výstražný dialog vás upozorňuje, že jste zvolili rozměr papíru pro prodloužené vykreslování a poskytne vám další informace o prodlouženém vykreslování.

Neupozorňovat během vykreslování

Zakáže zobrazování dialogového panelu Prodloužené vykreslování během vykreslování.


Řízení míchání barev tisku  [HPG2 - HP-GL/2 Driver]
HP-GL/2 - Dialogový panel Uživatelské vlastnosti

 Řízení smíchávání

Na plotrech, které podporují rastrový výstup, řídí smíchávání barev protínajících se vektorů. Pokud se například budou protínat červený a žlutý vektor, a smíchávání bude povoleno, průsečík obou vektorů bude mít oranžovou barvu.

Slučovat čáry

Určuje, že barva protínajících se vektorů se bude míchat.

Přepsat čáry

Určuje, že budou-li se vykreslovat protínající se vektory, vytiskne se barva posledního vektoru. Pokud se například bude vykreslovat žlutá čára a poté se bude vykreslovat čára červená, která protne čáru žlutou, jejich průsečík bude červený.


Korekce gama  [HPG2 - HP-GL/2 Driver]
HP-GL/2 - Dialogový panel Uživatelské vlastnosti

 Korekce gama

Upravuje jas barev obrázku. Korekce gama je dostupná pouze pro plotry, které podporují rastrový výstup. U rastrových dat a s menší měrou i u vektorových dat můžete zadat úroveň intenzity červené, zelené a modré barvy.

Výchozí hodnota rastrové korekce gama je nastavena na 1, což znamená, že se neuplatní žádná korekce. Zvýšením této hodnoty zvýšíte jas.

Rastrová korekce gama

Určuje hodnotu korekce gama. Platný rozsah jsou celá čísla od 1 do 5.


awt_hpg2


Standardní tlačítka (OK, Storno, Nápověda):HIDOK
Uzavře dialogový panel a uloží všechny provedené změny.


Standardní tlačítka (OK, Storno, Nápověda):HIDCANCEL
Uzavře dialogový panel bez uložení provedených změn.


Standardní tlačítka (OK, Storno, Nápověda):HIDC_HPGL2HELP
Zobrazí další informace o tomto dialogovém panelu.


TISK:Uživatelské vlastnosti HPGL/2:HIDC_PQGROUP
Nastavuje kvalitu tisku pro aktuálně nakonfigurované zařízení HP-GL/2.


TISK:Uživatelské vlastnosti HPGL/2:HIDC_OVERRIDE_CHECK
Je-li vybráno, hodnota kvality tisku nastavená v tomto dialogovém panelu přepíše nastavení kvality tisku provedené na tiskovém zařízení. Možnost nastavení kvality má většina tiskových zařízení HP.


# TISK:Uživatelské vlastnosti HPGL/2:HIDC_PQVAL HIDC_LBLPQ
Určuje hodnotu kvality tisku pro aktuálně nakonfigurované vykreslovací zařízení HP-GL/2. Platný rozsah hodnot jsou celá čísla od 0 do 100. Toto pole není přístupné, pokud není zapnutá volba Přepsat výchozí kvalitu na zařízení.


# TISK:Uživatelské vlastnosti HPGL/2:HIDC_LPGROUP HIDC_LPWARN_CHECK
Je-li vybráno, nebude se zobrazovat upozornění na prodloužený tisk poté, co v dialogovém panelu Tisk zadáte OK.


TISK:Uživatelské vlastnosti HPGL/2:HIDC_MCGROUP
Definuje, že se barva protínajících se vektorů bude při tisku smíchávat.


TISK:Uživatelské vlastnosti HPGL/2:HIDC_MCON
Informuje o tom, že se při tisku bude barva protínajících se vektorů smíchávat. Bude-li se například protínat červený a žlutý vektor, jejich průsečík bude oranžový. Tato volba není přístupná pro tisková zařízení série 7600, 240E a 240D.


TISK:Uživatelské vlastnosti HPGL/2:HIDC_MCOFF
Informuje o tom, že se při tisku protínajících se vektorů uplatní barva posledního vykreslovaného vektoru. Bude-li se například tisknout žlutý vektor a poté se bude tisknout vektor červený, který protne vektor žlutý, průsečík bude mít barvu červenou. Tato volba není přístupná pro tisková zařízení série 7600, 240E a 240D.


# # TISK:Uživatelské vlastnosti HPGL/2:HIDC_GCGROUP HIDC_GCVAL HIDC_LBLGC
Udává nastavenou hodnotu gama korekce pro rastry. Rozsah hodnot jsou celá čísla od 1.0 do 5.0. Výchozí hodnota je 1.0.


HP-GL/2 Konfigurační informace  [HPG2 - HP-GL/2 Driver]
HP-GL/2 Konfigurační informace

 Přehled

Nesystémový ovladač HP-GL/2 podporuje různé perové a inkoustové plotry. Jedná se o obecný ovladač HP-GL/2, který není optimalizovaný pro žádné konkrétní zařízení. Neposílá na zařízení například žádné instrukce PJL, které používají plotry Hewlett-Packard. Ovladač HP-GL/2 podporuje starší perové plotry a novější zařízení vyrobené jinými výrobce, než Hewlett-Packard.

Používáte-li Hewlett-Packard DesignJet, měli byste v průvodci Přidat plotr zvolit volbu Systémová tiskárna. Hewlett-Packard změnil svojí strategii a nyní používá systémové ovladače Windows. Prostřednictvím systémové tiskárny dosáhne vynikající tiskovou rychlost a kvalitu.

POZNÁMKA Ovladače systémové tiskárny Windows HP-GL/2 & RTL DesignJet verze 4.00 a novější byly optimalizovány pro tisk. Novější verze jsou k dispozici na web serveru (www.hp.com).

Pokud používáte zařízení, které emuluje plotr HP a používá HP-GL/2, můžete použít ovladač HDI. Nastavení přepínačů vašeho plotru pro správný režim emulace proveďte podle pokynů výrobce zařízení. Vaše zařízení můžete přepnout do režimu HP-GL/2 pomocí inicializačního řetězce v Editoru konfigurace plotru.

Další informace o zadávání uživatelských vlastností pro ovladač HP-GL/2 naleznete v tématu "HP-GL/2 Dialogové okno Uživatelské vlastnosti"

Tento oddíl obsahuje informace o konfiguraci perových plotrů Hewlett-Packard, které používají ovladač zařízení HP-GL/2.

Témata:

   Podporované plotry

   Instrukce pro připojení

   Nastavení přepínačů

   Plotry DesignJet

   Prodloužené tisky HP-GL/2

POZNÁMKA Není-li uvedeno jinak, týkají se všechny odkazy na AutoCAD všech produktů na bázi AutoCADu.


Podporované plotry  [HPG2 - HP-GL/2 Driver]
HP-GL/2 Konfigurační informace

 Podporované plotry

Ovladač zařízení HP-GL/2 podporuje emulaci následujících modelů plotrů HP DesignJet:

Plotry, které mohou být emulovány pomocí ovladače HP-GL/2

Ovladač HP-GL/2 také podporuje následující starší plotry:

Starší plotry

Označení modelu

HP DraftMaster Rx model 7596B

HP DraftMaster Mx model 7599

HP DraftMaster Sx Plus Sheet Feed-NR model 7595C

HP DraftMaster Rx Plus NR model 7596C

HP DraftMaster Mx Plus NR model 7599B

HP DraftPro Plus-NR model C3171A (36")

HP DraftPro Plus-NR model C3170A (24")

HP 7600 250

HP 7600 255

HP 7600 355

HP 7600 240D (pouze vektory, rastry ne)

HP 7600 240E (pouze vektory, rastry ne)

LaserJet 4

LaserJet 4M

LaserJet 4MV

LaserJet 4Si

LaserJet 4SiMx

LaserJet 4V

LaserJet 5

LaserJet 5M

LaserJet 5Si

LaserJet 5Si Mopier

LaserJet 5SiMX

LaserJet III

LaserJet IIID

LaserJet IIISi

U většiny těchto zařízení můžete zvolit připojení na sériovou nebo paralelní zásuvku. Pokud je tato volba dostupná, je lepší použít připojení na paralelní zásuvku, protože toto připojení je rychlejší a jednodušší. Perové plotry lze připojit pouze přes sériovou zásuvku.


Instrukce pro připojení  [HPG2 - HP-GL/2 Driver]
HP-GL/2 Konfigurační informace

 Instrukce pro připojení

Používáte-li handshaking XON a XOFF, musí být počítač k plotru připojen příslušným kabelem, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Používáte-li hardwarový handshaking, musí být počítač k plotru připojen příslušným kabelem, jak je znázorněno na následujícím obrázku.


Nastavení přepínačů  [HPG2 - HP-GL/2 Driver]
HP-GL/2 Konfigurační informace

 Nastavení přepínačů

Následující tabulka uvádí nastavení DIP přepínačů pro plotr 7600 240D.

Nastavení přepínačů pro plotr HP 7600 240D

Řada přepínačů	1	0
Parallel Left	2	1, 3-10
Parallel Right	3	1, 2, 4-10
Serial Left	1	2-10
Serial Right	3, 6, 7, 9	1, 2, 4, 5, 8, 10
Následující tabulka uvádí nastavení DIP přepínačů pro plotr 7600 240E.

Nastavení přepínačů pro plotr HP 7600 240E

Řada přepínačů	1	0
Parallel Left	2	1, 3-10
Parallel Right		1-10
Serial Left	1	2-10
Serial Right	6, 7,9	1-5, 8, 10
U modelu DraftMaster a u série plotrů 7600 můžete vypnout režim monitorování, zapnout režimy remote a stand-alone a provést nastavení komunikace XON/XOFF, přímého režimu, plného duplexu, 7 bitů pro data a parity pomocí instrukcí uvedených v dokumentaci od Hewlett-Packard. Zvolte nastavení pro nulovou paritu a přenosovou rychlost 9600 baudů. Ujistěte se, že je plotr v emulaci režimu HP-GL/2.


Plotry DesignJet  [HPG2 - HP-GL/2 Driver]
HP-GL/2 Konfigurační informace

 Plotry HP DesignJet

AutoCAD podporuje plotry Hewlett-Packard DesignJet modely 200/220, 250C, 330, 600, 650C, 700, 750C, 750C Plus, 755 a 755CM připojené přes sériovou nebo paralelní zásuvku. Doporučuje se připojit plotr přes paralelní zásuvku. Pokud použijete sériovou zásuvku, nastavte přenosovou rychlost na 9600 baudů, 8 datových bitů, 1 stop bit, bez parity a hardwarový handshaking XON/XOFF.

Všechny modely  DesignJet s podavačem z role umožňují prodloužené tisky. Modely 600 a 650C mají volby pro expandovaný režim stránky a okrajů. Expandovaný režim nastavte na předním panelu plotru. Volbou Další volby média v nabídce Konfigurace plotru můžete zvolit nastavení, která budou odpovídat nastavení plotru.


prodloužené tisky HP-GL/2  [HPG2 - HP-GL/2 Driver]
HP-GL/2 Konfigurační informace

 Prodloužené tisky HP-GL/2

Plotry série 7600, DesignJety, DraftPro Plus a DraftMaster s podavačem média z role umožňují prodloužené tisky.

Pro tisk na prodloužený formát

1	Vyberte libovolný formát v ose X delší než 64 palců.

Zobrazí se následující výzva:

Je vybrán tisk s prodlouženou osou. Kroky plotru/palec = nnn

2	Tiskněte normálním způsobem.

Nejlepší výsledky dosáhnete pokud nastavíte tisk Maximálně, bez natočení a explicitní měřítko jedna ku jedné (ne Do plochy).

3	Pro zastavení vašeho plotru poté, co AutoCAD dokončil odeslání všech vektorů vymažte paměť plotru pomocí předního panelu plotru.

4	Pro zastavení prodlouženého tisku během odesílání vektorů z AutoCADu do plotru stiskněte ESC.

5	Vymažte paměť plotru příslušným způsobem:

DraftMaster X series. Stiskněte na plotru tlačítko Cancel.

HP 7600 240D/E.  Stiskněte na plotru tlačítko Reset.

HP 7600 250/255/355. Stiskněte klíč Plot Management. Vyberte Queuing Operations a potom vyberte úlohu a vymažte jí z fronty.

HP DesignJet Series. Stiskněte na plotru tlačítko Cancel.

HP DraftPro Plus. Stiskněte na plotru tlačítko Cancel.