AutoCAD 2006/LT 2006 ＨＤＩドライバ ヘルプ 目次

1.はじめに

2.補足説明

3.ドライバの一覧と仕様

4.サポートモデル一覧

5.シリアルI/Fの通信条件

6.プロッタの設定方法

7.使用ケーブル

8.HDIドライバの登録方法

9.カスタムプロパティダイアログ

10.印刷時の設定


はじめに・・・

この度は、グラフテック（株）AutoCAD 2006/LT 2006用 HDIドライバをご利用いただき、まことにありがとうございます。

登録商標について ...

◆ 本ヘルプに記載されている会社名、製品名は各社の登録商標、または商標です。

◆ 本製品及びヘルプは、グラフテック株式会社がすべての著作権を保有しています。

ヘルプに関する注意 ...

◆ ヘルプの内容の一部、または全部を無断で複写、転載することを禁止します。

◆ ヘルプの内容及び、製品の仕様は、将来予告なしに変更することがあります。

◆ ヘルプ及び製品の内容につきましては万全を期しておりますが、万一ご不明な点や誤りなどお気付きの点がございましたら製造元または、お買い上げの販売店までご連絡ください。

◆ ヘルプ及び製品を運用した結果の影響に付きましては、如何なる損害についても責任を負いかねますのでご了承ください。

お問い合わせ窓口

なるべくE-mailまたは、FAXでのお問い合わせをお願いします。

グラフテック株式会社

コールセンター

電話受付時間：	祝日を除く月曜日～金曜日
9:00～19：00

〒244-8503 神奈川県横浜市戸塚区品濃町503番地10号（住所省略可）

ナビダイヤルTEL : 0570-016262

フリーダイヤルFAX : 0120-710697

E-mail:graphcs@graphtec.co.jp

URL: http://www.graphtec.co.jp


補足説明

「プロッタ環境設定エディタ」－『デバイスとドキュメントの設定』について補足説明いたします。

◆「物理的ペンの設定」(ペンプロッタ、ペンレスプロッタのみ)

「ペンの物理的特徴」をクリックすることで、ペン番号に対する色と速度、幅が設定できます。
速度は、ペンプロッタのみ有効で、「ミリ／秒」の単位で設定します。（プロッタによっては、段階的に設定される場合もあります。）
幅は、通常セットしたペンの幅の数値を入力します。この値により塗り潰しの線や、塗り潰し図形の塗り潰し間隔が設定されます。

ペン設定

ペンカラー ……出力するペン番号とAutoCADで使用しているペンを関連づけます。ベクトルグラフィックスのカラーデプスを2階調グレーに設定すると1色で出力されます。（ペンプロッタでは2階調グレーに設定できません。）

ペンスピード …ペンプロッタのペン速度を指定します。ペンレスプロッタでは無視され常に0になります。指定する範囲は、

MP3000 4000 Seriesは、0～500 mm/秒
その他のペンプロッタは、0～999 mm/秒

となります。

0を設定すると、プロッタのデフォルトの値になります。MP3000 4000 Series以外のペンプロッタは、10mm/秒から10mm刻みの設定ができます。

出力するデータの計算式は下記です。（プロッタに出力されるパラメータ）

MP-GL…PenSpeed / 50（小数点以下四捨五入）
FP-GL…PenSpeed / 10 + 100（小数点以下切り捨て）

ペン幅 …………プロッタに設定しているペン幅を指定します。設定できる幅は0.1～10.0mmまでとしていますが、AutoCADの線の太さで指定される範囲に左右されます。ここで設定された値は、ポリラインや、ポリゴンの塗りつぶし間隔に使用されます。塗りつぶし図形で隙間ができる場合は、今より小さな値を指定します。

◆「グラフィックス」

ペンプロッタの場合は、「解像度（R）」のみ設定できます。それぞれのプロッタに合わせて解像度（ステップサイズ）を設定してください。

・ベクトルグラフィックス

カラーデプス …出力色数を指定します。

解像度 …………出力するデータの解像度をスライダで指定します。

ディザリング …ラスタを出力できるモデルが選択できます。現在はAutoCADのモジュールで行なうため誤差拡散のみとなります。

・ラスターグラフィックス
(ペンレスプロッタ、インクジェットプロッタのみ)

ラスタ …………ラスタデータで使用するリソース量などを指定しますが、本ドライバは、ベクタラスタ重ねあわせで作成しているために、変更しても大きなリソース減にはなりません。ただし0に設定するとラスタデータを出力しません。

OLE  ……………OLEデータがある時に使用するリソース量などを指定しますが、本ドライバはベクタラスタ重ねあわせで作成しているために、変更しても大きなリソース減にはなりません。ただし0に設定するとラスタデータを出力しません。

交換 (AutoCAD 2006では取捨条件)	…	解像度と色数の調和を指定します。本ドライバの場合変更しても、出力は変化しません。
◆「位置合わせとユーザ定義用紙サイズ」－「カスタム用紙サイズ」

ユーザ定義サイズの用紙サイズが設定できます。ここで設定される機能は､AutoCAD側よりコントロールされます。
ドライバ内では特に指定された操作に対してのアクションは行いませんが、用紙サイズやマージンが変更されると作図範囲も影響を受けるため、それに伴い出力結果にも影響があります。
また､作図範囲内のデータの原点をプロッタの原点に転送していますので、マージンを変更して作図位置を変更しても、出力位置は変更されません。その場合はAutoCADのオフセットを使用する必要があります。


ドライバの一覧と仕様

表示ドライバ名	サイズ	コマンド	解像度	ペン	ラスタ
	(最大作図範囲)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

MP3000 4000 Series	432 × 297	GP-GL(MP)	[0.1], 0.05,0.025 mm	8本	無し
MP5000 Series	432 × 297	GP-GL(FP)	0.1, [0.025] mm	8本	無し
MP303-04	432 × 297	GP-GL(FP)	0.1, [0.025] mm	8本	無し
FP Series	864 × 616	GP-GL(FP)	0.1,0.05,[0.025],0.01 mm	8本	無し
FS DP Series	1200× 925	GP-GL(FP)	0.1,0.05,[0.025],0.01 mm	8本	無し
GP Series	841 × 2500	GP-GL(FP)	0.1,0.05,[0.025],0.01 mm	8本	無し
GX Series	874 × 2500	GP-GL(FP)	0.1,0.05,[0.025],0.01 mm	8本	無し
DX Series	900 × 46000	GP-GL(FP)	[0.1],0.05,0.025,0.01 mm	8本	無し
GP GX Frame	874 × 6500	GP-GL(FP)	[0.1],0.05,0.025,0.01 mm	8本	無し
EM TM Series	841 × 16000*1	GP-GL(FP)	400 DPI	10本	有り
TM2100	594 × 16000*1	GP-GL(FP)	400 DPI	10本	有り
TM2200	420 × 16000*1	GP-GL(FP)	400 DPI	10本	有り
LM Large Series	841 × 6000*1	GP-GL(FP)	400 DPI	10本	有り
LM6300 Series	297 × 420	GP-GL(FP)	400 DPI	10本	有り
EM TM Binary	841 × 16000*1*2	GP-GL Binary	400 DPI	10本	有り
TM2100 Binary	594 × 16000*1	GP-GL Binary	400 DPI	10本	有り
TM2200 Binary	420 × 16000*1	GP-GL Binary	400 DPI	10本	有り
LM Large Binary	841 × 6000*1	GP-GL Binary	400 DPI	10本	有り
LM6300 Binary	297 × 420	GP-GL Binary	400 DPI	10本	有り
JC1000 Series	914 × 15200	HP-GL/2	300 DPI	ﾌﾙｶﾗｰ	有り
JC2000 Series	1260× 15200	HP-GL/2	300 DPI	ﾌﾙｶﾗｰ	有り
JC7000 Series	914 × 18000	HP-GL/2	360 DPI	ﾌﾙｶﾗｰ	有り
JC8000 Series	914 × 18000	HP-GL/2	360 DPI	ﾌﾙｶﾗｰ	有り
JC9000 Series	914 × 18000	HP-GL/2	[360],720 DPI	ﾌﾙｶﾗｰ	有り
*1:EM TM Series, EM TM Binary, LM Large Binaryでラスタを出力する場合は、

841×4161mm、TM2100, TM2100 Binaryでラスタを出力する場合は、594×4161mm、

TM2200, TM2200 Binaryでラスタを出力する場合は、420×4161mmになります。

ベクタ出力時は、上記記載のサイズが出力可能になります。（機種によっては、

増設メモリが必要です）また、EM3010/3110,TM1010は、ラスタ出力はできません。

*2:EM3010/3110,TM1010でBinaryコマンドを使用する場合は、Binaryコマンドオプションが必要になります。

・解像度の[ ]内はデフォルトの値を示します。

・LM6300に出力する場合は、プロッタの解像度を400DPIに設定し、ステップサイズは、0.1mmに設定してください。

・JC9000に高密度で出力する場合は、解像度は720DPIに設定してください。


サポートモデル一覧

表示ドライバ名	サポート機種
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

MP3000 4000 Series	MP3100/3200/3300,MP4100/4200/4300/4400
MP5000 Series	MP5100/5200/5300,DP5300
MP303-04	MP303-04/MP303-04IPT
FP Series	FP7100/7200,FP8100/8200/8300,FP9100/9200
FS DP Series	FS1100/2000/2100/3100/3000,DP1000/1100/1200/3000/3100
GP Series	GP1000Series,GP2000Series,GP3000Series
GX Series	GX1000Series,GX2000Series,GX3000Series,GX4000Series
DX Series	DX1000,DX2000,DX3000
GP GX Frame	GP1000R Series,GX2000R Series,GX3000T/3000C Series
EM TM Series	EM3010/3110,TM1010,TM1030/1130,TM1040/1140/1240
TM2100	TM2100
TM2200	TM2200
LM Large Series	LM1100/1120/2000/2100/3100/5100/6100/7100
LM6300 Series	LM6300,LM6300RAS
EM TM Binary*	EM3010/3110,TM1010,TM1030/1130,TM1040/1140/1240
TM2100 Binary	TM2100
TM2200 Binary	TM2200
LM Large Binary	LM1100/1120/2000/2100/3100/5100/6100/7100
LM6300 Binary	LM6300,LM6300RAS
JC1000 Series	JC1000/1100,JC1005/1105,JC1020/1120
JC2000 Series	JC2005/2105,JC2008/2008-50
JC7000 Series	JC7000/7100
JC8000 Series	JC8000/8100
JC9000 Series	JC9000/9100
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

*	EM3010/3110,TM1010でBinaryコマンドを使用する場合は、Binaryコマンドオプションが必要になります。また、解像度が406DPIのTM1110は使用できません。

・GP GX Frameを使用する場合、ロール紙対応タイプのGPおよびGXシリーズ（機種名の末尾にR,T,Cが付くモデル）のみ対応可能です。


シリアルI/F通信条件

シリアルI/Fの通信条件

項      目	GP-GLコマンド	GP-GLBinary、HP-GL/2
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

転送速度	19200 or 9600 bps	19200 or 9600 bps
データ長	7 ビット	8 ビット
パリティ	偶数パリティ	パリティ無し
ストップ ビット	1 ビット	1 ビット
ハンドシェイク	XON/XOFF	XON/XOFF


プロッタの設定方法

通信条件の設定は、代表機種のみ以下に掲載します。

掲載されていない機種については、プロッタの取扱説明書を参照して設定を行ってください。

①MP3000シリーズ、MP4000シリーズ

②MP5000シリーズ、MP303-04

③FP7000シリーズ

④GP1000シリーズ

⑤GP2000シリーズ

⑥GX1000シリーズ

⑦FP8000シリーズ、FP9000シリーズ、GP3000シリーズ

⑧GX2000シリーズ、GX3000シリーズ、GX4000シリーズ

⑨EMシリーズ、TMシリーズ、LMシリーズ

⑩JC1000シリーズ、JC2000シリーズ

⑪JC7000シリーズ、JC8000シリーズ、JC9000シリーズ


①MP3000シリーズ、MP4000シリーズ

SW 1

	1	2	3	4	5	6	7	8

――――――――――――――――――――――――――――――――

ON	○	●	●		●	●
OFF	○			●			●	●
SW 2

	1	2	3	4	5	6	7	8

――――――――――――――――――――――――――――――――

ON	●					●
OFF		●	●	●	●		●	●
注：1)	SW1-1番

ON ・・・ シリアルポート出力

OFF・・・ セントロポート出力


②MP5000シリーズ、MP303-04

SW 1

	1	2	3	4	5	6	7	8

――――――――――――――――――――――――――――――――

ON					●	●
OFF	●	●	●	●			●	●
SW 2

	1	2	3	4	5	6	7	8

――――――――――――――――――――――――――――――――

ON			●	●	●
OFF	●	●				●	●	●
注：1)	MP5300、DP5300、MP303-04 には、出力条件の設定を行うディップスイッチはありません。
取扱説明書を参照して、操作パネルより以下の設定を行ってください。

コマンド	・・・	FP-GL
ステップサイズ	・・・	0.025mm
転送条件	・・・	9600bps, 7 ビット, EVEN, XON/XOFF
用紙サイズ	・・・	EXPAND
2)	シリアルポート、セントロポートの切換えは自動的に行います。


③FP7000シリーズ

SW 1

	1	2	3	4	5	6	7	8

――――――――――――――――――――――――――――――――

OFF	○		●		●			●
ON	○	●		●		●	●

SW 2

	1	2	3	4	5	6	7	8

――――――――――――――――――――――――――――――――

OFF		●	●	●	●	●		●
ON	●						●

SW 3

	1	2	3	4	5	6	7	8

―――――――――――――――――――――――――――――――――

OFF		●	○	○
ON	●		○	○	●	●	●	●
注：1)	SW 1 - 1番

OFF・・・ セントロポート出力

ON ・・・ シリアルポート出力

2)	SW 3 - 3、4番はペン種設定です。

詳細は取扱説明書を参照ください。


④GP1000シリーズ

SW 1

	1	2	3	4	5	6	7	8

――――――――――――――――――――――――――――――――

ON	○	●		●		●	●
OFF	○		●		●			●

SW 2

	1	2	3	4	5	6	7	8

――――――――――――――――――――――――――――――――

ON	●							●
OFF		●	●	●	●	●	●

注：1)	SW 1 - 1番

ON ・・・ シリアルポート出力

OFF・・・ セントロポート出力

2)	出力条件に合わせて本体前面のディップスイッチを以下のように設定してください。（詳細については、取扱説明書を参照ください）

設定内容は以下を参照してください。

ステップサイズ	0.025mm

SW - 3番	OFF

SW - 4番	ON

コマンド	GP-GL

SW - 14番	OFF

フレーム分割作図を行う場合

SW - 15番	ON


⑤GP2000シリーズ

SW（左）

	1	2	3	4	5	6	7	8

――――――――――――――――――――――――――――――――

OFF	●	●	●			●	●	●
ON				●	●

SW （右)

	9	10	11	12	13	14	15	16

――――――――――――――――――――――――――――――――

OFF	○	○	●			●	●	○
ON	○	○		●	●			○
注：1)	SW 16番

OFF・・・ セントロポート出力

ON ・・・ シリアルポート出力

2)	GP2000シリーズには、出力条件の設定を行うディップスイッチはありません。取扱説明書を参照して、本体操作パネルより転送条件にあった設定を行ってください。

コマンド	・・・	GP-GL
ステップサイズ	・・・	0.025mm
転送条件	・・・	9600bps, 7 ビット, EVEN, XON/XOFF


⑥GX1000シリーズ

SW 1

	1	2	3	4	5	6	7	8

――――――――――――――――――――――――――――――――

ON				●	●
OFF	●	●	●			●	●	●
SW 2

	9	10	11	12	13	14	15	16

――――――――――――――――――――――――――――――――

ON	○	○			●	○		○
OFF	○	○	●	●		○	●	○
注：1)	SW 16番

ON  ・・・ シリアルポート出力

OFF ・・・ セントロポート出力

2)	SW 9、10 番はペンスピード、ペン圧設定です。
ご使用のペンに合わせて設定してください。

3)	SW 14番

ON  ・・・ ロール紙モード

OFF ・・・ カット紙モード

フレーム分割作図を行う場合には、ロール紙モードに設定してください。

4)	GX1000シリーズには、出力条件の設定を行うディップスイッチはありません。取扱説明書を参照して、本体操作パネルより転送条件にあった設定を行ってください。

コマンド	・・・	GP-GL
ステップサイズ	・・・	0.025mm
転送条件	・・・	19200 or 9600 bps, 7 ビット, EVEN,  1ストップビット, XON/XOFF


⑦FP8000シリーズ、FP9000シリーズ、GP3000シリーズ

これらの機種には、ディップスイッチはありません。取扱説明書を参照して、操作パネルより出力条件にあった設定を行ってください。

コマンド	・・・	GP-GL
ステップサイズ	・・・	0.025mm
転送条件	・・・	9600 bps, 7 ビット, EVEN,  1ストップビット, XON/XOFF


⑧GX2000シリーズ、GX3000シリーズ、GX4000シリーズ
FSシリーズ、DPシリーズ、DXシリーズ

これらの機種には、ディップスイッチはありません。取扱説明書を参照して、操作パネルより出力条件にあった設定を行ってください。

コマンド	・・・	GP-GL
ステップサイズ	・・・	0.025mm
転送条件	・・・	19200 or 9600 bps, 7 ビット, EVEN,  1ストップビット, XON/XOFF
フレーム分割作図の設定についても、取扱説明書を参照して操作パネルより設定を行ってください。


⑨EMシリーズ、TMシリーズ、LMシリーズ

これらの機種には、ディップスイッチはありません。取扱説明書を参照して、操作パネルより出力条件にあった設定を行ってください。

1)	GP-GLコマンド使用時

コマンド	・・・	GP-GL
ステップサイズ	・・・	0.1mm
転送条件	・・・	19200 or 9600 bps, 7 ビット, EVEN,  1ストップビット, XON/XOFF

2)	GP-GL Binary コマンド使用時

コマンド	・・・	GP-GLバイナリ
ステップサイズ	・・・	400dpi
転送条件	・・・	19200 or 9600 bps, 8 ビット, NONE,  1ストップビット, XON/XOFF


⑩JC1000シリーズ、JC2000シリーズ

これらの機種には、ディップスイッチはありません。取扱説明書を参照して、操作パネルより出力条件にあった設定を行ってください。

コマンド	・・・	HP-GL/2
転送条件	・・・	19200 or 9600 bps, 8 ビット, NONE,  1ストップビット、XON/XOFF
その他の設定	・・・	ペン設定はコマンド設定にし、 ページフォーマットのサイズは スベテを選択してください。


⑪JC7000シリーズ、JC8000シリーズ、JC9000シリーズ

これらの機種には、ディップスイッチはありません。取扱説明書を参照して、操作パネルより出力条件にあった設定を行ってください。

コマンド	・・・	HP-GL/2 （ラスタを出力する場合は、HP RTLに設定）
転送条件	・・・	19200 or 9600 bps, 8 ビット,NONE， 1ストップビット、XON/XOFF
その他の設定	・・・	ペン設定は、ソフトウェアに設定してください。 JC7000シリーズでのページサイズ設定はソフトウェア、回転はイイエに設定してください。 JC8000シリーズ、JC9000シリーズでの図形の配置のオートレイアウトはオフ、回転は0°に設定してください。


使用ケーブル

①RS-232C

ペンプロッタ、ペンレスプロッタ、JC1000、JC2000、JC9000シリーズ用

ケーブル型番	NEC PC98シリーズ用	コンピュータ側25ピン	CB0045
	DOS/V、NEC PC98NX用	コンピュータ側9ピン	CB0023C

JC7000、JC8000シリーズ用

ケーブル型番	NEC PC98シリーズ用	コンピュータ側25ピン	CB0130
	DOS/V、NEC PC98NX用	コンピュータ側9ピン	CB0129
②セントロニクス

ケーブル型番	DOS/V、NEC PC98NX用	25ピン	CA4015
その他のコンピュータについては、コンピュータメーカ指定のプリンタケーブルをご使用ください。


HDIドライバの登録方法

①「ファイル（F）」より「プロッタ管理（M）」を選択します。

②［Plotters］のウィザードが開いたら【プロッタを追加ウィザード】を開きます。

③［プロッタを追加―開始］ウィザードが開いたら、ローカルポートに接続する場合は、「◎マイコンピュータ（M）」を選択し、ネットワークプロッタサーバに接続する場合は「◎ネットワークプロッタサーバ（E）」を選択します。

【次へ（N）】を押します。

④［プロッタを追加―プロッタの型式］ウィザードの中から「製造元（M）」に「Graphtec」を選択し「型式（０）」より接続するプロッタの機種を選択します。

⑤【次へ（Ｎ）】を押すと、ポートの選択が表示されますので、パラレルI/Fに接続する場合は、「LPTx」にチェックをします。

シリアルI/Fに接続する場合は、「COMx」にチェックをします。

⑥COMxをチェックした場合は、【ポートを設定（C）】を押して通信条件を設定します。ペンプロッタ、ペンレスプロッタのGP-GLコマンド設定の機種は、通常「9600bpsまたは、19200bps､7E1､Xon/Xoff」に設定します。
ペンレスプロッタのGP/GL Binaryコマンド設定および、インクジェットプロッタのHP-GL/2コマンドの設定の機種は、通常「9600または19200､8N1､Xon/Xoff」に設定します。

⑦【次へ（N）】を押すと、プロッタ名が表示されますので、表示された名前のままでも、機種名を変更してもかまいません。

⑧【次へ（N）】を押すと［プロッタを追加―完了］が表示されるので、この中の【プロッッタの設定を編集（E）】を押すことで、あらかじめプロッタドライバの環境設定が行えますが、印刷時に設定する場合は、【完了】ボタンを押すことでプロッタドライバの登録が完了します。


カスタムプロパティダイアログ

それぞれのプロッタのオプションを選択できます。
MP3000 4000 Series
MP5000 Serie
MP303-04 Serie
FP Series
FS DP Series
GP Series
GX Series
DX Series
GP GX Frame
EM TM Series
TM2100
TM2200
LM Large Series
LM6300 Series
EM TM Binary
TM2100 Binary
TM2200 Binary
LM Large Binary
LM6300 Binary
JC1000 Series
JC2000 Series
JC7000 Series
JC8000 Series
JC9000 Series


印刷時の設定

①「ファイル（F）」より「印刷（P）」を選択し、印刷ウィザードが表示されたら、『印刷デバイス』タグを選択し、「プロッタの設定」の中から出力したいプロッタの機種を選択します。

②ドライバの環境設定が済んでいない場合は、【プロパティ（R）】を押し、プロッタドライバの環境設定を行います。

*	TM2100、TM2200、TM2100 Binary、TM2200 Binaryで[用紙の供給元とサイズ]を設定する場合
[カッターモード]を変更した場合は、[レイアウト]、[サイズ]が既定値に戻るので、設定しなおしてください。
[レイアウト]を変更した場合は、[サイズ]が既定値に戻るので設定しなおしてください。

③『印刷設定』のタグを押して、用紙サイズ、図面の方向、印刷尺度、印刷領域等を設定します。

④完全プレビューで図面が正しく出力されるかどうか確認し、【OK】ボタンを押します。

*	EM TM Binary、TM2100 Binary、TM2200 Binary、 LM Large Binary、LM6300 Binaryで『印刷ﾃﾞﾊﾞｲｽ』タグの「出力範囲」-「印刷部数」を２以上に設定した場合は、ｶｽﾀﾑﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨの[紙送りをする]の設定に関わらず、データ転送後タイムアウトを待たずに出力を開始します。


GP Series / GX Series / DX Series

カスタムプロパティダイアログ

GP Series / GX Series / DX Series

・ロール紙タイプの場合、「紙送りをする（F）」をチェックすることでページ送りと長さ指定での紙送りができます。また、「カットライン（C）」をチェックすることで、カッティング機能のあるプロッタでは用紙のカット指示ができます。

・カット紙タイプの場合、「紙送りをする（F）」をチェックすることで、連続出力時の用紙交換指示ができます。

確認したい部分をクリックすると項目の説明が表示されます。


MP3000 4000 Series / MP5000 Series / FP Series / FS DP Series

カスタムプロパティダイアログ

MP3000 4000 Series / MP 5000 Series / MP303-04

FP Series / FS DP Series

・ロール紙タイプの場合、「紙送りをする（F）」をチェックすることでページ送りと長さ指定での紙送りができます。

・カット紙タイプの場合、「紙送りをする（F）」をチェックすることで、連続出力時の用紙交換指示ができます。

確認したい部分をクリックすると項目の説明が表示されます。


GP GX Frame

カスタムプロパティダイアログ

GP GX Frame

・ロール紙タイプの場合、「紙送りをする（F）」をチェックすることでページ送りと長さ指定での紙送りができます。また、「カットライン（C）」をチェックすることで、カッティング機能のあるプロッタでは用紙のカット指示ができます。

・カット紙タイプの場合、「紙送りをする（F）」をチェックすることで、連続出力時の用紙交換指示ができます。

・フレーム作図を行う（N）」をチェックし、フレームサイズを選択することでページ分割して、つなぎ作図を行うことにより長尺印刷ができます。

確認したい部分をクリックすると項目の説明が表示されます。


EM TM Series / LM Large Series / LM6300 Series

カスタムプロパティダイアログ

EM TM Series / LM Large Series / LM6300 Series

確認したい部分をクリックすると項目の説明が表示されます。


TM2100 / TM2200

カスタムプロパティダイアログ

TM2100 / TM2200

確認したい部分をクリックすると項目の説明が表示されます。


TM2100 Binary / TM2200 Binary

カスタムプロパティダイアログ

TM2100 Binary / TM2200 Binary

確認したい部分をクリックすると項目の説明が表示されます。


EM TM Binary / LM Large Binary / LM6300 Binary

カスタムプロパティダイアログ

EM TM Binary / LM Large Binary / LM6300 Binary

確認したい部分をクリックすると項目の説明が表示されます。


JC1000 Series

カスタムプロパティダイアログ

JC1000 Series

確認したい部分をクリックすると項目の説明が表示されます。


JC2000 Series

カスタムプロパティダイアログ

JC2000 Series

確認したい部分をクリックすると項目の説明が表示されます。


JC7000 Series

カスタムプロパティダイアログ

JC7000 Series

確認したい部分をクリックすると項目の説明が表示されます。


JC8000 Series

カスタムプロパティダイアログ

JC8000 Series

確認したい部分をクリックすると項目の説明が表示されます。


JC9000 Series

カスタムプロパティダイアログ

JC9000 Series

確認したい部分をクリックすると項目の説明が表示されます。


作図データ出力後、紙送りをするかどうかを指定します。

ペンレスプロッタは、データ転送後タイムアウトを待たずに出力を開始します。
紙送り装置のないプロッタでは、退避状態になります。用紙を交換してください。


プロッタに設定されている長さで紙を送ります。


紙送り長さを任意の長さで指定します。機種により最低の送り長さがある場合、それ以下の長さが指定された場合は最低の紙送り長さを送ります。


紙送り長さを任意の長さで指定します。機種により最低の送り長さがある場合、それ以下の長さが指定された場合は最低の紙送り長さを送ります。


フレーム作図(FRコマンド送出)することにより、長尺作図を行ないます。


フレーム作図(FRコマンド送出)することにより、長尺作図を行ないます。


フレーム作図(FRコマンド送出)で送るページ長さを選択します。

各用紙サイズで送られる長さは以下の通りです。

用紙サイズ	送られる用紙長さ(mm)
JIS A0	1150
JIS A1	802
JIS A2	564
JIS A3	390


フレーム作図(FRコマンド送出)で送るページ長さを選択します。

各用紙サイズで送られる長さは以下の通りです。

用紙サイズ	送られる用紙長さ(mm)
JIS A0	1150
JIS A1	802
JIS A2	564
JIS A3	390


描画モードを次の中から選択します。

ファイン	：最高印字速度を16mm/sとして、高品質の描画を行います。

標準	：最高印字速度を50mm/sとして、描画を行います。

プロッタの設定	：プロッタの設定を使用します。


描画モードを次の中から選択します。

ファイン	：最高印字速度を16mm/sとして、高品質の描画を行います。

標準	：最高印字速度を50mm/sとして、描画を行います。

プロッタの設定	：プロッタの設定を使用します。


印刷品質を次の中から選択します。最適のモードを選択するためには、数回の試行錯誤が必要になります。

高速	：最も高速に印刷します。

標準	：速度をあまり落とさず、「高速」よりきれいに印刷します。

高品位	：モノクロのデータをきれいに印刷します。

エンハンス	：カラーのデータをきれいに印刷します。

プロッタの設定	：プロッタの設定を使用します。

ユーザ定義	：プロッタのユーザ定義プリントモードを使用します。


印刷品質を次の中から選択します。最適のモードを選択するためには、数回の試行錯誤が必要になります。

高速	：最も高速に印刷します。

標準	：速度をあまり落とさず、「高速」よりきれいに印刷します。

高品位	：モノクロのデータをきれいに印刷します。

エンハンス	：カラーのデータをきれいに印刷します。

プロッタの設定	：プロッタの設定を使用します。

ユーザ定義	：プロッタのユーザ定義プリントモードを使用します。


印刷品質を次の中から選択します。最適のモードを選択するためには、数回の試行錯誤が必要になります。

高速	：最も高速に印刷します。

標準	：速度をあまり落とさず、「高速」よりきれいに印刷します。

エンハンス	：カラーのデータをきれいに印刷します。

プロッタの設定	：プロッタの設定を使用します。

ユーザ定義	：プロッタのユーザ定義プリントモードを使用します。


印刷品質を次の中から選択します。最適のモードを選択するためには、数回の試行錯誤が必要になります。

高速	：最も高速に印刷します。

標準	：速度をあまり落とさず、「高速」よりきれいに印刷します。

エンハンス	：カラーのデータをきれいに印刷します。

プロッタの設定	：プロッタの設定を使用します。

ユーザ定義	：プロッタのユーザ定義プリントモードを使用します。


印字品質を次の中から選択します。最適のモードを選択するためには、数回の試行錯誤が必要になります。

ドラフト	：ノーマルより速く印刷できます。画像品質よりも速さを優先するときに選択します。

ノーマル	：通常はこのモードで印刷します。

高品位	：ノーマルに比べ、よりきれいに印刷できます。

プロッタの設定	：プロッタの設定を使用します。


印字品質を次の中から選択します。最適のモードを選択するためには、数回の試行錯誤が必要になります。

高速	：ノーマルより速く印刷できます。画像品質よりも速さを優先するときに選択します。

標準	：通常はこのモードで印刷します。

高品位	：ノーマルに比べ、よりきれいに印刷できます。

高密度	：モノクロモードできれいに印刷したい時に使用します。

プロッタの設定	：プロッタの設定を使用します。


印字品質を次の中から選択します。最適のモードを選択するためには、数回の試行錯誤が必要になります。

ドラフト	：ノーマルより速く印刷できます。画像品質よりも速さを優先するときに選択します。

ノーマル	：通常はこのモードで印刷します。

高品位	：ノーマルに比べ、よりきれいに印刷できます。

プロッタの設定	：プロッタの設定を使用します。


印字品質を次の中から選択します。最適のモードを選択するためには、数回の試行錯誤が必要になります。

高速	：ノーマルより速く印刷できます。画像品質よりも速さを優先するときに選択します。

標準	：通常はこのモードで印刷します。

高品位	：ノーマルに比べ、よりきれいに印刷できます。

高密度	：モノクロモードできれいに印刷したい時に使用します。

プロッタの設定	：プロッタの設定を使用します。


印字品質を次の中から選択します。最適のモードを選択するためには、数回の試行錯誤が必要になります。

高速	：ノーマルより速く印刷できます。画像品質よりも速さを優先するときに選択します。

標準	：通常はこのモードで印刷します。

高品位	：ノーマルに比べ、よりきれいに印刷できます。

高密度	：モノクロモードできれいに印刷したい時に使用します。

プロッタの設定	：プロッタの設定を使用します。

高速、標準、高品位は解像度が360DPIの時に、高密度は解像度が720DPIの時に選択可能です。解像度は「ﾍﾞｸﾄﾙ ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ」の中で設定します。


印字品質を次の中から選択します。最適のモードを選択するためには、数回の試行錯誤が必要になります。

高速	：ノーマルより速く印刷できます。画像品質よりも速さを優先するときに選択します。

標準	：通常はこのモードで印刷します。

高品位	：ノーマルに比べ、よりきれいに印刷できます。

高密度	：モノクロモードできれいに印刷したい時に使用します。

プロッタの設定	：プロッタの設定を使用します。

高速、標準、高品位は解像度が360DPIの時に、高密度は解像度が720DPIの時に選択可能です。解像度は「ﾍﾞｸﾄﾙ ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ」の中で設定します。


ペンレスプロッタを使用している場合に、プロッタ側で用紙の自動レイアウトを行うかどうかを指定します。（プロッタ側で<セグメントメモリ>に設定し、ラスタを出力する場合は必ずチェックをはずしてください。）


ペンレスプロッタを使用している場合に、出力する図面がAサイズの時や、レイアウトするサイズをAサイズで揃えたい場合はチェックします。長尺印刷を行なう場合はチェックをはずしてください。


カットラインを出力するかどうかを指定します。


データ出力後、次の作図データを出力するまでの時間を指定します。

自動を選択した場合、用紙種類，印字品質などから適切な乾燥時間を自動で設定します。

給紙方法がロール紙の場合だけ選択することができます。


データ出力後、次の作図データを出力するまでの時間を指定します。

自動を選択した場合、用紙種類，印字品質などから適切な乾燥時間を自動で設定します。

給紙方法がロール紙の場合だけ選択することができます。


設定を保存してダイアログボックスを終了します。


設定を破棄してダイアログボックスを終了します。


このダイアログのヘルプを表示します。