機能について

このヘルプでは、ＨＤＩドライバーのカスタムプロパテイの設定方法を説明しています。プロッター追加時に作成したプロッターによって、使用できる機能が異なります。

設定できる機能には、次のものがあります。

塗りつぶし 	塗りつぶし図形やTrueTypeフォントなどの塗りつぶしのパターンを指定できます。

プラス1カラー(赤)を使用する 	指定の図形色を赤で印刷するときに指定します。

ドライバから出力制御する 	出力時の設定を、カスタムプロパティ画面から指定するときに指定します。

長尺出力のときシンクロカットする 	長尺図面を出力するときにシンクロカットの指定ができます。

フォルダー（紙折り） 	フォルダー（紙折り）機能を設定できます。

スタッカー 	スタッカー機能を設定できます。

ベーラー（巻き取り）	ベーラー（巻き取り）機能を設定できます。

ヘッダー 	図面のラベルとして付加するメッセージを設定できます。


サポート情報

お問い合わせは、テレフォンセンター（または販売店）にご連絡ください。

テレフォンセンターの電話番号は、機械に貼付してあるラベル、またはカードに記載されています。

ご連絡の際は、以下のことをお知らせください。

●「機種名」および「機械番号」

●ご使用中のコンピューターの構成


塗りつぶし

塗りつぶし図形の塗り潰しパターンを選択できます。

初期値は[ベタ塗り]です。

ベタ塗り	 ハーフトーン


プラス1カラー(赤)を使用する

指定の図形色を赤で印刷するときにチェックします。

BrainTech 8090α/8181αでのみ設定できます。

初期値はチェックされていません。

補足

赤で出力するには、あらかじめ以下の設定が必要です。

・AutoCAD 2006/LT 2006での設定

・ＨDIドライバーのカスタムプロパティでの設定

・PrintServices On Webでの論理プリンターの設定

詳細については、FujiXerox_ReleaseNote.txtの「4．使用上の注意制限事項」を参照してください。


ドライバから出力制御する

出力時の設定を、カスタムプロパティ画面から指定するときに指定します。

この項目をチェックした場合、「長尺出力のときシンクロカットする」、「バナーシートを出力する」、[フォルダー(紙折り)]、[スタッカｰ]、[ベーラー(巻き取り)]、「ヘッダー」の機能を設定できます。

この項目をチェックしない場合、プロッターの追加時に指定したポート（論理プリンター）の設定に従って処理します。

初期値はチェックされていません。


長尺出力のときシンクロカットする

長尺図面を出力するときにシンクロカットの指定ができます。

この項目をチェックした場合、[長尺のサイズ]から用紙系列を選択できます。

チェックしない場合、プロッターの追加時に指定したポート（論理プリンター）の設定に従います。

初期値はチェックされていません。

[長尺のサイズ]は、機種によって以下の用紙系列を選択できます。

BrainTech 8181α	「A系列」

BrainTech 8090α	「A系列」、「特A系列」、「Arch系列」

DocuWide 2050/2051	「A系列」、「JIS B系列」

DocuWide 5070	「A系列」、「JIS B系列」、「特A系列」、「Arch系列」

DocuWide 6030/6050	「A系列」、「JIS B系列」、「特A系列」、「Arch系列」


フォルダー（紙折り）

フォルダーを使った折り方を選択します。初期値は「プロッタの設定を用いる」です。

「プロッタの設定を用いる」または、「しない」以外を選択すると、フォルダー（紙折り）機能の[折り設定]が選択できるようになります。

補足

DocuWide 2050/2051では、機能しません。

DocuWide 5070の場合、スタッカーで「プロッタの設定を用いる」以外を選択すると、フォルダーの選択肢がスタッカーでの紙折りの指定になり、「プロッタの設定を用いる」「しない」「する」の3種類になります。

フォルダーの選択肢は次のものがあります。

用紙サイズと用紙方向別に折り姿が異なるので、詳細については、フォルダーの取扱説明書を参照してください。

「しない」	フォルダーを使用しません。

「する」	DocuWide 5070でスタッカーで「プロッタの設定を用いる」以外を選択したときに選択できます。スタッカーで紙折りされます。

「プロッタの設定を用いる」	プロッターの追加時に指定したポート（論理プリンター）の設定に従います。

「ファン」	仕上がりのサイズがA4（用紙方向がたてのとき：210㎜、用紙方向がよこのとき：297㎜）で、ファイルに綴じたまま、開くことができるように紙折りされます。
必要に応じて、「とじしろ」などの折り設定と併せて使用できます。

「ファン（単方向折り）」	仕上がりのサイズがA4（用紙方向がたてのとき：210㎜、用紙方向がよこのとき：297㎜）でジャバラ折りされます。

「クロス」 	210mm幅または297mm幅で均等に紙折りされ、A4サイズ（210㎜×297㎜）の大きさに仕上がります。

「クロス（単方向折り）」	210mm幅または297mm幅で均等にジャバラ折りされます。

「特殊」	仕上がりのサイズを任意の長さに設定できます。

「特殊（単方向折り）」	設定した仕上がりサイズでジャバラ折りされます。

｢170㎜折り｣	170㎜幅で紙折りされます。

補足

フォルダーの場合は｢170㎜折り｣が、シンプルフォルダーの場合は、「ファン」「クロス」「特殊」が機能しません。機能しない折りを指定した場合は、プロッターの追加時に指定したポート（論理プリンター）の設定に従います。

「特殊」「特殊（単方向折り）」は、本体に特殊折り用の商品（オプション）が装着されている場合に使用できます。

折り設定では、次の機能を設定できます。

フォルダーの種類や設定によっては、選択はできても機能しないことがあります。機能しない場合は、プロッターの追加時に指定したポート（論理プリンター）の設定に従います。

詳細については、フォルダーの取扱説明書を参照してください。

[とじしろ]	ファン折りのときにとじしろ幅を0、20、25、30、50㎜から選択できます。

[折り調整]	ファン折りのときに仕上がりサイズを±5㎜で調整できます。205、210、215㎜から選択できます。

[回転してスタックする]	90度回転して出力します。

[耳折りする]	ファン折りのときにとじしろ側（耳側）の上から折り返します。


スタッカー

スタッカーへの排出方法を選択します。初期値は「プロッタの設定を用いる」です。

補足

BrainTech 8090α/8181α、DocuWide 2050/2051では、機能しません。

DocuWide 6030/6050の場合、「プロッタの設定を用いる」、「サイズ出力」、「ミックス出力（上段優先）」、「スタック出力(ビン1)」、「スタック出力(ビン2)」から指定できます。

DocuWide　5070の場合、スタッカーメニューで「プロッタの設定を用いる」以外を選択すると、フォルダーの選択肢がスタッカーでの紙折りの指定になり、「プロッタの設定を用いる」「しない」「する」の3種類になります。

スタッカーの選択肢は次のものがあります。

「プロッタの設定を用いる」	プロッターの追加時に指定したポート（論理プリンター）の設定に従います。

「サイズ出力」	A2、A3、Ａ4サイズの用紙について、ビンごとに次のように排出されます。
ビン1、2     A4たて        ビン3、4     A4よこ
ビン5、6     A3たて        ビン7、8     A3よこ
ビン9、10    A2よこ

「ミックス出力（上段優先）」   ビン1から収容し、ビンがいっぱいになると、その下のビンへと順次排出先が切り替わります。

「ソート出力」	1部ごとに各ビンに排出します。 10 ビンを超えた場合は、トップトレイに排出されます。

「スタック出力（トップトレイ）」	トップトレイに排出します。

「スタック出力(ビン1)」	ビン1に排出します。

「スタック出力(ビン2)」	ビン2に排出します。

「スタック出力(ビン3)」	ビン3に排出します。

「スタック出力(ビン4)」	ビン4に排出します。

「スタック出力(ビン5)」	ビン5に排出します。

「スタック出力(ビン6)」	ビン6に排出します。

「スタック出力(ビン7)」	ビン7に排出します。

「スタック出力(ビン8)」	ビン8に排出します。

「スタック出力(ビン9)」	ビン9に排出します。

「スタック出力(ビン10)」	ビン10に排出します。


ベーラー（巻き取り）

ベーラーの使用方法を選択します。初期値は「プロッタの設定を用いる」です。

「しない」	ベーラーを使用しません。

「する」	ベーラーを使用します。

「プロッタの設定を用いる」	プロッターの追加時に指定したポート（論理プリンター）の設定に従います。

補足

DocuWide 6030/6050でのみ、設定できます。


ヘッダー

図面のラベルとして付加するメッセージを入力します。

付加する位置は、プロッターの論理プリンターの設定に従います。

使用できる文字は、英数字（ASCIIコード）のみで、最大64文字までです。

補足

BrainTech 8090α/8181α、DocuWide 2050/2051では、機能しません。


最新版ドライバーの入手方法

最新版HDIドライバーは、弊社のホームページで提供しています。

http://download.fujixerox.co.jp/

なお、通信費用はお客様の負担となりますのでご了承ください。

HDIドライバーのバージョンを確認するには

AutoCAD 2006/LT 2006上の［プロッタ環境設定エディタ］画面の[一般]タブをクリックすると確認できます。


商標について

「XEROX」「The Document Company」は登録商標です。

その他の製品名、会社名は、各社の登録商標または商標です。

著作者	富士ゼロックス株式会社

発行年月日	2005年1月

帳票No.	ME3347J1-1